المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

المشكلة

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية حساب إستخدام النطاق الترددي باستخدام بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

المشكلة

من الضروري في بعض الأحيان حساب إستخدام النطاق الترددي باستخدام بروتوكول SNMP.

الحل

أستخدم هذا الحل لحل هذه المشكلة.

تعتمد كيفية حساب الاستخدام على كيفية تقديم البيانات لما تريد قياسه. إستخدام الواجهة هو المقياس الأساسي المستخدم لاستخدام الشبكة. أستخدم هذه الصيغ، استنادا إلى ما إذا كان الاتصال الذي تقيسه أحادي الإتجاه أو الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل. تميل إتصالات LAN المشتركة إلى أن تكون half-duplex، بشكل رئيسي لأن اكتشاف الخلافات يتطلب أن ينصت الجهاز قبل أن يبث. تعد إتصالات WAN الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل لأن الاتصال من نقطة إلى نقطة؛ يمكن لكلتا الجهازين الإرسال والاستقبال في نفس الوقت لأنهما يعرفان أن هناك جهازا آخر واحد فقط يشارك الاتصال. لأن متغيرات MIB-II يتم تخزينها على هيئة عدادات، يجب أن تأخذ دورتي إستطلاع وتصور الفرق بين الاثنين (وبالتالي، دلتا تستخدم في المعادلة).

وهذا يفسر المتغيرات المستخدمة في الصيغ:

ملاحظة: لا تعكس IfSpeed بدقة سرعة واجهة شبكة WAN.

بالنسبة لوسائط الإرسال أحادي الإتجاه، أستخدم هذه الصيغة لاستخدام الواجهة:

من الصعب أكثر حساب وسائط الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل. على سبيل المثال، مع اتصال تسلسلي كامل T-1، تكون سرعة الخط 1.544 ميجابت في الثانية. وبالتالي، يمكن لواجهة T-1 أن تستلم وتبث 1. 544 ميجابت في الثانية لتوفر نطاقا تردديا محتملا مجمعا بسرعة 3. 088 ميجابت في الثانية!

عندما تقوم بحساب النطاق الترددي للواجهة لاتصالات الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل، يمكنك إستخدام هذه الصيغة، حيث يمكنك أخذ قيم الإدخال والإخراج الأكبر وإنشاء نسبة إستخدام:

ومع ذلك، تخفي هذه الطريقة إستخدام الإتجاه بقيمة أقل وتوفر نتائج أقل دقة. تتمثل الطريقة الأكثر دقة في قياس إستخدام الإدخال والإخراج واستخدامهما بشكل منفصل باستخدام هذه الصيغة:

يتم تبسيط هذه الصيغ لأنها لا تعتبر التكاليف الإضافية المقترنة بالبروتوكول. على سبيل المثال، ارجع إلى صيغ إستخدام الإيثرنت RFC 1757 التي تضع في الاعتبار مصاريف الحزم.

توجد جميع سمات قاعدة معلومات الإدارة المدرجة أيضا في قاعدة معلومات الإدارة (MIB) الخاصة بالمعيار RFC1213.

تفاصيل متغيرات قاعدة معلومات الإدارة المستخدمة في هذه الصيغ هي:

.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10

ifInOctets OBJECT-TYPE

-- FROM RFC1213-MIB, IF-MIB

SYNTAX          Counter

MAX-ACCESS      read-only

STATUS          Mandatory

DESCRIPTION    "The total number of octets received on the interface, including framing characters."

::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) mgmt(2) mib-2(1) interfaces(2) ifTable(2) ifEntry(1) 10 }

.1.3.6.1.2.1.2.2.1.16

ifOutOctets OBJECT-TYPE

-- FROM RFC1213-MIB, IF-MIB

SYNTAX          Counter

MAX-ACCESS      read-only

STATUS          Mandatory

DESCRIPTION    "The total number of octets transmitted out of the interface, including framing characters."

::= { ISO(1) org(3) DOD(6) Internet(1) mgmt(2) mib-2(1) interfaces(2) ifTable(2) ifEntry(1) 16 }

.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5

ifSpeed OBJECT-TYPE

-- FROM RFC1213-MIB, IF-MIB

SYNTAX          Gauge

MAX-ACCESS      read-only

STATUS          Mandatory

DESCRIPTION    "An estimate of the interface's current bandwidth in bits per second.

For interfaces which do not vary in bandwidth or for those where no accurate estimation can be made,

this object should contain the nominal bandwidth."

::= { ISO(1) org(3) DOD(6) Internet(1) mgmt(2) mib-2(1) interfaces(2) ifTable(2) ifEntry(1) 5 }

معلومات ذات صلة

- إدارة الأداء: تقرير رسمي عن أفضل الممارسات

- الدعم الفني - Cisco Systems