المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

التكوين

أوامر VoIP

show voice port summary

إظهار ملخص المكالمة الصوتية

show dial-peer voice summary

إظهار ملخص الصوت النشط

إظهار DSP الصوتي

الملحق

معلومات ذات صلة

المقدمة

يغطي هذا المستند كائنات قاعدة معلومات الإدارة (MIB) المكافئة التي توفر قطع المعلومات المضمنة في أوامر التحقق من اتصال الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) المختلفة. يمكن لتطبيقات NMS و/أو البرامج النصية إستخدام هذه المعلومات.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقيد هذا وثيقة إلى خاص برمجية صيغة. ومع ذلك، فإنه تتم كتابته خصيصا لموجه من السلسلة Cisco 3600 Series مع بطاقة NM-2V.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

التكوين

يوضح هذا الإخراج جزءا ذا صلة من التكوين الذي يستخدمه هذا المستند:

VoipRouter#show running-configuration

Building configuration...

Current configuration : 5412 bytes

!

version 12.3

...

!

snmp-server community public RO

!

...

!

voice-port 2/0/0

!

...

!

dial-peer voice 2000 pots

destination-pattern 2000

port 2/0/0

!

dial-peer voice 1000 voip

destination-pattern 1000

session target ipv4:172.16.99.22

!

...

end

أوامر VoIP

تظهر هذه الأقسام كائنات MIB التي تتوافق مع مخرجات أوامر التحقق من صحة VoIP هذه:

- show voice port summary (لبطاقة NM-2V فقط)

- إظهار ملخص المكالمة الصوتية

- show dial-peer voice summary

- show call active voice brief (للنظام الأساسي Cisco 3600 فقط)

- إظهار DSP الصوتي (لبطاقة NM-HDV فقط)

يمكن إستخراج المعلومات التي تحتوي عليها أوامر التحقق من بروتوكول VoIP هذه من IF-MIB و Cisco-voice-if-MIB و Cisco-voice-analog-if-MIB وCisco-voice-dial-control-MIB وdial-control-MIB وCisco-DSP-mgmt-MIB.

ملاحظة: في هذه الأمثلة، تفهرس الساق الهاتفية بحسب رقم 1102799، ويفهرس رقم H.323 بحسب رقم 1102966.

show voice port summary

ملاحظة: النص الغامق في الأمر show voice port summary يتم تلخيصه في قسم كائنات MIB المكافئة.

VoipRouter#show voice port summary

IN           OUT

PORT      CH   SIG-TYPE   ADMIN OPER  STATUS       STATUS   EC

========= == ============ ===== ====  ========     ======== ==

2/0/0(A1) --  fxs-ls(A2)  up(A3)up(A4) off-hook(A5) idle     y(A6)

2/0/1     --  fxs-ls      up    dorm   on-hook      idle     y

كائنات قاعدة معلومات الإدارة (MIB) المكافئة

A1  —  IF-MIB::ifDescr.37 = STRING: Foreign Exchange Station 2/0/0

A2  —  CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSCfgSignalType.37 = INTEGER: fxsLoopStart(1)

A3  —  IF-MIB::ifAdminStatus.37 = INTEGER: up(1)

A4  —  IF-MIB::ifOperStatus.37 = INTEGER: up(1)

A5  —  CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSHookStatus.37 = INTEGER: offHook(2)

A6  —  CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEchoCancelEnable.37 = INTEGER: true(1)

ملاحظة: لا يحتفظ أي كائن قاعدة معلومات الإدارة بالقيمة المضمنة في جزء CH من الأمر show voice port summary عند إستخدام بطاقة NM-2V.

إظهار ملخص المكالمة الصوتية

ملاحظة: يتم توضيح النص الغامق في الأمر show voice call summary في قسم عناصر MIB المكافئة.

VoipRouter#show voice call summary

PORT         CODEC      VAD   VTSP STATE            VPM STATE

============ ========   ===   ==================== ======================

2/0/0(B1)    g729r8(B2) y(B3) S_CONNECT             FXSLS_CONNECT

2/0/1         -         -       -                   FXSLS_ONHOOK

كائنات قاعدة معلومات الإدارة (MIB) المكافئة

B1  —  IF-MIB::ifDescr.37 = STRING: Foreign Exchange Station 2/0/0

B2  —  CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveCoderTypeRate.

1102966.1 = INTEGER: ietfg729r8000(25)

B3  —  CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveVADEnable.

1102966.1 = INTEGER: true(1)

ملاحظة: لا يوجد عنصر قاعدة معلومات الإدارة (MIB) يحتفظ بمزود خدمة الهاتف الصوتي (VTSP) وحالات VPM بشكل فردي. أستخدم callActiveCallState من dial-control-MIB بدلا من ذلك.

show dial-peer voice summary

ملاحظة: يتم توضيح النص الغامق في الأمر show dial-peer voice summary في قسم كائنات MIB المكافئة.

VoipRouter#show dial-peer voice summary

dial-peer hunt 0

AD                                        PRE  PASS

TAG      TYPE     MIN     OPER    PREFIX DEST-PATTERN  FER  THRU SESS-TARGET   PORT

2000(C1) pots(C2)  up(C3)  up(C4) 9(C5)   2000(C6)     0(C7)                2/0/0(C8)

1000     voip      up      up             1000         0    syst ipv4:172.16.99.22(C9)

كائنات قاعدة معلومات الإدارة (MIB) المكافئة

C1  —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgIfIndex.2000 = INTEGER: 90

—  DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgLowerIf.2000.90 = INTEGER: 37

C2  —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgType.2000 = INTEGER: voice(1)

C3  —  IF-MIB::ifAdminStatus.37 = INTEGER: up(1)

C4  —  IF-MIB::ifOperStatus.37 = INTEGER: up(1)

C5  —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoicePeerCfgDialDigitsPrefix.90 = STRING: 9

C6  —  DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgOriginateAddress.2000.90 = STRING: 2000

C7  —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgPreference.90 = INTEGER: 0

C8  —  IF-MIB::ifDescr.37 = STRING: Foreign Exchange Station 2/0/0

C9  —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgSessionTarget.91 =

STRING: ipv4:172.16.99.22

ملاحظة: لا يحتفظ أي كائن MIB بالقيمة الموجودة في جزء طريقة PASS THRU للمودم من الأمر show dial-peer summary.

إظهار ملخص الصوت النشط

ملاحظة: النص الغامق في أمر show call active voice brief يتم توضيحه في قسم كائنات MIB المكافئة.

VoIPRouter#show call active voice brief

<ID>:<start>hs.<index> +<connect> pid:<peer_id> <dir> <addr> <state>

dur hh:mm:ss tx:<packets>/<bytes> rx:<packets>/<bytes>

IP <ip>:<udp> rtt:<time>ms pl:<play>/<gap>ms lost:<lost>/<early>/<late>

delay:<last>/<min>/<max>ms <codec>

MODEMPASS <method> buf:<fills>/<drains> loss <overall%>

<multipkt>/<corrected>

last <buf event time>s dur:<Min>/<Max>s

FR <protocol> [int dlci cid] vad:<y/n> dtmf:<y/n> seq:<y/n>

sig:<on/off> <codec> (payload size)

ATM <protocol> [int vpi/vci cid] vad:<y/n> dtmf:<y/n> seq:<y/n>

sig:<on/off> <codec> (payload size)

Tele <int>:tx:<tot>/<v>/<fax>ms <codec> noise:<l> acom:<l> i/o:<l>/<l>

dBm

MODEMRELAY info:<rcvd>/<sent>/<resent> xid:<rcvd>/<sent>

total:<rcvd>/<sent>/<drops>

Proxy <ip>:<audio udp>,<video udp>,<tcp0>,<tcp1>,<tcp2>,<tcp3> endpt:

<type>/<manf>

bw:<req>/<act> codec:<audio>/<video>

tx:<audio pkts>/<audio bytes>,<video pkts>/<video bytes>,<t120

pkts>/<t120 bytes>

rx:<audio pkts>/<audio bytes>,<video pkts>/<video bytes>,<t120

pkts>/<t120 bytes>

Telephony call-legs: 1

SIP call-legs: 0

H323 call-legs: 1

MGCP call-legs: 0

Total call-legs: 2

11D9 : 1102799(D1)hs.1 +1324 pid:2000(D2) Answer(D3) 2000(D4) active(D5)

dur 1d19h(D6) tx:7875641(D7)/157512782(D8) rx:7875955(D9)/157519081(D10)

Tele 2/0/0(D11):1: tx:157515460(D12)/157514630(D13)/0ms g729r8(D14)

noise:-56(D15) acom:5(D16)  i/0:-40(D17)/-46(D18) dBm

11D9 : 1102966hs.1 +1157 pid:1000 Originate 1000 active

dur 1d19h tx:7875388/157507741 rx:7875641/157512782

IP 172.16.99.22(D19):19066(D20) rtt:6ms(D21) pl:157496940(D22)/4770ms(D23)

lost:52(D24)/1(D25)/325(D26) delay:67(D27)/55(D28)/132ms(D29) g729r8

Telephony call-legs: 1

SIP call-legs: 0

H323 call-legs: 1

MGCP call-legs: 0

Total call-legs: 2

كائنات قاعدة معلومات الإدارة (MIB) المكافئة

D1  —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveConnectionId.1102799.1

= Hex-STRING: 53 98 B1 3F EB B7 11 D7 80 02 AA AD C2 77 19 FC

D2  —  DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerId.1102799.1 = INTEGER: 2000

D3  —  DIAL-CONTROL-MIB::callActiveCallOrigin.1102799.1 = INTEGER: answer(2)

D4  —  DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerAddress.1102799.1 = STRING: 2000

D5  —  DIAL-CONTROL-MIB::callActiveCallState.1102799.1 = INTEGER: active(4)

D6  —  DIAL-CONTROL-MIB::callActiveConnectTime.1102799.1 = Timeticks:

(1104123) 3:04:01.23

—  DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (16590203) 1 days,

22:05:02.03

D7  —  DIAL-CONTROL-MIB::callActiveTransmitPackets.1102799.1 = Gauge32: 7875641

D8  —  DIAL-CONTROL-MIB::callActiveTransmitBytes.1102799.1 = Gauge32: 157512782

D9  —  DIAL-CONTROL-MIB::callActiveReceivePackets.1102799.1 = Gauge32: 7875955

D10 —  DIAL-CONTROL-MIB::callActiveReceiveBytes.1102799.1 = Gauge32: 157519081

D11 —  IF-MIB::ifDescr.37 = STRING: Foreign Exchange Station 2/0/0

D12 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveTxDuration.

1102799.1 = Gauge32: 157515460 milliseconds

D13 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveVoiceTxDuration.

1102799.1 = Gauge32: 157514630 milliseconds

D14 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveCoderTypeRate.

1102799.1 = INTEGER: ietfg729r8000(25)

D15 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveNoiseLevel.

1102799.1 = INTEGER: -56 dBm

D16 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveACOMLevel.

1102799.1 =  INTEGER: 5 dB

D17 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveInSignalLevel.

1102799.1 = INTEGER: -40 dBm

D18 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveOutSignalLevel.

1102799.1 = INTEGER: -46 dBm

D19 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveRemoteIPAddress.

1102966.1 = IpAddress: 172.16.99.22

D20 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveRemoteUDPPort.

1102966.1 = INTEGER: 19066

D21 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveRoundTripDelay.

1102966.1 = Gauge32: 6 milliseconds

D22 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveOnTimeRvPlayout.

1102966.1 = Gauge32: 157496940 milliseconds

D23 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveGapFillWithSilence.

1102966.1 = Gauge32: 1090 milliseconds

—  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveGapFillWithPrediction.

1102966.1 = Gauge32: 3680 milliseconds

—  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveGapFillWithInterpolation.

1102966.1 = Gauge32: 0 milliseconds

D24 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveLostPackets.

1102966.1 = Gauge32: 52 packets

D25 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEarlyPackets.

1102966.1 = Gauge32: 1 packets

D26 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveLatePackets.

1102966.1 = Gauge32: 325 packets

D27 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveReceiveDelay.

1102966.1 = Gauge32: 67

D28 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveLoWaterPlayoutDelay.

1102966.1 = Gauge32: 55 milliseconds

D29 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveHiWaterPlayoutDelay.

1102966.1 = Gauge32: 132 milliseconds

ملاحظة: يتم الحصول على قيمة GapFill الخاصة بالأمر show call voice brief النشط عند إضافة كائنات SNMP cvVoIPCallActiveGapFillWithSilence و cvVoIPCallActiveGapFillWithPredict و cvVoIPCallActiveGapFillWithInteration.

إظهار DSP الصوتي

VoIPRouter#show voice dsp

DSP  DSP             DSPWARE CURR  BOOT                         PAK     TX/RX

TYPE NUM CH CODEC    VERSION STATE STATE   RST AI VOICEPORT TS ABORT  PACK COUNT

==== === == ======== ======= ===== ======= === == ========= == ===== ============

C549 009 01 {medium}  4.1.31 IDLE  idle      0  0 1/0:0     05     0         0/36

02 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     06     0          0/0

03 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     07     0          0/0

04 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     08     0          0/0

C549 010 01 {medium}  4.1.31 IDLE  idle      0  0 1/0:0     09     0          0/0

02 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     10     0          0/0

03 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     11     0          0/0

04 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     12     0          0/0

C549 011 01 {medium}  4.1.31 IDLE  idle      0  0 1/0:0     13     0          0/0

02 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     14     0          0/0

03 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     15     0          0/0

04 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     16     0          0/0

C549 012 01 {medium}  4.1.31 IDLE  idle      0  0 1/0:0     17     0          0/0

02 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     18     0          0/0

03 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     19     0          0/0

04 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     20     0          0/0

C549 013 01 {medium}  4.1.31 IDLE  idle      0  0 1/0:0     21     0          0/0

02 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     22     0          0/0

03 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     23     0         0/12

04 g729r8    4.1.31 busy  idle         0 1/0:0     24     0    176/56702

C549 014 01 {medium}  4.1.31 IDLE  idle      0  0 1/0:0     01     0         0/27

02 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     02     0         0/12

03 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     03     0         0/12

04 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     04     0         0/12

فيما يلي بعض كائنات MIB المفيدة التي توفر معلومات حول المكالمة النشطة في إخراج المثال من الأمر show voice dsp:

CISCO-DSP-MGMT-MIB::cdspCardIndex.7 = INTEGER: 2

OLD-CISCO-CHASSIS-MIB::cardType.2 = INTEGER: hdv(516)

OLD-CISCO-CHASSIS-MIB::cardDescr.2 = STRING: "High Density Voice"

ENTITY-MIB::entPhysicalDescr.7 = STRING: High Density Voice

ENTITY-MIB::entPhysicalDescr.22 = STRING: DSP (C549)

CISCO-DSP-MGMT-MIB::cdspCardState.7 = INTEGER: normal(1)

CISCO-DSP-MGMT-MIB::cdspCardMaxChanPerDSP.7 = Gauge32: 4 channels

CISCO-DSP-MGMT-MIB::cdspTotalChannels.22 = Gauge32: 4 channels

CISCO-DSP-MGMT-MIB::cdspActiveChannels.21 = Gauge32: 1 channels

ملاحظة: قاعدة معلومات الإدارة (MIB) التي تحتوي على معلومات show voice dsp هي Cisco-DSP-MGMT-MIB. ومع ذلك، نظرا لمعرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCeb62542 لبطاقة NM-2V، لا يتم عرض DSPs على NM-2V في ENTITY-MIB. نظرا لأن cdspCardStatusTable يعتمد على entPhysicalIndex ل ENTITY-MIB، فإن cdspCardStatusTable غير معبأ لبطاقة NM-2V.

الملحق

يعرض هذا الإخراج الحركة الكاملة ل CiscoVoiceAnalogIfMIB من Cisco-Voice-analog-IF-MIB في وقت أوامر التحقق من بروتوكول VoIP الموضحة في هذا المستند:

snmpwalk -c public 172.16.100.20 CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB:ciscoVoiceAnalogIfMIB

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfCfgImpedance.37 = INTEGER: ohms600Real(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfCfgImpedance.38 = INTEGER: ohms600Real(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfCfgIntegratedDSP.37 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfCfgIntegratedDSP.38 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfStatusInfoType.37 = INTEGER: voice(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfStatusInfoType.38 = INTEGER: none(1)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfMaintenanceMode.37 = INTEGER: none(1)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfMaintenanceMode.38 = INTEGER: none(1)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfStatusSignalErrors.37 = Counter32: 0

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfStatusSignalErrors.38 = Counter32: 0

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSCfgSignalType.37 = INTEGER: fxsLoopStart(1)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSCfgSignalType.38 = INTEGER: fxsLoopStart(1)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSRingFrequency.37 = INTEGER: ringFrequency25(1)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSRingFrequency.38 = INTEGER: ringFrequency25(1)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSHookStatus.37 = INTEGER: offHook(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSHookStatus.38 = INTEGER: onHook(1)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSRingActive.37 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSRingActive.38 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSRingGround.37 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSRingGround.38 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSTipGround.37 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSTipGround.38 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSTimingDigitDuration.37 =

INTEGER: 100 milliseconds

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSTimingDigitDuration.38 =

INTEGER: 100 milliseconds

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSTimingInterDigitDuration.37 =

INTEGER: 100 milliseconds

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSTimingInterDigitDuration.38 =

INTEGER: 100 milliseconds

يعرض هذا الإخراج الحركة الكاملة ل CiscoVoiceInterfaceMIB من Cisco-VOICE-IF-MIB في وقت أوامر التحقق من بروتوكول VoIP الموضحة في هذا المستند:

snmpwalk -c public 172.16.100.20 CISCO-VOICE-IF-MIB:ciscoVoiceInterfaceMIB

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgNoiseRegEnable.37 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgNoiseRegEnable.38 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgNonLinearProcEnable.37 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgNonLinearProcEnable.38 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgMusicOnHoldThreshold.37 = INTEGER: -38 dBm

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgMusicOnHoldThreshold.38 = INTEGER: -38 dBm

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgInGain.37 = INTEGER: 0 dB

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgInGain.38 = INTEGER: 0 dB

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgOutAttn.37 = INTEGER: 3 dB

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgOutAttn.38 = INTEGER: 3 dB

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEchoCancelEnable.37 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEchoCancelEnable.38 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEchoCancelCoverage.37 = INTEGER: 4

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEchoCancelCoverage.38 = INTEGER: 4

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgConnectionMode.37 = INTEGER: normal(1)

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgConnectionMode.38 = INTEGER: normal(1)

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgConnectionNumber.37 = STRING:

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgConnectionNumber.38 = STRING:

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgInitialDigitTimeOut.37 = INTEGER: 10 seconds

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgInitialDigitTimeOut.38 = INTEGER: 10 seconds

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgInterDigitTimeOut.37 = INTEGER: 10 seconds

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgInterDigitTimeOut.38 = INTEGER: 10 seconds

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgRegionalTone.37 = STRING: "US"

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgRegionalTone.38 = STRING: "US"

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEntry.13.37 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEntry.13.38 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEntry.14.37 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEntry.14.38 = INTEGER: 1

يعرض هذا الإخراج الحركة الكاملة ل CiscoVoiceDialControlMIB من Cisco-Voice-Dial-Control-MIB في وقت أوامر التحقق من بروتوكول VoIP الموضحة في هذا المستند:

snmpwalk -c public 172.16.100.20 CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB:ciscoVoiceDialControlMIB

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvGeneralPoorQoVNotificationEnable.0 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgIfIndex.1000 = INTEGER: 91

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgIfIndex.2000 = INTEGER: 90

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgType.1000 = INTEGER: voip(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgType.2000 = INTEGER: voice(1)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgRowStatus.1000 = INTEGER: active(1)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgRowStatus.2000 = INTEGER: active(1)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgEntry.5.1000 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgEntry.5.2000 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoicePeerCfgSessionTarget.90 = STRING:

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoicePeerCfgDialDigitsPrefix.90 = STRING: 9

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoicePeerCfgDIDCallEnable.90 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoicePeerCfgCasGroup.90 = INTEGER: -1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoicePeerCfgRegisterE164.90 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoicePeerCfgForwardDigits.90 = INTEGER: -1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoicePeerCfgEntry.7.90 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgSessionProtocol.91 = INTEGER: cisco(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgDesiredQoS.91 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgMinAcceptableQoS.91 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgSessionTarget.91 =

STRING: ipv4:172.16.99.22

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgCoderRate.91 =

INTEGER: g729IETFr8000(16)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgFaxRate.91 = INTEGER: voiceRate(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgVADEnable.91 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgExpectFactor.91 =

INTEGER: 0 equipment impairment factor (eif)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgIcpif.91 =

INTEGER: 20 equipment impairment factor (eif)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgPoorQoVNotificationEnable.91 =

INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgUDPChecksumEnable.91 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgIPPrecedence.91 = INTEGER: 0

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgTechPrefix.91 = STRING:

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgDigitRelay.91 = Hex-STRING: 00

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgCoderBytes.91 = INTEGER: 20 bytes

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgFaxBytes.91 = INTEGER: 20 bytes

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgInBandSignaling.91 = INTEGER: cas(1)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgEntry.23.91 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgIncomingDnisDigits.90 = STRING:

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgIncomingDnisDigits.91 = STRING:

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgMaxConnections.90 =

INTEGER: -1 connections

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgMaxConnections.91 =

INTEGER: -1 connections

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgApplicationName.90 = STRING:

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgApplicationName.91 = STRING:

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgPreference.90 = INTEGER: 0

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgPreference.91 = INTEGER: 0

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgHuntStop.90 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgHuntStop.91 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.6.90 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.6.91 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.7.90 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.7.91 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.8.90 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.8.91 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.9.90 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.9.91 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.10.90 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.10.91 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveConnectionId.1102799.1 =

Hex-STRING: 53 98 B1 3F EB B7 11 D7 80 02 AA AD C2 77 19 FC

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveTxDuration.1102799.1 =

Gauge32: 157515460 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveVoiceTxDuration.1102799.1 =

Gauge32: 157514630 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveFaxTxDuration.1102799.1 =

Gauge32: 0 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveCoderTypeRate.1102799.1 =

INTEGER: ietfg729r8000(25)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveNoiseLevel.1102799.1 = INTEGER: -56 dBm

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveACOMLevel.1102799.1 = INTEGER: 5 dB

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveOutSignalLevel.1102799.1 =

INTEGER: -46 dBm

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveInSignalLevel.1102799.1 =

INTEGER: -40 dBm

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveERLLevel.1102799.1 = INTEGER: 5 dB

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveSessionTarget.1102799.1 = STRING:

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveImgPageCount.1102799.1 = Gauge32: 0 pages

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveEntry.13.1102799.1 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveEntry.14.1102799.1 = INTEGER: 2

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveEntry.15.1102799.1 = INTEGER: 19971

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveEntry.17.1102799.1 = INTEGER: 5

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveConnectionId.1102966.1 =

Hex-STRING: 53 98 B1 3F EB B7 11 D7 80 02 AA AD C2 77 19 FC

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveRemoteIPAddress.1102966.1 =

IpAddress: 172.16.99.22

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveRemoteUDPPort.1102966.1 =

INTEGER: 19066

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveRoundTripDelay.1102966.1 =

Gauge32: 6 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveSelectedQoS.1102966.1 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveSessionProtocol.1102966.1 =

INTEGER: cisco(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveSessionTarget.1102966.1 =

STRING: ipv4:172.16.99.22

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveOnTimeRvPlayout.1102966.1 =

Gauge32: 157496940 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveGapFillWithSilence.1102966.1 =

Gauge32: 1090 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveGapFillWithPrediction.1102966.1 =

Gauge32: 3680 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveGapFillWithInterpolation.1102966.1 =

Gauge32: 0 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveGapFillWithRedundancy.1102966.1 =

Gauge32: 0 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveHiWaterPlayoutDelay.1102966.1 =

Gauge32: 132 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveLoWaterPlayoutDelay.1102966.1 =

Gauge32: 55 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveReceiveDelay.1102966.1 =

Gauge32: 67

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveVADEnable.1102966.1 =

INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveCoderTypeRate.1102966.1 =

INTEGER: ietfg729r8000(25)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveLostPackets.1102966.1 =

Gauge32: 52 packets

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEarlyPackets.1102966.1 =

Gauge32: 1 packets

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveLatePackets.1102966.1 =

Gauge32: 325 packets

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEntry.21.1102966.1 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEntry.22.1102966.1 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEntry.23.1102966.1 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEntry.24.1102966.1 =

STRING: "172.16.99.22"

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEntry.25.1102966.1 = INTEGER: 1720

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEntry.26.1102966.1 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEntry.27.1102966.1 =

STRING: "172.16.99.22"

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEntry.28.1102966.1 = INTEGER: 19066

يعرض هذا الإخراج الحركة الكاملة ل CiscoVoiceCommonDialControlMIB من Cisco-Voice-Dial-Control-MIB في وقت أوامر التحقق من بروتوكول VoIP الموضحة في هذا المستند:

snmpwalk -c public 172.16.100.20 CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB:

ciscoVoiceCommonDialControlMIB

CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveConnectionId.

1102966.1 = Hex-STRING: 53 98 B1 3F EB B7 11 D7 80 02 AA AD C2 77 19 FC

CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveVADEnable.

1102966.1 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveCoderTypeRate.

1102966.1 = INTEGER: ietfg729r8000(25)

CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveCodecBytes.

1102966.1 = INTEGER: 20

CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveInBandSignaling.

1102966.1 = INTEGER: cas(1)

CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveEntry.6.

1102966.1 = ""

CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveEntry.7.

1102966.1 = INTEGER: 2

يعرض هذا الإخراج الحركة الكاملة ل dialControlMIB من dial-control-MIB في وقت أوامر التحقق من بروتوكول VoIP الموضحة في هذا المستند:

snmpwalk -c public 172.16.100.20 DIAL-CONTROL-MIB:dialControlMib

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlAcceptMode.0 = INTEGER: acceptAll(2)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlTrapEnable.0 = INTEGER: enabled(1)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgIfType.1000.91 = INTEGER: voiceOverIp(104)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgIfType.2000.90 = INTEGER: voiceFXS(102)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgLowerIf.1000.91 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgLowerIf.2000.90 = INTEGER: 37

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgOriginateAddress.1000.91 = STRING: 1000

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgOriginateAddress.2000.90 = STRING: 2000

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgAnswerAddress.1000.91 = STRING:

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgAnswerAddress.2000.90 = STRING:

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgSubAddress.1000.91 = STRING:

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgSubAddress.2000.90 = STRING:

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgSpeed.1000.91 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgSpeed.2000.90 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgInfoType.1000.91 = INTEGER: speech(2)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgInfoType.2000.90 = INTEGER: speech(2)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgPermission.1000.91 = INTEGER: both(3)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgPermission.2000.90 = INTEGER: both(3)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgInactivityTimer.1000.91 = INTEGER: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgInactivityTimer.2000.90 = INTEGER: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgMinDuration.1000.91 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgMinDuration.2000.90 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgMaxDuration.1000.91 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgMaxDuration.2000.90 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgCarrierDelay.1000.91 = INTEGER: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgCarrierDelay.2000.90 = INTEGER: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgCallRetries.1000.91 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgCallRetries.2000.90 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgRetryDelay.1000.91 = INTEGER: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgRetryDelay.2000.90 = INTEGER: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgFailureDelay.1000.91 = INTEGER: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgFailureDelay.2000.90 = INTEGER: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgTrapEnable.1000.91 = INTEGER: disabled(2)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgTrapEnable.2000.90 = INTEGER: disabled(2)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgStatus.1000.91 = INTEGER: active(1)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgStatus.2000.90 = INTEGER: active(1)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsConnectTime.1000.91 = Gauge32: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsConnectTime.2000.90 = Gauge32: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsChargedUnits.1000.91 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsChargedUnits.2000.90 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsSuccessCalls.1000.91 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsSuccessCalls.2000.90 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsFailCalls.1000.91 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsFailCalls.2000.90 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsAcceptCalls.1000.91 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsAcceptCalls.2000.90 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsRefuseCalls.1000.91 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsRefuseCalls.2000.90 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsLastDisconnectCause.1000.91 = ""

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsLastDisconnectCause.2000.90 = ""

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsLastDisconnectText.1000.91 = STRING:

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsLastDisconnectText.2000.90 = STRING:

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsLastSetupTime.1000.91 = Timeticks:

(1102966) 3:03:49.66

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsLastSetupTime.2000.90 = Timeticks:

(1102799) 3:03:47.99

DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerAddress.1102799.1 = STRING: 2000

DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerAddress.1102966.1 = STRING: 1000

DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerSubAddress.1102799.1 = STRING:

DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerSubAddress.1102966.1 = STRING:

DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerId.1102799.1 = INTEGER: 2000

DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerId.1102966.1 = INTEGER: 1000

DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerIfIndex.1102799.1 = INTEGER: 90

DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerIfIndex.1102966.1 = INTEGER: 91

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveLogicalIfIndex.1102799.1 = INTEGER: 37

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveLogicalIfIndex.1102966.1 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveConnectTime.1102799.1 = Timeticks:

(1104123) 3:04:01.23

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveConnectTime.1102966.1 = Timeticks:

(1104123) 3:04:01.23

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveCallState.1102799.1 = INTEGER: active(4)

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveCallState.1102966.1 = INTEGER: active(4)

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveCallOrigin.1102799.1 = INTEGER: answer(2)

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveCallOrigin.1102966.1 = INTEGER: originate(1)

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveChargedUnits.1102799.1 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveChargedUnits.1102966.1 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveInfoType.1102799.1 = INTEGER: speech(2)

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveInfoType.1102966.1 = INTEGER: speech(2)

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveTransmitPackets.1102799.1 = Gauge32: 7875641

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveTransmitPackets.1102966.1 = Gauge32: 7875388

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveTransmitBytes.1102799.1 = Gauge32: 157512782

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveTransmitBytes.1102966.1 = Gauge32: 157507741

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveReceivePackets.1102799.1 = Gauge32: 7875955

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveReceivePackets.1102966.1 = Gauge32: 7875641

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveReceiveBytes.1102799.1 = Gauge32: 157519081

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveReceiveBytes.1102966.1 = Gauge32: 157512782

DIAL-CONTROL-MIB::callHistoryTableMaxLength.0 = INTEGER: 50

DIAL-CONTROL-MIB::callHistoryRetainTimer.0 = INTEGER: 15 minutes

معلومات ذات صلة

- أدوات IOS MIB من Cisco

- متصفح كائن SNMP (بروتوكول إدارة الشبكات البسيط) من Cisco

- ملاحظات SNMP الفنية

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems