المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات

الاصطلاحات

الخلفية

تفاصيل متغيرات MIB - بما في ذلك معرفات الكائن (OIDs)

إضافة شبكة VLAN إلى محول Cisco Catalyst Switch باستخدام SNMP

التعليمات بالتفصيل

إضافة شبكة VLAN إلى محول Cisco Catalyst Switch باستخدام SNMP

إرشادات الخطوة الأولى

حذف شبكة VLAN من محول Cisco Catalyst Switch باستخدام SNMP

التعليمات بالتفصيل

إضافة منفذ إلى شبكة VLAN على محول Cisco Catalyst Switch باستخدام SNMP

كيف أن يغير ميناء من واحد VLAN إلى آخر VLAN

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية إنشاء شبكات VLAN وحذفها على محول Cisco Catalyst Switch يستخدم بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP). كما تصف كيفية إضافة منافذ إلى شبكة VLAN باستخدام SNMP.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

قبل إستخدام المعلومات الواردة في هذا المستند، تأكد من فهمك لما يلي:

- كيفية عمل ifTable و ifIndex

- كيفية عمل شبكات VLAN على محولات Cisco Catalyst Switches

- كيفية عرض معلومات شبكة VLAN على محولات Cisco Catalyst Switches

- الاستخدام العام لأوامر الحصول على SNMP والضبط والمشي

المكونات

هذا وثيقة لمادة حفازة مفتاح أن يركض عادي مادة حفازة os أو مادة حفازة ios أن يساند ال if-mib، cisco-vtp-mib و cisco-vlan-membership-mib. تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- مادة حفازة 3524xl يركض CatIOS 12.0(5)WC5a

- يتوفر الإصدار 5.0.6 من Net-SNMP على http://www.net-snmp.org/

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، قبل إستخدام أي أمر تأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

الخلفية

تفاصيل متغيرات MIB - بما في ذلك معرفات الكائن (OIDs)

1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.3.1.1.2 (CISCO-VTP-MIB)

vtpVlanState  OBJECT-TYPE

SYNTAX     INTEGER { operational(1),

suspended(2),

mtuTooBigForDevice(3),

mtuTooBigForTrunk(4) }

MAX-ACCESS read-only

STATUS     current

DESCRIPTION            "The state of this VLAN.

The state 'mtuTooBigForDevice' indicates that this device

cannot participate in this VLAN because the VLAN's MTU is

larger than the device can support.

The state 'mtuTooBigForTrunk' indicates that while this

VLAN's MTU is supported by this device, it is too large for

one or more of the device's trunk ports."

::= { vtpVlanEntry 2 }

1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.4.1.1.1 (CISCO-VTP-MIB)

vtpVlanEditOperation OBJECT-TYPE

SYNTAX     INTEGER { none(1),

copy(2),

apply(3),

release(4),

restartTimer(5)

}

MAX-ACCESS read-create

STATUS     current

DESCRIPTION            "This object always has the value 'none' when read.  When

written, each value causes the appropriate action:

'copy' - causes the creation of rows in the

vtpVlanEditTable exactly corresponding to the current global

VLAN information for this management domain.  If the Edit

Buffer (for this management domain) is not currently empty,

a copy operation fails.  A successful copy operation starts

the deadman-timer.

'apply' - first performs a consistent check on the the

modified information contained in the Edit Buffer, and if

consistent, then tries to instanciate the modified

information as the new global VLAN information.  Note that

an empty Edit Buffer (for the management domain) would

always result in an inconsistency since the default VLANs

are required to be present.

'release' - flushes the Edit Buffer (for this management

domain), clears the Owner information, and aborts the

deadman-timer.  A release is generated automatically if the

deadman-timer ever expires.

'restartTimer' - restarts the deadman-timer.

'none' - no operation is performed."

::= { vtpEditControlEntry 1 }

1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.4.1.1.3 (CISCO-VTP-MIB)

vtpVlanEditBufferOwner OBJECT-TYPE

SYNTAX     OwnerString

MAX-ACCESS read-create

STATUS     current

DESCRIPTION            "The management station which is currently using the Edit

Buffer for this management domain.  When the Edit Buffer for

a management domain is not currently in use, the value of

this object is the zero-length string.  Note that it is also

the zero-length string if a manager fails to set this object

when invoking a copy operation."

::= { vtpEditControlEntry 3 }

1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.4.2.1.11 (CISCO-VTP-MIB)

vtpVlanEditRowStatus OBJECT-TYPE

SYNTAX     RowStatus

1:active

2:notInService

3:notReady

4:createAndGo

5:createAndWait

6:destroy

MAX-ACCESS read-create

STATUS     current

DESCRIPTION            "The status of this row.  Any and all columnar objects in an

existing row can be modified irrespective of the status of

the row.

A row is not qualified for activation until instances of at

least its vtpVlanEditType, vtpVlanEditName and

vtpVlanEditDot10Said columns have appropriate values.

The management station should endeavor to make all rows

consistent in the table before 'apply'ing the buffer.  An

inconsistent entry in the table will cause the entire

buffer to be rejected with the vtpVlanApplyStatus object

set to the appropriate error value."

::= { vtpVlanEditEntry 11 }

1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.4.2.1.3.1.48 (CISCO-VTP-MIB)

vtpVlanEditType OBJECT-TYPE

SYNTAX     VlanType

MAX-ACCESS read-create

STATUS     current

DESCRIPTION            "The type which this VLAN would have.

An implementation may restrict access to this object."

DEFVAL     { ethernet }

::= { vtpVlanEditEntry 3 }

1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.4.2.1.4.1.48 (CISCO-VTP-MIB)

vtpVlanEditName OBJECT-TYPE

SYNTAX     DisplayString (SIZE (1..32))

MAX-ACCESS read-create

STATUS     current

DESCRIPTION            "The name which this VLAN would have.  This name would be

used as the ELAN-name for an ATM LAN-Emulation segment of

this VLAN.

An implementation may restrict access to this object."

::= { vtpVlanEditEntry 4 }

1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.4.2.1.6.1.48 (CISCO-VTP-MIB)

vtpVlanEditDot10Said OBJECT-TYPE

SYNTAX     OCTET STRING (SIZE (4))

MAX-ACCESS read-create

STATUS     current

DESCRIPTION            "The value of the 802.10 SAID field which would be used for

this VLAN.

An implementation may restrict access to this object."

::= { vtpVlanEditEntry 6 }

1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.4.1.1.2.1 (CISCO-VTP-MIB)

vtpVlanApplyStatus OBJECT-TYPE

SYNTAX     INTEGER { inProgress(1),

succeeded(2),

configNumberError(3),

inconsistentEdit(4),

tooBig(5),

localNVStoreFail(6),

remoteNVStoreFail(7),

editBufferEmpty(8),

someOtherError(9)

}

MAX-ACCESS read-only

STATUS     current

DESCRIPTION            "The current status of an 'apply' operation to instanciate

the Edit Buffer as the new global VLAN information (for this

management domain).  If no apply is currently active, the

status represented is that of the most recently completed

apply.  The possible values are:

inProgress - 'apply' operation in progress;

succeeded - the 'apply' was successful (this value is

also used when no apply has been invoked since the

last time the local system restarted);

configNumberError - the apply failed because the value of

vtpVlanEditConfigRevNumber was less or equal to

the value of current value of

managementDomainConfigRevNumber;

inconsistentEdit - the apply failed because the modified

information was not self-consistent;

tooBig - the apply failed because the modified

information was too large to fit in this VTP

Server's non-volatile storage location;

localNVStoreFail - the apply failed in trying to store

the new information in a local non-volatile

storage location;

remoteNVStoreFail - the apply failed in trying to store

the new information in a remote non-volatile

storage location;

editBufferEmpty - the apply failed because the Edit

Buffer was empty (for this management domain).

someOtherError - the apply failed for some other reason

(e.g., insufficient memory)."

::= { vtpEditControlEntry 2 }

1.3.6.1.4.1.9.9.68.1.2.2.1.2 (CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB)

vmVlan  OBJECT-TYPE

SYNTAX     INTEGER(0..4095)

MAX-ACCESS read-write

STATUS     current

DESCRIPTION                "The VLAN id of the VLAN the port is assigned to

when vmVlanType is set to static or dynamic.

This object is not instantiated if not applicable.

The value may be 0 if the port is not assigned

to a VLAN.

If vmVlanType is static, the port is always

assigned to a VLAN and the object may not be

set to 0.

If vmVlanType is dynamic the object's value is

0 if the port is currently not assigned to a VLAN.

In addition, the object may be set to 0 only."

::= { vmMembershipEntry 2 }

إضافة شبكة VLAN إلى محول Cisco Catalyst Switch باستخدام SNMP

التعليمات بالتفصيل

في المثال الموضح أدناه، تتم إضافة شبكة VLAN 11 إلى المحول:

1. أصدرت in order to فحصت أي VLANs يكون حاليا شكلت على المفتاح، snmpwalk على ال vtpVlanState OID:

ملاحظة: آخر رقم في معرف العملية هو رقم شبكة VLAN.

snmpwalk -c public crumpy vtpVlanState

cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanInfo.vtpVlanTable.vtpVlanEntry.vtpVlanState.1.1 : INTEGER: operational

cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanInfo.vtpVlanTable.vtpVlanEntry.vtpVlanState.1.48 : INTEGER: operational

cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanInfo.vtpVlanTable.vtpVlanEntry.vtpVlanState.1.1002 : INTEGER: operational

2. تحقق مما إذا كان الإصدار قيد الاستخدام بواسطة محطة أو جهاز NMS آخر. الإصدار غير مستخدم إذا رأيت هذه الرسالة: لا توجد كائنات قاعدة معلومات الإدارة (MIB) مضمنة تحت الشجرة الفرعية:

snmpwalk -c public crumpy vtpVlanEditTable

no MIB objects contained under subtree.

3. الإصدار غير مستخدم، لذلك من الآمن بدء التحرير. قم بتعيين vtpVlanEditOperation على حالة النسخ (عدد صحيح 2). هذا يسمح أنت أن يخلق ال VLAN.

snmpset -c private crumpy vtpVlanEditOperation.1 integer 2

cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanEdit.vtpEditControlTable.vtpEditControlEntry.vtpVlanEditOperation.1 : INTEGER: copy

4. لجعل المالك الحالي لإذن التحرير مرئيا، يمكنك تعيين المالك عند إصدار الأمر، vtpVlanEditBufferOwner.

snmpset -c private crumpy vtpVlanEditBufferOwner.1 octetstring "Gerald"

cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanEdit.vtpEditControlTable.vtpEditControlEntry.vtpVlanEditBufferOwner.1 : OCTET STRING- (ascii):    Gerald

5. يوضح هذا المثال كيفية التحقق من وجود الجدول:

snmpwalk -c public crumpy vtpVlanEditTable

vtpVlanEditState.1.1 : INTEGER: operational

vtpVlanEditState.1.2 : INTEGER: operational

vtpVlanEditState.1.3 : INTEGER: operational

..

6. هذا مثال VLAN 11 ويبدي أنت كيف أن يخلق صف ويضبط النوع والاسم:

snmpset -c private crumpy vtpVlanEditRowStatus.1.11 integer 4

cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanEdit.vtpVlanEditTable.vtpVlanEditEntry.vtpVlanEditRowStatus.1.11 : INTEGER: createAndGo

snmpset -c private crumpy vtpVlanEditType.1.11 integer 1

cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanEdit.vtpVlanEditTable.vtpVlanEditEntry.vtpVlanEditType.1.11 : INTEGER: ethernet

snmpset -c private crumpy vtpVlanEditName.1.11 octetstring "test_11_gerald"

cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanEdit.vtpVlanEditTable.vtpVlanEditEntry.vtpVlanEditName.1.11 : DISPLAY STRING- (ascii):  test_11_gerald

7. ثبتت vtpVlanEditDot10said. هذا ال VLAN رقم + 100000 يترجم إلى سداسي عشر. يخلق هذا مثال VLAN 11، لذلك ال vtpVlanEditDot10Said ينبغي كنت: 11+ 100000 = 100011 -> hex: 000186AB

snmpset -c private crumpy vtpVlanEditDot10Said.1.11 octetstringhex 000186AB

cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanEdit.vtpVlanEditTable.vtpVlanEdi

ntry.vtpVlanEditDot10Said.1.11 : OCTET STRING-   (hex): length = 4

0:  00 01 86 ab -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     ................

8. عندما يخلق أنت VLAN 11، أنت ينبغي طبقت التعديل. أستخدم OID vtpVlanEditOperation مرة أخرى. هذه المرة أستخدم التطبيق لتأكيد الإعدادات :

snmpset -c private crumpy vtpVlanEditOperation.1 integer 3

cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanEdit.vtpEditControlTable.vtpEditControlEntry.vtpVlanEditOperation.1 : INTEGER: apply

9. دققت أن خلقت ال VLAN بنجاح. أستخدم OID vtpVlanApplyStatus. تحقق من العملية إلى أن تظهر الحالة كما يلي: نجح:

snmpget –c public crumpy vtpVlanApplyStatus.1

vtpVlanApplyStatus.1 : INTEGER: inProgress

snmpget –c public crumpy vtpVlanApplyStatus.1

vtpVlanApplyStatus.1 : INTEGER: inProgress

snmpget –c public crumpy vtpVlanApplyStatus.1

vtpVlanApplyStatus.1 : INTEGER: succeeded

10. الإجراء الأخير هو تنفيذ التعديلات وإطلاق الأذونات بحيث يمكن للمستخدمين الآخرين إضافة شبكات VLAN أو تعديلها أو حذفها من شبكات NMS الخاصة بهم.

snmpset  -c private crumpy vtpVlanEditOperation.1 integer 4

vtpVlanEditOperation.1 : INTEGER: release

11. تحقق من أن المخزن المؤقت فارغ:

snmpwalk –c public crumpy vtpVlanEditTable

no MIB objects contained under subtree.

12. دققت أن VLAN 11 كان خلقت على المفتاح مع ال CLI أمر عرض vlan أو مع snmpwalk:

snmpwalk -c public crumpy vtpVlanState

cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanInfo.vtpVlanTable.vtpVlanEntry.vtpVlanState.1.1 : INTEGER: operational

cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanInfo.vtpVlanTable.vtpVlanEntry.vtpVlanState.1.11 : INTEGER: operational

cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanInfo.vtpVlanTable.vtpVlanEntry.vtpVlanState.1.48 : INTEGER: operational

cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanInfo.vtpVlanTable.vtpVlanEntry.vtpVlanState.1.1002 : INTEGER: operational

…

إضافة شبكة VLAN إلى محول Cisco Catalyst Switch باستخدام SNMP

إرشادات الخطوة الأولى

تستخدم العملية التي تتكون من خطوة واحدة أرقام معرف فئة المورد (OID) بدلا من أسماء معرف فئة المورد (OID) مثل العملية السابقة خطوة بخطوة. راجع تفاصيل قاعدة معلومات الإدارة للترجمة. يخلق هذا مثال VLAN 6:

snmpset -c private crumpy 1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.4.1.1.1.1 integer 2 1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.4.1.1.3.1 octetstring "gcober"

snmpset -c private gooroo 1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.4.2.1.11.1.6 integer 4 1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.4.2.1.3.1.6 integer 1 1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.4.2.1.4.1.6 octetstring "vlan6" 1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.4.2.1.6.1.6 octetstringhex 000186A6 1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.4.1.1.1.1 integer 3

snmpset -c private gooroo 1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.4.1.1.1.1 integer 4

snmpwalk -c public crumpy 1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.3.1.1.2

cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanInfo.vtpVlanTable.vtpVlanEntry.vtpVlanState.1.1 : INTEGER: operational

cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanInfo.vtpVlanTable.vtpVlanEntry.vtpVlanState.1.6 : INTEGER: operational

cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanInfo.vtpVlanTable.vtpVlanEntry.vtpVlanState.1.11 : INTEGER: operational

ملاحظة: تتطلب إصدارات SNMP معينة إستخدام (.) قبل معرف فئة المورد (OID) في أوامر مجموعة SNMP.

حذف شبكة VLAN من محول Cisco Catalyst Switch باستخدام SNMP

التعليمات بالتفصيل

في هذا مثال VLAN 48 محات من المفتاح. راجع إضافة شبكة VLAN إلى Cisco Catalyst مع SNMP للحصول على مزيد من المعلومات. الفرق بين هذا قسم حيث أنت تحذف VLAN والآخر حيث أنت تضيف VLAN أن أنت تستخدم ال destroy بدلا من ال create وGo أمر ل vtpVlanEditRowStatus:

1. أصدرت الأمر أن يمحو VLAN 48:

snmpset -c private crumpy vtpVlanEditOperation.1 integer 2

cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanEdit.vtpEditControlTable.vtpEditControlEntry.vtpVlanEditOperation.1 : INTEGER: copy

snmpset -c private crumpy vtpVlanEditRowStatus.1.48 integer 6

cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanEdit.vtpVlanEditTable.vtpVlanEditEntry.vtpVlanEditRowStatus.1.48 : INTEGER: destroy

2. للتحقق من حذف شبكة VLAN 48، أستخدم vtpVlanState أو أظهر شبكة VLAN على واجهة سطر الأوامر:

snmpwalk -c public crumpy vtpVlanState

cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanInfo.vtpVlanTable.vtpVlanEntry.vtpVlanState.1.1 : INTEGER: operational

cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanInfo.vtpVlanTable.vtpVlanEntry.vtpVlanState.1.1002 : INTEGER: operational

…

إضافة منفذ إلى شبكة VLAN على محول Cisco Catalyst Switch باستخدام SNMP

يوضح هذا المثال كيفية إضافة منفذ Fast Ethernet 0/5 إلى شبكة VLAN رقم 48.

1. للتحقق مما إذا كان Index Fast ETH 0/5 يحتوي على، قم بإصدار مسافة قصيرة من IFdescr:

snmpwalk -c public crumpy ifDescr

…

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.6 : DISPLAY STRING- (ascii):  FastEthernet0/5

…

2. بما أن أنت تعرف أن ميناء Fast ETH 0/5 يتلقى IFindex من 6، أضفت الميناء إلى VLAN 48:

snmpset -c private crumpy vmVlan.6 integer 48

cisco.ciscoMgmt.ciscoVlanMembershipMIB.ciscoVlanMembershipMIBObjects.vmMembership.vmMembershipTable.vmMembershipEntry.vmVlan.6 : INTEGER: 48

3. تحقق من إضافة المنفذ بشكل صحيح عن طريق الاستعلام عن نفس معرف الهوية مرة أخرى.

snmpget -c public crumpy vmVlan.6

cisco.ciscoMgmt.ciscoVlanMembershipMIB.ciscoVlanMembershipMIBObjects.vmMembership.vmMembershipTable.vmMembershipEntry.vmVlan.6 : INTEGER: 48

أنت يستطيع أيضا دققت هذا على المفتاح:

crumpy#sh vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4,

Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9,

Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13,

Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17,

Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21,

Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1,

Gi0/2

48   VLAN0048                         active    Fa0/5

كيف أن يغير ميناء من واحد VLAN إلى آخر VLAN

يوضح هذا مثال كيف ميناء Fast ETH 0/3 ينتسب إلى VLAN 48 وكيف أن ينقله إلى VLAN 1 (تقصير VLAN):

1. للتحقق مما إذا كان Index Fast ETH 0/3 يحتوي على، قم بإصدار مسافة قصيرة من IFdescr:

snmpwalk -c public crumpy ifDescr

…

interfaces.ifTable.ifEntry.ifDescr.4 : DISPLAY STRING- (ascii):  FastEthernet0/3

…

2. بما أن أنت تعرف أن ميناء Fast ETH 0/3 يتلقى IFindex من 4، أنت يستطيع دققت إلى الذي VLAN الميناء حاليا ينتسب:

snmpget -c public crumpy vmVlan.4

cisco.ciscoMgmt.ciscoVlanMembershipMIB.ciscoVlanMembershipMIBObjects.vmMembership.vmMembershipTable.vmMembershipEntry.vmVlan.4 : INTEGER: 48

3. ينتسب الميناء إلى VLAN 48.

snmpset -c private crumpy vmVlan.4 integer 1

cisco.ciscoMgmt.ciscoVlanMembershipMIB.ciscoVlanMembershipMIBObjects.vmMembership.vmMembershipTable.vmMembershipEntry.vmVlan.4 : INTEGER: 1

4. لنقل المنفذ من شبكة VLAN رقم 48 إلى شبكة VLAN رقم 1، قم بإصدار مجموعة فرعية لشبكة VMvlan.

5. للتحقق من ما إذا تم تغيير المنفذ إلى شبكة VLAN الأخرى، قم باستعلام vmVlan مرة أخرى:

snmpget -c public crumpy vmVlan.4

cisco.ciscoMgmt.ciscoVlanMembershipMIB.ciscoVlanMembershipMIBObjects.vmMembership.vmMembershipTable.vmMembershipEntry.vmVlan.4 : INTEGER: 1

أنت يستطيع أيضا دققت هذا على المفتاح نفسه :

قبل التغيير:

crumpy#sh vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/4, Fa0/5,

Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9,

Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13,

Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17,

Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21,

Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1,

Gi0/2

48   VLAN0048                         active    Fa0/3

بعد التغيير:

crumpy#sh vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4,

Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8,

Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12,

Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16,

Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20,

Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24,

Gi0/1, Gi0/2

48   VLAN0048                         active

ملاحظة: يمكنك إجراء تغييرات أخرى، مثل اسم شبكة VLAN والمالك وغير ذلك الكثير. راجع قاعدة معلومات الإدارة بالكامل للحصول على مزيد من التفاصيل حول OID.

معلومات ذات صلة

- الدعم الفني - Cisco Systems