المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

الخلفية

تفاصيل متغيرات MIB، والتي تتضمن معرفات الكائن (OIDs)

الحصول على رقم المنفذ الذي تم التعرف على عنوان MAC عليه

التعليمات بالتفصيل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إستخدام بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) للحصول على رقم المنفذ على محول Cisco Catalyst الذي تعرف منه عنوان MAC.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

يجب أن يكون لدى قراء هذا المستند معرفة بالمواضيع التالية:

- كيفية الحصول على شبكات VLAN من محول Catalyst Switch باستخدام بروتوكول SNMP

- كيفية إستخدام فهرسة سلسلة المجتمع مع SNMP

- الاستخدام العام لأمر الحصول على SNMP والمشي

المكونات المستخدمة

يطبق هذا وثيقة إلى مادة حفازة مفتاح أن يركض عادي مادة حفازة os (CatOS) أو cisco IOS® برمجية. يدعم البرنامج Bridge-MIB وIF-MIB.

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- مادة حفازة 3524xl أن يركض cisco ios برمجية إطلاق 12.0(5)WC5a

- Net-SNMP، الإصدار 5.0.6

ملاحظة: للحصول على هذا البرنامج، ارجع إلى Net-SNMP .

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

الخلفية

لمزيد من المعلومات حول كيفية الاستعلام عن جدول الذاكرة القابلة للتوجيه (CAM) وشبكات VLAN وجميع قواعد معلومات الإدارة (MIB) ذات الصلة مثل Cisco-VTP-MIB و Bridge-MIB، ارجع إلى قسم الخلفية في المستند كيفية الحصول على إدخالات CAM الديناميكية (جدول CAM) لمحولات Catalyst باستخدام SNMP.

تفاصيل متغيرات MIB، والتي تتضمن معرفات الكائن (OIDs)

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1

dot1dTpFdbAddress OBJECT-TYPE

-- FROM BRIDGE-MIB

-- TEXTUAL CONVENTION MacAddress

SYNTAX          OCTET STRING (6)

MAX-ACCESS      read-only

STATUS          Mandatory

DESCRIPTION    "A unicast MAC address for which the bridge has forwarding

and/or filtering information."

::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) mgmt(2) mib-2(1) dot1dBridge(17) dot1dTp(4)

dot1dTpFdbTable(3) dot1dTpFdbEntry(1) 1 }

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2

dot1dTpFdbPort OBJECT-TYPE

-- FROM BRIDGE-MIB

SYNTAX          Integer

MAX-ACCESS      read-only

STATUS          Mandatory

DESCRIPTION    "Either the value "0", or the port number of the port on which

a frame having a source

address equal to the value of the corresponding instance of

dot1dTpFdbAddress has been seen.

A value of "0" indicates that the port number has not been learned,

but that the bridge does

have some forwarding/filtering information about this address (that is,

in the StaticTable).

Implementors are encouraged to assign the port value to this

object whenever it is

learned, even for addresses for which the corresponding value of

dot1dTpFdbStatus is not learned(3)."

::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) mgmt(2) mib-2(1) dot1dBridge(17) dot1dTp(4)

dot1dTpFdbTable(3) dot1dTpFdbEntry(1) 2 }

.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1

ifIndex OBJECT-TYPE

SYNTAX      InterfaceIndex

MAX-ACCESS  read-only

STATUS      current

DESCRIPTION      "A unique value, greater than zero, for each interface.  It

is recommended that values are assigned contiguously

starting from 1.  The value for each interface sub-layer

must remain constant at least from one re-initialization of

the entity's network management system to the next re-

initialization."

::= { ifEntry 1 }

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2

dot1dBasePortIfIndex OBJECT-TYPE

SYNTAX  INTEGER

ACCESS  read-only

STATUS  mandatory

DESCRIPTION

"The value of the instance of the ifIndex object,

defined in MIB-II, for the interface corresponding

to this port."

::= { dot1dBasePortEntry 2 }

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1

ifName OBJECT-TYPE

SYNTAX      DisplayString

MAX-ACCESS  read-only

STATUS      current

DESCRIPTION    "The textual name of the interface.  The value of this

object should be the name of the interface as assigned by

the local device and should be suitable for use in commands

entered at the device's `console'.  This might be a text

name, such as `le0' or a simple port number, such as `1',

depending on the interface naming syntax of the device.  If

several entries in the ifTable together represent a single

interface as named by the device, then each will have the

same value of ifName.  Note that for an agent which responds

to SNMP queries concerning an interface on some other

(proxied) device, then the value of ifName for such an

interface is the proxied device's local name for it.

If there is no local name, or this object is otherwise not

applicable, then this object contains a zero-length string."

::= { ifXEntry 1 }

الحصول على رقم المنفذ الذي تم التعرف على عنوان MAC عليه

التعليمات بالتفصيل

أتمت ال steps في هذا قسم in order to استعملت SNMP أن يحصل الرقم أيسر على أي {upper}mac address يتلقى يكون علمت. اعتبرت أن الميناء رقم في VLAN1.

ملاحظة: في الأوامر الواردة في هذا القسم:

- عامة هي سلسلة مجتمع القراءة.

- @1 هو جزء VLAN 1 من سلسلة مجتمع القراءة.

- crumpy هو اسم مضيف الجهاز.

ملاحظة: يمكنك أيضا إستخدام عنوان IP لاسم المضيف هذا.

ملاحظة: يستخدم قسم الخاتمة القيم التي تظهر في الخط المائل في إخراج الأمر.

1. استرد شبكات VLAN. أستخدم الأمر snmpwalk على كائن vtpVlanState (.1.3.6.1.4.1.9.46.1.3.1.1.2 ):

%snmpwalk -c public crumpy .1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.3.1.1.2

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.3 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.7 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.10 = INTEGER: operational(1)

...

ملاحظة: يستخدم هذا الأمر فهرسة سلسلة المجتمع. يستخدم الأمر أيضا vtpVlanState، والذي يحتوي على OID .1.3.6.1.4.1.9.46.1.3.1.1.2. إذا كنت قد قمت بتحميل MIBs إلى نظام إدارة الشبكة (NMS)، يمكنك إستخدام اسم الكائن بدلا من OID. أصدرت هذا أمر بدلا من:

%snmpwalk -c public@1 crumpy vtpVlanState

ملاحظة: يمكنك أيضا إستخدام أسماء الكائنات في الخطوات من 2 إلى 6.

2. أصدرت هذا أمر in order to نلت ال mac عنوان طاولة ب يعتبر أن الميناء ينتسب إلى VLAN1:

snmpwalk -c public@1 crumpy .1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1

17.4.3.1.1.0.0.12.7.172.8 =  Hex: 00 00 0C 07 AC 08

17.4.3.1.1.0.1.2.27.80.145 =  Hex: 00 01 02 1B 50 91

17.4.3.1.1.0.1.3.72.77.90 =  Hex: 00 01 03 48 4D 5A

17.4.3.1.1.0.1.3.72.221.191 =  Hex: 00 01 03 48 DD BF

...

ملاحظة: قم بتوفير رقم شبكة VLAN المناسب بعد سلسلة المجتمع. في هذا مثال، هو VLAN1.

يسرد الأمر كل ماك عنوان أن يتلقى يكون علمت على كل ميناء أن ينتسب إلى VLAN 1.

3. أصدرت هذا أمر أن يحدد الجسر ميناء رقم ل VLAN 1:

snmpwalk -c public@1 crumpy .1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2

17.4.3.1.2.0.0.12.7.172.8 = 13

17.4.3.1.2.0.1.2.27.80.128 = 13

17.4.3.1.2.0.1.2.27.80.145 = 13

17.4.3.1.2.0.1.2.163.145.225 = 13

...

ملاحظة: VLAN 1 هو dot1dTpFdbPort، أو .1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.

4. قم بإصدار هذا الأمر لتعيين منفذ الجسر إلى ifIndex، OID.1.3.6.1.2.2.1.1:

snmpwalk -c public@1 crumpy .1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2

17.1.4.1.2.13 = 2

17.1.4.1.2.14 = 3

17.1.4.1.2.15 = 4

17.1.4.1.2.16 = 5

يستعلم هذا الأمر dot1dBasePortIfIndex، والذي يحتوي على OID .1.3.6.1.2.17.1.4.1.2.

5. أستخدم الأمر walk مع ifName لربط قيمة ifIndex باسم منفذ صحيح.

قم بإصدار هذا الأمر:

ملاحظة: يحتوي ifName على OID .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.

snmpwalk -c public@1 crumpy .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1

ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifName.1 = VL1

ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifName.2 = Fa0/1

ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifName.3 = Fa0/2

ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifName.4 = Fa0/3

ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifName.5 = Fa0/4

ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifName.6 = Fa0/5

ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifName.7 = Fa0/6

...

6. أربط عنوان MAC بالمنفذ الذي تم تعلم العنوان عليه.

- من الخطوة 1، عنوان MAC:

17.4.3.1.1.0.0.12.7.172.8 = Hex: 00 00 0C 07 AC 08

- من خطوة 2، الجسر يخبر ميناء أن ال mac عنوان ينتسب إلى جسر ميناء رقم 13:

17.4.3.1.2.0.0.12.7.172.8 = 13

- من الخطوة 3، يحتوي منفذ الجسر رقم 13 على ifIndex رقم 2:

17.1.4.1.2.13 = 2

- من خطوة 4، ال ifIndex 2 يماثل إلى ميناء إثرنيت سريع 0/1:

ifMIB.ifMIBObjects.ifXTable.ifXEntry.ifName.2 = Fa0/1

القرار

علمت ال MAC عنوان 00 00 0C 07 AC 08 على ميناء Fa0/1.

قارن هذا الاستنتاج مع ناتج من:

- العرض حدبة أمر حركي لمحولات CatOS

- الأمر show mac لمبدلات برنامج Cisco IOS Software

هنا إخراج النموذج:

crumpy# show mac

Dynamic Address Count:                 58

Secure Address Count:                  2

Static Address (User-defined) Count:   0

System Self Address Count:             51

Total MAC addresses:                   111

Maximum MAC addresses:                 8192

Non-static Address Table:

Destination Address  Address Type  VLAN  Destination Port

-------------------  ------------  ----  -------------------

0000.0c07.ac08 Dynamic 1 FastEthernet0/1

0001.021b.5091       Dynamic          1  FastEthernet0/1

0001.0348.4d5a       Dynamic          1  FastEthernet0/1

0001.0348.ddbf       Dynamic          1  FastEthernet0/1

0001.972d.dfae       Dynamic          1  FastEthernet0/1

0002.55c6.cfe7       Dynamic          1  FastEthernet0/1

0002.7d61.d400       Dynamic          1  FastEthernet0/1

…

معلومات ذات صلة

- SNMP Object Navigator (متصفح كائن SNMP)

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems