المحتويات

المقدمة

قبل البدء

الاصطلاحات

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

المنتجات ذات الصلة

استراد معلومات شبكة VLAN

المهمة

التعليمات بالتفصيل

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يتم تكوين مُبدلات Catalyst باستخدام شبكات المنطقة المحلية الافتراضية (VLAN) إما من خلال تشغيل سطر الأوامر أو بروتوكول جذع شبكة VLAN. في كلتا الحالتين، يتم الوصول إلى معلومات بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) أحيانًا على أساس كل شبكة vlan. من أجل الوصول إلى تلك المعلومات، يجب عليك تحديد شبكات VLAN التي تم تكوينها. يوضح لك هذا المستند كيفية تحديد شبكات VLAN التي يتم تكوينها على مُبدل Catalyst الذي يعمل بنظام CatOS أو IOS.

قبل البدء

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

المتطلبات الأساسية

قبل محاولة هذا التكوين، تأكد من استيفاء المتطلبات الأساسية التالية:

- معرفة بأوامر المحول Catalyst switch

- التعرف على أدوات وأوامر SNMP مثل snmpget وsnmpwalk

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية أدناه.

- CatOS 6.3(4)

- Catalyst IOS الإصدار 12.0(5)WC5a

- Catalyst 3524XL

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

المنتجات ذات الصلة

كما يمكن إستخدام هذا التكوين مع إصدارات الأجهزة والبرامج التالية.

- محولات Catalyst الأخرى

- إصدارات Catalyst IOS الأخرى

استراد معلومات شبكة VLAN

المهمة

في هذا القسم، تستخدم Cisco-VTP-MIB وتدخل إلى كائن vtpVlanState لتحديد شبكات VLAN النشطة على الجهاز.

التعليمات بالتفصيل

اتبع الخطوات التالية.

1. قم بالمشي على الجهاز المعني. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:

nms-server2:/home/ccarring> snmpwalk -c public 14.32.100.10 vtpVlanState

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.2 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.6 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.7 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.8 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.11 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.12 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.14 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.18 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.19 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.20 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.21 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.41 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.42 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.43 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.44 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.100 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.101 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.123 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.401 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1002 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1003 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1004 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1005 = INTEGER: operational(1)

2. الرقم الأخير في كل كائن يتم إرجاعه هو معرف VLAN؛ لكل من شبكات VLAN هذه، هناك مجموعة كاملة من معلومات SNMP.

يمكنك الحصول على معلومات كاملة عند الاستعلام عن كائن vtpVlanTable. هذه كائنات ذات صلة في الجدول:

- vtpVlanName — اسم شبكة VLAN

- vtpVlanIndex — رقم التعريف الفريد لشبكة VLAN

التحقق من الصحة

للتحقق من صحة المعلومات المقدمة، اتبع هذه الخطوات.

1. Telnet إلى المحول.

2. قم بإصدار الأمر show vlan brief، كما هو موضح أدناه لمادة حفازة تشغل IOS.

nms-3524xl-b#show vlan brief

VLAN Name Status Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1 default active Fa0/3, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7,

Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11,

Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15,

Fa0/16, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20,

Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23

2 vlan2 active

6 vlan6 active Fa0/1, Fa0/24, Gi0/1

7 vlan7 active

8 VLAN0008 active

11 elan1 active

12 VLAN0012 active

14 VLAN0014 active

18 vlan18-spnms active

19 vlan19-spnms active

20 vlan20-spnms active

21 vlan21-spnms active

41 URT_Logon active

42 URT_Priveleged active

43 URT_12_Logon active

44 URT_12_Priveleged active

100 vlan-100 active Fa0/2, Fa0/4, Fa0/17

101 VLAN0101 active

123 VLAN0123 active

401 VLAN0401 active

1002 fddi-default active

1003 token-ring-default active

1004 fddinet-default active

1005 trnet-default active

3. يمكنك مقارنة هذه المعلومات بمخرجات SNMP، التي تم تجميعها مسبقا. يتطابق اسم شبكة VLAN ورقمها مع هذه القيم.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- كيفية إضافة شبكات VLAN وتعديلها وإزالتها على مادة حفازة باستخدام SNMP

- الدعم الفني - Cisco Systems