المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

تحديد سبب فخ ColdStart

1. إعادة التحميل عبر واجهة سطر الأوامر (CLI)

2. إعادة تحميل بسبب انقطاع التيار

3. إعادة تحميل بعد عطل

4. إيقاف تشغيل من خلال مصيدة إعادة تحميل SNMP

معلومات ذات صلة

المقدمة

يرسل عميل SNMP مصيدة ColdStart عند تهيئتها. يمكنك إستخدام المعلومات الواردة في هذا المستند عند أستكشاف الأخطاء وإصلاحها للمساعدة في تحديد سبب إعادة تحميل الجهاز.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

يجب أن تكون قارئات هذا المستند على دراية بملائمات SNMP، وهذا يتضمن إمكانية ترجمة معرفات الكائنات إلى أسماء الكائنات.

يجب أن يكون مستخدمو كائنات SNMP المحددون معتادين على تضمين:

- sysUpTime

- لماذا إعادة التحميل

- ItsLineSessionTable

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

تحديد سبب فخ ColdStart

تصف هذه الأقسام أسباب ملائمات ColdStart على الموجه الخاص بك.

1. إعادة التحميل عبر واجهة سطر الأوامر (CLI)

Oct 13 13:10:17 nms-server2 snmptrapd[223]: 1.2.3.4:

Cold Start Trap (0) Uptime: 0:00:24.57,

system.sysUpTime.sysUpTimeInstance = Timeticks: (2457) 0:00:24.57,

enterprises.cisco.local.lsystem.whyReload.0 = "reload"

يشير الأمر reload show version إلى النظام الذي تم إرجاعه إلى ROM عن طريق إعادة التحميل.

2. إعادة تحميل بسبب انقطاع التيار

Oct 13 13:19:23 nms-server2 snmptrapd[223]: 1.2.3.4 [1.2.3.4]:

Trap system.sysUpTime.sysUpTimeInstance = 1984,

.iso.org.dod.internet.snmpV2.snmpModules.snmpMIB.snmpMIBObjects.snmpTrap.

snmpTrapOID.0 = OID:

.iso.org.dod.internet.snmpV2.snmpModules.snmpMIB.snmpMIBObjects.snmpTraps.

coldStart,

system.sysUpTime.sysUpTimeInstance = Timeticks: (1984) 0:00:19.84,

enterprises.cisco.local.lsystem.whyReload.0 = "power-on"

يشير الأمر show version إلى إرجاع النظام إلى ROM بواسطة تشغيل الطاقة.

3. إعادة تحميل بعد عطل

Oct 13 13:12:05 nms-server2 snmptrapd[223]: 1.2.3.4 [1.2.3.4]:

Trap system.sysUpTime.sysUpTimeInstance = 1984,

.iso.org.dod.internet.snmpV2.snmpModules.snmpMIB.snmpMIBObjects.snmpTrap.

snmpTrapOID.0 = OID:

.iso.org.dod.internet.snmpV2.snmpModules.snmpMIB.snmpMIBObjects.snmpTraps.

coldStart,

system.sysUpTime.sysUpTimeInstance = Timeticks: (1984) 0:00:19.84,

enterprises.cisco.local.lsystem.whyReload.0 = "error -  Signal 23, Exception

code (0x0024)!, PC 0x801E2EC0"

يشير الأمر show version إلى إرجاع النظام إلى ROM عن طريق الخطأ - Signal 23، رمز الاستثناء (0x0024)!، PC 0x801E2EC0.

قد ترى أيضا هذا التراكب عندما تم توصيل مسؤول عبر الإنترنت بالموجه وأجرى بعض المهام عند تعطل الموجه. يتم إنشاء هذا الملائمة SNMP v2c) حيث يتم إرسال الموجه بعد إعادة تحميل عطل.

Oct 13 13:37:42 nms-server2 snmptrapd[223]: 1.2.3.4 [1.2.3.4]:

Trap system.sysUpTime.sysUpTimeInstance = 8287,

.iso.org.dod.internet.snmpV2.snmpModules.snmpMIB.snmpMIBObjects.snmpTrap.

snmpTrapOID.0 = OID:

enterprises.cisco.cisco#.tcpConnectionClose,

enterprises.cisco.local.lts.ltsLineSessionTable.ltsLineSessionEntry.

tslineSesType.2.1 = telnet(5),

tcp.tcpConnTable.tcpConnEntry.tcpConnState.14.32.12.254.80.172.18.123.68.43280 =

finWait2(7),

enterprises.cisco.local.ltcp.ltcpConnTable.ltcpConnEntry.loctcpConnElapsed.

14.32.12.254.80.172.18.123.68.43280 = Wrong Type (should be Timeticks): 17,

enterprises.cisco.local.ltcp.ltcpConnTable.ltcpConnEntry.loctcpConnInBytes.

14.32.12.254.80.172.18.123.68.43280 = 66,

enterprises.cisco.local.ltcp.ltcpConnTable.ltcpConnEntry.loctcpConnOutBytes.

14.32.12.254.80.172.18.123.68.43280 = 168,

enterprises.cisco.local.lts.ltsLineTable.ltsLineEntry.tsLineUser.2 = ""

أو

قد ترى هذا الملائمة (SNMP v1)، إذا كان اتصال IP متاحا للملائمة للخروج قبل إعادة تحميل الموجه.

Oct 13 14:35:55 nms-server2 snmptrapd[223]: 1.2.3.4:

Enterprise Specific Trap (tcpConnectionClose) Uptime: 0:04:15.25,

enterprises.cisco.local.lts.ltsLineSessionTable.ltsLineSessionEntry.

tslineSesType.130.1 = telnet(5),

tcp.tcpConnTable.tcpConnEntry.tcpConnState.10.5.1.123.23.172.18.123.33.1840 =

established(5),

enterprises.cisco.local.ltcp.ltcpConnTable.ltcpConnEntry.loctcpConnElapsed.

10.5.1.123.23.172.18.123.33.1840 = Wrong Type (should be Timeticks): 19504,

enterprises.cisco.local.ltcp.ltcpConnTable.ltcpConnEntry.loctcpConnInBytes.

10.5.1.123.23.172.18.123.33.1840 = 93,

enterprises.cisco.local.ltcp.ltcpConnTable.ltcpConnEntry.loctcpConnOutBytes.

10.5.1.123.23.172.18.123.33.1840 = 1766,

enterprises.cisco.local.lts.ltsLineTable.ltsLineEntry.tsLineUser.130 = "cse"

ملاحظة: تم أخذ المثالين 2 و 3 من موجه تم تكوينه لإنشاء SNMP v2c، بينما يتم أخذ المثالين 1 و 4 من موجه تم تكوينه لإنشاء إختبارات SNMP v1.

4. إيقاف تشغيل من خلال مصيدة إعادة تحميل SNMP

Oct 13 14:30:23 nms-server2 snmptrapd[223]: 1.2.3.4:

Enterprise Specific Trap (reload)

Uptime: 0:03:05.98, system.sysUpTime.sysUpTimeInstance = Timeticks: (18598) 0:03:05.98,

enterprises.cisco.local.lsystem.whyReload.0 = "snmp shutdown request"

يظهر الأمر show version بعد إعادة تحميل الموجه، أن النظام عاد إلى ROM عن طريق إعادة التحميل.

ملاحظة: تتعلق هذه الأخطاء بملائمات ColdStart التي لا يتم إنشاؤها في محولات Catalyst 2900/3500 XL: CSCdy10697 (العملاء المسجلون فقط)، CSCdp41669 (العملاء المسجلون فقط)، وCSCdm02220 (العملاء المسجلون فقط).

معلومات ذات صلة

- الدعم الفني - Cisco Systems