المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الخلفية

التكوين

التكوين على الموجه

الحل البديل:

معلومات ذات صلة

مناقشات مجتمع دعم Cisco ذات الصلة

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية تنفيذ بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) لاستخدام الواجهة التسلسلية على موجّهات Cisco.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

cisco يوصي أن أنت تستوفي هذا متطلب قبل أن أنت تحاول هذا تشكيل:

- الخادم من حيث تقوم بالتحقق من إمكانية الوصول إلى الموجه

- مجتمع SNMP للقراءة والكتابة الصحيح الذي تم تكوينه على الموجه

المكونات المستخدمة

يتم إنشاء هذا المستند باستخدام موجه Cisco 1941 مع VWIC2-1MFT-T1/E1. ومع ذلك، لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الخلفية

يساعد هذا المستند الفني على فهم سبب قيام بروتوكول SNMP بالمشي لاستطلاع إستخدام الواجهة التسلسلية باستخدام ifHCInOctets وإذا لم يعمل HCOutOctets وما هو الحل البديل في مثل هذه الحالات.

التكوين

ملاحظة: أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط) للحصول على مزيد من المعلومات حول الأوامر المستخدمة في هذا القسم.

التكوين على الموجه

عينة من التكوين على الموجه 1941 من Cisco الذي نستعرض عليه حالة ما إذا كان HCInOctets / ifHCOutOctets على الواجهة التسلسلية لبطاقة VWIC2-1MFT-T1/E1 Card:

NAS(config)#snmp-server إختبار المجتمع RW

موجز واجهة NAS#show IP | الامم المتحدة

هل توافق على عنوان IP للواجهة؟ بروتوكول حالة الأسلوب

GigabitEthernet0/1 10.106.65.131 نعم DHCP up

NAS#sh SNMP mib ifmib ifindex g0/1

الواجهة = GigabitEthernet0/1، IfIndex = 3

NAS#sh SNMP mib ifIndex serial 0/1/0:30

الواجهة = serial0/1/0:30، ifIndex = 11

ifHCIn الأنظمة: .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6

ifHCOutOctets: .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10

SNMP-server٪ SnmpWalk -v2c -c إختبار 10.106.65.131.1.3.6.1.31.1.1.1.6.3

IF-MIB::ifHCInOctets.3 = counter64: 1712486

SNMP-server٪ SnmpWalk -v2c -c إختبار 10.106.65.131.1.3.6.1.31.1.1.6.11

IF-MIB::ifHCInOctets.11 = لا يوجد مثل هذا المثيل حاليا في هذا OID

SNMP-server٪ SnmpWalk -v2c -c إختبار 10.106.65.131.1.3.6.1.31.1.1.1.10.11

IF-MIB::ifHCOutOctets.11 = لا يوجد مثل هذا المثيل حاليا في هذا OID

SNMP-server٪ SnmpWalk -v2c -c إختبار 10.106.65.131.1.3.6.1.31.1.1.1.10.3

IF-MIB::ifHCOutOctets.3 = counter64: 1063644

وكما يمكننا أن نرى أعلاه، يرجع إستطلاع SNMP "لا يوجد مثل هذا المثيل حاليا في معرف فئة المورد (OID) هذا للواجهة التسلسلية، بينما يرجع القيمة الصحيحة لواجهة GigabitEthernet.

بالنسبة للواجهات التسلسلية ذات السرعات/النطاق الترددي الأقل من 20 ميجابت في الثانية، لا يتم تنفيذ عدادات HC للثمانيات. وبالتالي، من المتوقع أن يقوم إستطلاع SNMP بإرجاع خطأ "لا يوجد مثل هذا المثيل".

الحل البديل:

أستخدم إصدار 32 بت - ifOutOctets/ ifInOctets. يعمل هذا مع كل من الإصدار الثاني من بروتوكول SNMP والإصدار الثالث من بروتوكول SNMP كما هو موضح أدناه:

IfOutOctets- 1.3.6.1.2.2.2.1.16

ifInOctets- 1.3.6.1.2.2.2.1.10

NAS#sh SNMP mib ifIndex serial 0/1/0:30

الواجهة = serial0/1/0:30، ifIndex = 7

الإصدار الثاني من بروتوكول إدارة شبكة الاتصال البسيط:

إختبار SNMP-server٪ SnmpWalk -v2c -c 10.106.65.131 1.3.6.1.2.2.1.16.7

IF-MIB::IfOutOctets.7 = Counter32: 1874894

إختبار SNMP-server٪ SnmpWalk -v2c -c 10.106.65.131 1.3.6.1.2.2.1.10.7

IF-MIB::ifInOctets.7 = counter32: 2275304

بروتوكول SNMPv3:

SNMP-server٪ snmpWalk -v3 -u cisco -a ciscoInterface 10.106.65.201 1.3.6.1.2.2.1.16.7

IF-MIB::IfOutOctets.7 = counter32: 5030145

SNMP-server٪ snmpWalk -v3 -u cisco -a ciscoInterface 10.106.65.201 1.3.6.1.2.2.1.10.7

IF-MIB::ifInOctets.7 = counter32: 6126029

ملاحظة: بالنسبة للتكوينات المتعلقة بالإصدار الثالث من بروتوكول إدارة شبكة الاتصال البسيط، يرجى الرجوع إلى تكوينات الإصدار الثالث من بروتوكول إدارة شبكة الاتصال البسيط

معلومات ذات صلة

· كيفية حساب إستخدام النطاق الترددي باستخدام بروتوكول SNMP

· تكوينات SNMP v3

· عدادات 64 بت لترحيل الإطارات

· محدد موقع MIB

· إدارة الأداء: تقرير رسمي عن أفضل الممارسات

· دعم - سيسكو سيستمز