المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

كيف يمكنني العثور على الملائمات التي يتم تمكينها على المحول الخاص بي؟

كيف يمكنني تكوين مستقبل مصيدة SNMP على المحول؟

كيف يمكنني تمكين الملائمات على المفتاح، وما معنى كل مصيدة؟

بناء جملة

وصف الصيغة Syntax

كيف يمكنني تمكين الملائمات على المنافذ الفردية، مثل linkUp/linkDown؟

بناء جملة

وصف الصيغة Syntax

مثال

ما هي الملائمات الأخرى التي يمكن أن يرسلها المحول Catalyst switch؟

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا وثيقة الملائمات أن المادة حفازة os (CatOS) يساند وكيف أن يشكل هم على المفتاح.

تتيح عمليات الملائمة لوكلاء بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) إرسال إعلامات غير متزامنة بتكرار حدث ما. يتم إرسال الملائمات على أساس أفضل الجهود ودون أي طريقة للتحقق من إستلامها.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصيك Cisco بأن تتأكد من تكوين سلاسل مجتمع SNMP بشكل صحيح على المحول قبل محاولة هذا التكوين.

ملاحظة: راجع كيفية تكوين سلاسل مجتمع SNMP للحصول على مزيد من المعلومات.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- محولات Catalyst من السلاسل 4500/4000 و 5500/5000 و 6500/6000

- CatOS، الإصدار 7.3

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

كيف يمكنني العثور على الملائمات التي يتم تمكينها على المحول الخاص بي؟

قم بإصدار الأمر show snmp في وضع التمكين. هنا نموذج للمخرجات:

6509 (enable) show snmp

RMON:                       Enabled

Extended RMON Netflow Enabled : None.

Traps Enabled:

Port,Module,Chassis,Bridge,Repeater,Vtp,Auth,ippermit,Vmps,config,entity,stpx,syslog

Port Traps Enabled: 2/1-2,3/1-48,4/1-8

Community-Access     Community-String

....

....

!--- Output suppressed.

كيف يمكنني تكوين مستقبل مصيدة SNMP على المحول؟

قم بإصدار الأمر set snmp trap host سلسلة .

ملاحظة: تتضمن صياغة الأمر:

- المضيف - عنوان IP أو الاسم المستعار لبروتوكول IP الخاص بالنظام لتلقي إختبارات SNMP.

- السلسلة - سلسلة المجتمع التي سيتم إستخدامها لإرسال فخاخ المصادقة.

فيما يلي مثال:

6509 (enable) set snmp trap 1.1.1.1 public

SNMP trap receiver added.

قم بإصدار الأمر show snmp للتحقق من إضافة عبارة set snmp trap هذه. هنا نموذج للمخرجات:

6509 (enable)  show snmp

6509 (enable)  show snmp

RMON:                       Enabled

Extended RMON Netflow Enabled : None.

!--- Output suppressed.

....

....

!--- Output suppressed.

Trap-Rec-Address  Trap-Rec-Community

---------------       -----------------

1.1.1.1               public

كيف يمكنني تمكين الملائمات على المفتاح، وما معنى كل مصيدة؟

قم بإصدار الأمر set snmp trap لتمكين أو تعطيل رسائل SNMP المختلفة على النظام. كما يضيف الأمر إدخالا إلى جدول مستقبل مصيدة مصادقة SNMP.

بناء جملة

ضبط ملائمة SNMP {enable | disable} [الكل | المصادقة | جسر | الهيكل | config | الكيان | entityfru | envfan | الطاقة | إيقاف التشغيل | ابسمح | وحدة | مكرر | stpx | syslog | نظام | VMPS | vtp]

ملاحظة: يجب أن يكون هذا الأمر على سطر واحد.

وصف الصيغة Syntax

الكلمة الأساسية

الوصف

الاعتراض

MIB

تمكين

الكلمة الأساسية لتمكين ملائمات SNMP.

تعطيل

الكلمة الأساسية لتعطيل ملائمات SNMP.

الكل

(إختياري) الكلمة الأساسية لتحديد كل أنواع الملائمة. أحلت المفتاح توثيق قبل أن يستعمل أنت هذا خيار.

auth

(إختياري) الكلمة الأساسية لتحديد فخ AuthenticationFailure من RFC 1157 .

فشل المصادقة

(.1.3.6.1.2.11.0.4)

SNMPv2-MIB

جسر

(إختياري) الكلمة الأساسية لتحديد ملائمات Root وTopologyChange من RFC 1493 . ارجع إلى Bridge-MIB.

نيو روت

(.1.3.6.1.2.1.17.0.1)

TopologyChange (.1.3.6.1.2.17.0.2)

Bridge-MIB

هيكل

(إختياري) الكلمة الأساسية لتحديد إختبارات ChassisAlarmOn (.1.3.6.1.4.1.9.5.0.5) وchassisAlarmOff (.1.3.6.1.4.1.9.5.0.6) من Cisco-stack-mib.

ChassisAlarmOn (.1.3.6.1.4.1.9.5.0.5)

الهيكل المنبه (.1.3.6.1.4.1.9.5.0.6)

Cisco-STACK-MIB

التكوين

(إختياري) الكلمة الأساسية لتحديد مصيدة sysConfigChange من Cisco-stack-MIB.

sysConfigChangeTrap

(.1.3.6.1.4.1.9.5.0.9)

Cisco-STACK-MIB

كيان

(إختياري) الكلمة الأساسية لتحديد مصيدة EntityMIB من ENTITY-MIB.

entConfigChange

(.1.3.6.1.2.1.47.2.0.1)

ENTITY-MIB

نتيفرو

(إختياري) الكلمة الأساسية لتحديد الكيان FRU^1.

CefcModuleStatusChange (.1.3.6.1.4.1.9.9.117.2.0.1)

CefcPowerStatusChange (.1.3.6.1.4.1.9.9.117.2.0.2)

CefcFruiNserted (.1.3.6.1.4.1.9.117.2.0.3)

CefcFrurMode (.1.3.6.1.4.1.9.117.2.0.4)

Cisco-entity-fru-control-MIB

إنفان

(إختياري) الكلمة الأساسية لتحديد المروحة البيئية.

Cisco EnvMonFanNotification (.1.3.6.1.4.1.9.13.3.0.4)

Cisco-envmon-MIB

طاقة

(إختياري) الكلمة الأساسية لتحديد الطاقة البيئية.

Cisco EnvMonRedundantSupplyNotification (.1.3.6.1.4.1.9.9.13.3.0.5)

Cisco-envmon-MIB

إيقاف التشغيل

(إختياري) الكلمة الأساسية لتحديد إيقاف التشغيل البيئي.

Cisco EnvMonShutdownNotification (.1.3.6.1.4.1.9.13.3.0.1)

Cisco-envmon-MIB

تحسين

(إختياري) الكلمة الأساسية لتحديد إعلام درجة الحرارة البيئية.

Cisco EnvMonTemperatureNotification (.1.3.6.1.4.1.9.13.3.0.3)

Cisco-envmon-MIB

إستبانة

(إختياري) الكلمة الأساسية لتحديد تصريح IP الذي تم رفض الوصول إليه من Cisco-stack-MIB.

ipPermitDenyTrap

(.1.3.6.1.4.1.9.5.0.7)

Cisco-STACK-MIB

إخطار عن طريق المكياج

(إختياري) الكلمة الأساسية التي تحدد إعلام عنوان MAC.

cmnMacChangedNotification (.1.3.6.1.4.1.9.9.215.2.0.1)

Cisco-MAC-Notification-MIB

وحدة

(إختياري) الكلمة الأساسية لتحديد ملائمات الوحدة النمطية up وmoduleDown من Cisco-stack-mib.

وحدة نمطية

(.1.3.6.1.4.1.9.5.0.3)

الوحدة النمطية Down

(.1.3.6.1.4.1.9.5.0.4)

Cisco-STACK-MIB

معيدين

(إختياري) الكلمة الأساسية لتحديد ملائمات rptrHealth وrptrGroupChange وrptrResetEvent من RFC 1516 . ارجع إلى SNMP-Repeater-MIB.

rptrHealth

(.1.3.6.1.2.1.22.0.1)

rptrGroupChange

(.1.3.6.1.2.1.22.0.2)

rptrResetEvent

(.1.3.6.1.2.1.22.0.3)

SNMP-Repeater-MIB

ستبكس

(إختياري) الكلمة الأساسية لتحديد ملائمة STPX^2.

stpxInconsistencyUpdate (.1.3.6.1.4.1.9.9.82.2.0.1)

stpxLoopInconsistencyUpdate (.1.3.6.1.4.1.9.82.2.0.3)

stpxRootInconsistencyUpdate (.1.3.6.1.4.1.9.82.2.0.2)

Cisco-STP-Extensions-MIB

syslog

(إختياري) الكلمة الأساسية لتحديد فخاخ إعلام syslog.

clogMessageGenerated (.1.3.6.1.4.1.9.9.41.2.0.1)

Cisco-Syslog-MIB

النظام

(إختياري) الكلمة الأساسية لتحديد النظام.

Cisco SystemClockChanged (1.3.6.1.4.1.9.9.131.2.0.1)

Cisco-System-MIB

vmps

(إختياري) الكلمة الأساسية لتحديد فخ vmpsChange من Cisco-VLAN-MEMBERSHIP-MIB.

vmVmpsChange

(.1.3.6.1.4.1.9.68.2.0.1)

Cisco-VLAN-Membership-MIB

vtp

(إختياري) الكلمة المفتاح أن يعين ال VTP^3 من ال cisco-VTP-MIB.

vtpConfigDigestError

(.1.3.6.1.4.1.9.46.2.0.2)

vtpConfigRevNumberError (.1.3.6.1.4.1.9.9.46.2.0.1)

vlanTrunkPortDynamicStatusChange (.1.3.6.1.4.1.9.9.46.2.0.7)

vtpVersionOneDeviceDetected (.1.3.6.1.4.1.9.46.2.0.6)

Cisco-VTP-MIB

1 FRU = وحدة قابلة للاستبدال في الموقع

2 STPX = امتدادات بروتوكول الشجرة الممتدة

3 VTP = بروتوكول خط اتصال الشبكة المحلية الظاهرية (VLAN)

كيف يمكنني تمكين الملائمات على المنافذ الفردية، مثل linkUp/linkDown؟

قم بإصدار الأمر set port trap لتمكين أو تعطيل تشغيل مصيدة إرتباط SNMP القياسية لمنفذ أو نطاق من المنافذ. افتراضيا، أعجزت كل ميناء إحتكاك.

ملاحظة: لا تدعم وحدة تحليل الشبكة (NAM) هذا الأمر.

بناء جملة

set port trap mod/port {enable | disable}

وصف الصيغة Syntax

- mod/port- عدد الوحدة النمطية والمنفذ على الوحدة النمطية.

- تمكين - الكلمة الأساسية لتنشيط ملائمة إرتباط SNMP.

- تعطيل - كلمة أساسية لإلغاء تنشيط مصيدة إرتباط SNMP.

إذا قمت بتمكين الملائمات، فالملائمات المقابلة التي يتم إنشاؤها هي linkUp (.1.3.6.1.2.11.0.3) وlinkDown (.1.3.6.1.2.11.0.2). هذه الفخاخ من IF-MIB.

مثال

يوضح هذا المثال كيفية تمكين ملائمة إرتباط SNMP للوحدة النمطية 1، المنفذ 2:

Console> (enable) set port trap 1/2 enable

Port 1/2 up/down trap enabled.

Console> (enable)

ما هي الملائمات الأخرى التي يمكن أن يرسلها المحول Catalyst switch؟

راجع هذا الجدول:

اسم كائن MIB

OID

MIB

Cisco FlashCopyCompletionTrap

.1.3.6.1.4.1.9.10.1.3.0.1

Cisco-Flash-MIB

CiscoFlashDeviceChangeTrap

.1.3.6.1.4.1.9.10.1.3.0.4

Cisco-Flash-MIB

CiscoFlashMiscOpCompletionTrap

.1.3.6.1.4.1.9.10.1.3.0.3

Cisco-Flash-MIB

كولد ستارت

.1.3.6.1.6.3.1.1.5.1

RFC 1157-SNMP (SNMPv2-MIB)

دافيستارت

.1.3.6.1.6.3.1.1.5.2

RFC 1157-SNMP (SNMPv2-MIB)

tokenRingSoftErrExceededTrap

.1.3.6.1.4.1.9.5.0.10

Cisco-STACK-MIB

ليركريفون

.1.3.6.1.4.1.9.5.0.1

Cisco-STACK-MIB

LerAlarmOff

.1.3.6.1.4.1.9.5.0.2

Cisco-STACK-MIB

entSensorThresholdNotification

.1.3.6.1.4.1.9.91.2.0.1

Cisco-entity-sensor-MIB

هبوط الإنذار

.1.3.6.1.2.1.16.0.2

RMON-MIB

ناقوس الخطر

.1.3.6.1.2.1.16.0.1

RMON-MIB

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- منتجات وخدمات Cisco - المحولات

- رسائل تنبيه بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف الخاصة ببرنامج Cisco IOS المدعومة وكيفية تكوينها

- أدلة أستكشاف المشكلات وإصلاحها

- تنزيلات برامج إدارة الشبكة - MIB ( العملاء المسجلون فقط)

- صفحة دعم تحويل شبكة LAN

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems