المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

الخلفية

ال cisco-VTP-MIB

Bridge-MIB

تفاصيل متغيرات MIB - تتضمن معرفات الكائن (OIDs)

إسترداد معلومات CAM الديناميكية باستخدام SNMP (بروتوكول إدارة الشبكات البسيط)

التعليمات بالتفصيل

التحقق من الصحة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تجميع إدخالات الذاكرة الديناميكية الموجهة إلى المحتوى (CAM) لمحولات Catalyst باستخدام بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

قبل إستخدام المعلومات الواردة في هذا المستند، تأكد من استيفاء المتطلبات الأساسية التالية:

- تعرف على كيفية الحصول على شبكات VLAN من محول Catalyst switch عبر SNMP.

- فهم كيفية إستخدام فهرسة سلسلة مجتمع SNMP.

- الاستخدام العام لأوامر الوصول والمشي ل SNMP.

المكونات المستخدمة

يطبق هذا وثيقة إلى مادة حفازة مفتاح أن يركض عادي مادة حفازة os أو مادة حفازة ios ® أن يساند ال bridge-mib. تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية أدناه.

- مادة حفازة 3524xl يركض CatIOS 12.0(5)WC5a

- مادة حفازة 2948G يركض CatOS 6.3(3)

- يتوفر Net-SNMP على http://www.net-snmp.org/

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

الخلفية

ال cisco-VTP-MIB

للوصول إلى قواعد معلومات الإدارة (MIB) التي تحتوي على مثيل منفصل لكل شبكة VLAN، يجب عليك أولا فهم كيفية إستخدام فهرسة سلسلة المجتمع. بعد ذلك، يلزمك معرفة شبكات VLAN المحددة التي تكون نشطة على محول معين. من Cisco-VTP-MIB، يمكنك الحصول على شبكات VLAN النشطة على محول ما باستخدام كائن vtpVlanState. السبب أن يستعمل ال vtpVlanState كائن، ولا vtpVlanName أو آخر كائن، أن أنت يستطيع حددت في عملية واحدة الفهرسة رقم وأن VLAN يكون نشط.

ويرد المزيد من المعلومات في المثال التالي.

Bridge-MIB

من BRIDGE-MIB، أي يكون استخرجت من RFC 1493 ، أنت يستطيع استعملت dot1dTpFdbAddress من dot1dTpFdbTable، حيث القيمة تساوي 3 أو تم تعلمه، أن يحدد ما الوسائط منفذ التحكم (MAC) عنوان في جدول إعادة التوجيه على المفتاح. يتم تخزين هذه القيمة كعنوان MAC للبث الأحادي والذي يمتلك الجسر من أجله معلومات إعادة التوجيه و/أو التصفية. إن قيم عناوين MAC تلك لا تعني الكثير ويمكن أن تنتج الكثير من البيانات. لذلك، تحتاج إلى حساب عدد الإدخالات وتخزين قيمة الجرد هذه، استنادا إلى dot1dTpFdbStatus (.1.3.6.1.2.17.4.3.1.3) مساوية للقيمة التي تم تعلمها (قيمة 3).

ملاحظة: يستخدم BRIDGE-MIB فهرسة سلسلة المجتمع للوصول إلى مثيل معين لقاعدة معلومات الإدارة (MIB) كما هو موضح في فهرسة سلسلة مجتمع SNMP.

بيانات عنوان MAC المتجه قيمة لتتبع العدد الإجمالي لإدخالات CAM (عناوين MAC) التي تم التعرف عليها ديناميكيا بواسطة المحول. تساعد هذه المراقبة في تعقب حالة الاطمئنان في شبكتك، وخاصة عند الربط بالعدد الإجمالي للشبكات المحلية الظاهرية (VLANs) لكل محول. مثلا، إن يتلقى أنت VLAN واحد يعين على المفتاح وأنت ترى 8،000 ماك عنوان، أنت تعرف أنت تتلقى 8،000 ماك عنوان ل واحد VLAN، أي يكون واسع لواحد subnet.

كائن قاعدة معلومات الإدارة ذو الصلة من BRIDGE-MIB (RFC 1493) هو dot1dTpFdbStatus. توفر قاعدة معلومات الإدارة هذه حالة إدخال عنوان MAC.

تعريفات القيمة هي:

- أخرى (1): لا شيء مما يلي. وهذا يشمل الحالات التي يتم فيها إستخدام بعض كائنات قاعدة معلومات الإدارة الأخرى (ليس المثيل المقابل من dot1fTpFdbPort، أو إدخال في dot1dStaticTable) لتحديد ما إذا كان يتم إعادة توجيه عناوين الإطارات إلى قيمة المثيل المقابل من dot1dTpFdbAddress وكيفية ذلك.

- غير صالح (2):لم يعد هذا الإدخال صالحا (على سبيل المثال، تم التعرف عليه ولكنه أصبح منذ أن أصبح قديما)، ولكن لم يتم تفريغه بعد من الجدول.

- learned (3): تم التعرف على قيمة المثيل المقابل ل dot1dTpFdbPort، ويتم إستخدامه.

- self (4): تمثل قيمة المثيل المطابق ل dot1dTpFdbAddress أحد عناوين الجسر. يشير المثيل المقابل dot1dTpFdbPort إلى أي من منافذ الجسر يحتوي على هذا العنوان.

- mgmt (5): قيمة المثيل المقابل من dot1dTpFdbAddress هي أيضا قيمة المثيل الموجود من dot1dStaticAddress.

تفاصيل متغيرات MIB - تتضمن معرفات الكائن (OIDs)

vtpVlanState OBJECT-TYPE

SYNTAX INTEGER { operational(1),

suspended(2),

mtuTooBigForDevice(3),

mtuTooBigForTrunk(4) }

MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION

"The state of this VLAN.

The state 'mtuTooBigForDevice' indicates that this device

cannot participate in this VLAN because the VLAN's MTU is

larger than the device can support.

The state 'mtuTooBigForTrunk' indicates that while this

VLAN's MTU is supported by this device, it is too large for

one or more of the device's trunk ports."

::= { vtpVlanEntry 2 }

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1

dot1dTpFdbAddress OBJECT-TYPE

-- FROM BRIDGE-MIB

-- TEXTUAL CONVENTION MacAddress

SYNTAX          OCTET STRING (6)

MAX-ACCESS      read-only

STATUS          Mandatory

DESCRIPTION    "A unicast MAC address for which the

bridge has forwarding and/or filtering information."

::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) mgmt(2) mib-2(1)

dot1dBridge(17) dot1dTp(4) dot1dTpFdbTable(3) dot1dTpFdbEntry(1) 1 }

.1.3.6.1.2.1.17.4.3

dot1dTpFdbTable OBJECT-TYPE

-- FROM BRIDGE-MIB

DESCRIPTION    "A table that contains information about unicast

entries for which the bridge has forwarding and/or filtering information.

This information is used by the transparent bridging function in

determining how to propagate a received frame."

::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) mgmt(2) mib-2(1) dot1dBridge(17)

dot1dTp(4) 3 }

.1.3.6.1.2.1.17.5.1

dot1dStaticTable OBJECT-TYPE

-- FROM BRIDGE-MIB

DESCRIPTION    "A table containing filtering information configured

into the bridge by (local or network) management specifying the set of ports

to which frames received from specific ports and containing specific destination

addresses are allowed to be forwarded.  The value of zero in this table as the

port number from which frames with a specific destination address are received,

is used to specify all ports for which there is no specific entry in this table

for that particular destination address.  Entries are valid for unicast and for

group/broadcast addresses."

::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) mgmt(2) mib-2(1) dot1dBridge(17)

dot1dStatic(5) 1 }

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2

dot1dTpFdbPort OBJECT-TYPE

-- FROM BRIDGE-MIB

SYNTAX          Integer

MAX-ACCESS      read-only

STATUS          Mandatory

DESCRIPTION    "Either the value "0", or the port number of the port

on which a frame having a source address equal to the value of the corresponding

instance of dot1dTpFdbAddress has been seen.  A value of "0" indicates that the

port number has not been learned, but that the bridge does have some

forwarding/filtering information about this address (that is, in the StaticTable).

Implementors are encouraged to assign the port value to

this object whenever it is learned, even for addresses for which the corresponding

value of dot1dTpFdbStatus is not learned(3)."

::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) mgmt(2) mib-2(1) dot1dBridge(17) dot1dTp(4)

dot1dTpFdbTable(3) dot1dTpFdbEntry(1) 2 }

إسترداد معلومات CAM الديناميكية باستخدام SNMP (بروتوكول إدارة الشبكات البسيط)

التعليمات بالتفصيل

اتبع هذه الخطوات للحصول على معلومات CAM الديناميكية باستخدام SNMP.

1. استرد شبكات VLAN. أستخدم snmpwalk على كائن vtpVlanState (.1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.3.1.1.2 ):

nms-server2:/home/ccarring> snmpwalk -c public 14.32.6.17 vtpVlanState

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.2 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.6 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.7 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.8 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.11 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.12 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.14 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.18 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.19 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.20 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.21 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.41 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.42 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.43 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.44 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.100 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.101 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.123 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.401 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1002 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1003 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1004 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1005 = INTEGER: operational(1)

2. لكل شبكة VLAN، احصل على جدول عناوين MAC (باستخدام فهرسة سلسلة المجتمع) dot1dTpFdbAddress (.1.3.6.1.2.17.4.3.1.1). في المثال، لا تحتوي شبكة VLAN رقم 2 على أي إدخالات في الجدول:

nms-server2:/home/ccarring> snmpwalk -c public@1 14.32.6.17 dot1dTpFdbAddress

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1.0.208.211.106.71.251 = Hex-STRING: 00 D0 D3 6A 47 FB

nms-server2:/home/ccarring> snmpwalk -c public@2 14.32.6.17 dot1dTpFdbAddress

nms-server2:/home/ccarring> snmpwalk -c public@6 14.32.6.17 dot1dTpFdbAddress

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1.0.2.185.144.76.102 = Hex-STRING: 00 02 B9 90 4C 66

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1.0.2.253.106.170.243 = Hex-STRING: 00 02 FD 6A AA F3

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1.0.16.13.56.16.0 = Hex-STRING: 00 10 0D 38 10 00

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1.0.96.84.144.248.0 = Hex-STRING: 00 60 54 90 F8 00

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1.0.208.2.214.120.10 = Hex-STRING: 00 D0 02 D6 78 0A

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1.0.208.211.54.162.60 = Hex-STRING: 00 D0 D3 36 A2 3C

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1.0.224.30.159.10.210 = Hex-STRING: 00 E0 1E 9F 0A D2

nms-server2:/home/ccarring> snmpwalk -c public@7 14.32.6.17 dot1dTpFdbAddress

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1.0.16.13.161.24.32 = Hex-STRING: 00 10 0D A1 18 20

... and so forth for each VLAN discovered in the first step.

3. لكل شبكة VLAN، احصل على رقم منفذ الجسر، dot1dTpFdbPort (.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2):

nms-server2:/home/ccarring> snmpwalk -c public@1 14.32.6.17 dot1dTpFdbPort

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.0.208.211.106.71.251 = INTEGER: 113

nms-server2:/home/ccarring> snmpwalk -c public@2 14.32.6.17 dot1dTpFdbPort

nms-server2:/home/ccarring> snmpwalk -c public@6 14.32.6.17 dot1dTpFdbPort

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.0.2.185.144.76.102 = INTEGER: 113

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.0.2.253.106.170.243 = INTEGER: 113

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.0.6.83.198.64.173 = INTEGER: 113

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.0.16.13.56.16.0 = INTEGER: 113

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.0.96.84.144.248.0 = INTEGER: 113

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.0.208.2.214.120.10 = INTEGER: 113

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.0.208.211.54.162.60 = INTEGER: 113

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.0.224.30.159.10.210 = INTEGER: 65

nms-server2:/home/ccarring> snmpwalk -c public@7 14.32.6.17 dot1dTpFdbPort

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.0.16.13.161.24.32 = INTEGER: 113

... and so forth for each VLAN discovered in the first step.

4. احصل على منفذ الجسر إلى ifIndex (1.3.6.1.2.1.2.1.1) مع التعيين، dot1dBasePortIfIndex (.1.3.6.1.2.17.1.4.1.2):

nms-server2:/home/ccarring> snmpwalk -c public@1 14.32.6.17 dot1dBasePortIfIndex

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.68 = INTEGER: 12

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.69 = INTEGER: 13

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.70 = INTEGER: 14

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.71 = INTEGER: 15

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.72 = INTEGER: 16

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.74 = INTEGER: 18

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.76 = INTEGER: 20

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.77 = INTEGER: 21

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.78 = INTEGER: 22

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.79 = INTEGER: 23

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.80 = INTEGER: 24

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.81 = INTEGER: 25

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.82 = INTEGER: 26

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.83 = INTEGER: 27

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.84 = INTEGER: 28

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.85 = INTEGER: 29

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.86 = INTEGER: 30

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.87 = INTEGER: 31

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.88 = INTEGER: 32

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.89 = INTEGER: 33

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.90 = INTEGER: 34

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.91 = INTEGER: 35

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.92 = INTEGER: 36

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.93 = INTEGER: 37

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.94 = INTEGER: 38

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.95 = INTEGER: 39

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.96 = INTEGER: 40

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.98 = INTEGER: 42

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.99 = INTEGER: 43

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.100 = INTEGER: 44

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.101 = INTEGER: 45

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.102 = INTEGER: 46

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.103 = INTEGER: 47

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.104 = INTEGER: 48

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.105 = INTEGER: 49

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.106 = INTEGER: 50

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.107 = INTEGER: 51

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.108 = INTEGER: 52

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.109 = INTEGER: 53

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.110 = INTEGER: 54

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.111 = INTEGER: 55

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.112 = INTEGER: 56

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.113 = INTEGER: 57

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.114 = INTEGER: 58

... and so forth for each VLAN discovered in the first step.

5. انتقل إلى ifName (.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1) حتى يمكن ربط قيمة ifIndex التي تم الحصول عليها في الخطوة 4 باسم منفذ مناسب:

nms-server2:/home/ccarring> snmpwalk -On -c public 14.32.6.17 ifName

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.1 = STRING: sc0

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.2 = STRING: sl0

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.3 = STRING: me1

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.4 = STRING: VLAN-1

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.5 = STRING: VLAN-1002

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.6 = STRING: VLAN-1004

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.7 = STRING: VLAN-1005

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.8 = STRING: VLAN-1003

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.9 = STRING: 2/1

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.10 = STRING: 2/2

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.11 = STRING: 2/3

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.12 = STRING: 2/4

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.13 = STRING: 2/5

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.14 = STRING: 2/6

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.15 = STRING: 2/7

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.16 = STRING: 2/8

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.17 = STRING: 2/9

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.18 = STRING: 2/10

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.19 = STRING: 2/11

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.20 = STRING: 2/12

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.21 = STRING: 2/13

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.22 = STRING: 2/14

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.23 = STRING: 2/15

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.24 = STRING: 2/16

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.25 = STRING: 2/17

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.26 = STRING: 2/18

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.27 = STRING: 2/19

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.28 = STRING: 2/20

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.29 = STRING: 2/21

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.30 = STRING: 2/22

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.31 = STRING: 2/23

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.32 = STRING: 2/24

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.33 = STRING: 2/25

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.34 = STRING: 2/26

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.35 = STRING: 2/27

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.36 = STRING: 2/28

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.37 = STRING: 2/29

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.38 = STRING: 2/30

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.39 = STRING: 2/31

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.40 = STRING: 2/32

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.41 = STRING: 2/33

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.42 = STRING: 2/34

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.43 = STRING: 2/35

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.44 = STRING: 2/36

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.45 = STRING: 2/37

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.46 = STRING: 2/38

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.47 = STRING: 2/39

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.48 = STRING: 2/40

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.49 = STRING: 2/41

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.50 = STRING: 2/42

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.51 = STRING: 2/43

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.52 = STRING: 2/44

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.53 = STRING: 2/45

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.54 = STRING: 2/46

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.55 = STRING: 2/47

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.56 = STRING: 2/48

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.57 = STRING: 2/49

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.58 = STRING: 2/50

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.59 = STRING: VLAN-2

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.60 = STRING: VLAN-6

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.61 = STRING: VLAN-7

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.62 = STRING: VLAN-8

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.63 = STRING: VLAN-11

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.64 = STRING: VLAN-12

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.65 = STRING: VLAN-18

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.66 = STRING: VLAN-19

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.67 = STRING: VLAN-20

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.68 = STRING: VLAN-21

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.69 = STRING: VLAN-41

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.70 = STRING: VLAN-42

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.71 = STRING: VLAN-43

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.72 = STRING: VLAN-44

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.73 = STRING: VLAN-100

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.74 = STRING: VLAN-101

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.75 = STRING: VLAN-123

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.76 = STRING: VLAN-401

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.77 = STRING: VLAN-14

الآن يمكن إستخدام معلومات المنفذ التي تم الحصول عليها، على سبيل المثال:

- من الخطوة 2، هناك عنوان MAC: .1.3.6.1.2.17.4.3.1.0.208.211.106.71.251 = hex-string: 00 D0 D3 6A 47 FB

- من الخطوة 3: .1.3.6.1.2.17.4.3.1.2.0.208.211.106.71.251 = عدد صحيح: 113

هذا يقول لك أن هذا {upper}mac address (00 D0 D3 6A 47 FB) من جسر ميناء رقم 113.

- من الخطوة 4، يحتوي منفذ الجسر رقم 113 على رقم ifIndex 57.1.3.6.1.2.17.1.4.1.2.113 = عدد صحيح: 57

- من الخطوة 5، يتوافق ifIndex 57 مع المنفذ 2/49.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.57 = السلسلة: 2/49

قارن ذلك مع الإنتاج من العرض حدبة ديناميكية أمر إنتاج لمحولات CatOS، أو عرض ماك أمر إنتاج لمحولات CatIOS. ترى تطابق ل 100-d0-d3-6a-47-fb 2/49 [الكل].

التحقق من الصحة

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين يعمل بشكل صحيح.

1. Telnet إلى المحول لديك.

2. من سطر الأوامر، قم بإصدار الأمر المناسب:

- أجهزة CatOS: show cam dynamic

- أجهزة CatIOS: show mac

3. قارن المخرجات بالنتائج التي تم الحصول عليها من خلال الإجراء المحدد هنا.

nms-2948g> (enable) show cam dynamic

* = Static Entry. + = Permanent Entry. # = System Entry. R = Router Entry.

X = Port Security Entry $ = Dot1x Security Entry

VLAN  Dest MAC/Route Des    [CoS]  Destination Ports or VCs / [Protocol Type]

----  ------------------    -----  -------------------------------------------

1     00-d0-d3-6a-47-fb             2/49 [ALL]

6     00-02-b9-90-4c-66             2/49 [ALL]

6     00-02-fd-6a-aa-f3             2/49 [ALL]

6     00-10-0d-38-10-00             2/49 [ALL]

6     00-60-54-90-f8-00             2/49 [ALL]

6     00-c0-1d-99-00-dc             2/49 [ALL]

6     00-d0-02-d6-78-0a             2/49 [ALL]

6     00-d0-d3-36-a2-3c             2/49 [ALL]

6     00-e0-1e-9f-0a-d2             2/1 [ALL]

7     00-10-0d-a1-18-20             2/49 [ALL]

8     00-10-0d-38-10-00             2/49 [ALL]

8     00-10-0d-a1-18-c0             2/49 [ALL]

14    00-d0-d3-36-a2-3c             2/49 [ALL]

18    00-00-0c-07-ac-12             2/49 [ALL]

18    00-10-0d-38-10-00             2/49 [ALL]

18    00-d0-d3-36-a2-3c             2/49 [ALL]

19    00-d0-02-d6-78-0a             2/49 [ALL]

41    00-d0-d3-36-a2-3c             2/49 [ALL]

42    00-d0-d3-36-a2-3c             2/49 [ALL]

100   00-04-de-a9-18-00             2/49 [ALL]

100   00-10-0d-38-10-00             2/49 [ALL]

100   00-10-7b-d9-07-60             2/49 [ALL]

100   00-90-27-86-76-e2             2/49 [ALL]

100   00-d0-d3-36-a2-3c             2/49 [ALL]

100   00-e0-1e-68-33-c7             2/49 [ALL]

101   00-d0-d3-36-a2-3c             2/49 [ALL]

Total Matching CAM Entries Displayed  =26

nms-2948g> (enable)

معلومات ذات صلة

- فهرسة سلسلة مجتمع SNMP

- الدعم الفني - Cisco Systems