المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

جهاز غير مرفق بنطاق الجيل الخامس

تأكيد عدم تعيين عنوان IP للواجهة الخلوية للجهاز

تأكيد كشف الجهاز لبطاقة SIM

تأكيد إستخدام الجهاز لبطاقة SIM المطلوبة بشكل نشط

تحقق من تحديث البرنامج الثابت للمودم ومن تعبئة معلومات SIM

التحقق من قيم الراديو

نطاقات الراديو الصالحة

تأكيد ما إذا كانت حالة PS مرفقة أم لا

تحقق من تكوين ملف التعريف ومن إستخدام APN الصحيح

تأكد من صحة قيم الشبكة التي تم الكشف عنها و MCC و MNC

فرض التغيير على قيم MCC و MNC الصحيحة

التحقق من PLMNs المتوفرة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إجراء عمليات معاينة على وحدة PIM النمطية عند نشرها لتأكيد تعيين عنوان IP للواجهة الخلوية.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة أساسية بالمواضيع التالية:

- أساسيات الشبكة الخلوية 5G

- وحدة Cisco P-5GS6-GL

- IOS® XE و Cisco IOS® CG

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco C8300 مع Cisco IOS® XE، الإصدار 17.06.03a مع وحدة P-5GS6-GL موصلة.

ينطبق هذا على وحدة P-5GS6-GL متصلة بموجه في وضع وحدة تحكم في SD-WAN.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

جهاز غير مرفق بنطاق الجيل الخامس

1. تأكد من خلال شركة النقل من تنشيط خطة الشبكة المكتسبة لنطاق 5G.

2. تأكد مع الناقل من وجود منطقة تغطية الجيل الخامس في المنطقة التي يتم فيها وضع الجهاز.

تأكيد عدم تعيين عنوان IP للواجهة الخلوية للجهاز

ISR#sh ip int brief

Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol

GigabitEthernet0/0/0   172.16.173.10  YES other  up                    up

GigabitEthernet0/0/1   unassigned      YES unset  up                    up

Gi0/0/1.2989           10.10.22.74     YES other  up                    up

GigabitEthernet0/0/2   unassigned      YES unset  down                  down

GigabitEthernet0/0/3   10.244.182.1    YES other  up                    up

GigabitEthernet0/0/4   unassigned      YES unset  down                  down

GigabitEthernet0/0/5   unassigned      YES unset  down                  down

Cellular0/2/0 unassigned YES IPCP up up Cellular0/2/1 unassigned YES IPCP administratively down down

Sdwan-system-intf      10.244.182.1    YES unset  up                    up

Loopback65528          192.168.1.1     YES other  up                    up

NVI0                   unassigned      YES unset  up                    up

Tunnel0                172.16.173.138  YES TFTP   up                    up

Tunnel2989001          10.10.22.74     YES TFTP   up                    up

تأكيد كشف الجهاز لبطاقة SIM

ISR#sh controllers cellular 0/X/0 details

Cellular Dual SIM details:

---------------------------

SIM 0 is present

SIM 1 is not present

SIM 0 is active SIM

ISR#sh cellular 0/X/0 security

Active SIM = 0

SIM switchover attempts = 0

Card Holder Verification (CHV1) = Disabled

SIM Status = OK

SIM User Operation Required = None

Number of CHV1 Retries remaining = 3

تأكيد إستخدام الجهاز لبطاقة SIM المطلوبة بشكل نشط

ISR#sh controllers cellular 0/2/0 details

Cellular Dual SIM details:

---------------------------

SIM 0 is present

SIM 1 is not present

SIM 0 is active SIM

تحقق من تحديث البرنامج الثابت للمودم ومن تعبئة معلومات SIM

في حالة عدم تعبئة معلومات بطاقة SIM، تأكد من إدراج بطاقة SIM وعدم وجود عيوب بها:

isr#show cellular 0/X/0 all

Hardware Information

====================

Modem Firmware Version = M0H.020202

Host Firmware Version = A0H.000292

Device Model ID = FN980

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = XXXXXXXXXXXXXXX

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = XXXXXXXXXXXXXXX

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mobile Subscriber Integrated Services

Digital Network-Number (MSISDN) = XXXXXXXXXX

*

*

التحقق من قيم الراديو

إذا كانت قيم الراديو خارج النطاقات الصحيحة، تأكد من أن كل الهوائيات متصلة وليست معيبة.

نطاقات الراديو الصالحة

RSSI: القيمة "Good" أكبر من -80 ديسيبل لكل ميللي وات (على سبيل المثال، 79 أكبر من -80)

RSRP: القيمة "الجيدة" أكبر من -105 ديسيبل لكل ميللي وات (مثل-104 أكبر من -105)

RSRQ: القيمة "Good" أكبر من -12 ديسيبل لكل ميللي وات (مثل 11 أكبر من -12)

SNR: القيمة "الجيدة" أكبر من 5 ديسيبل لكل ميللي وات (6 أفضل من 5 ديسيبل لكل ميللي وات)

يعني RSSI = -128 ديسيبل لكل ميللي وات عادة أن المودم معطل أو أن الهوائيات غير متصلة. لا إشارة راديو على الإطلاق.

Isr#sh cellular 0/2/0 radio

*

Current RSSI = -65 dBm

Current RSRP = -94 dBm

Current RSRQ = -12 dB

Current SNR = 8.4  dB

*

*

تأكيد ما إذا كانت حالة PS مرفقة أم لا

إذا لم يتم إرفاق حالة PS، فتأكد من إستخدام APN الصحيح وإمداده على جانب الناقل:

isr#sh cellular 0/2/0 network

Current System Time = Sun Jan 6 3:11:7 1980

Current Service Status = No service

Current Service = Unknown

Current Roaming Status = Home

Network Selection Mode = Automatic

Network = 420 212

Mobile Country Code (MCC) = 420

Mobile Network Code (MNC) = 4

Packet switch domain(PS) state = Not attached

Registration state(EMM) = Searching/Not Registered

EMM Sub State = No IMSI

Tracking Area Code (TAC) = 0

Cell ID = 0

Network MTU = Not Available

تحقق من تكوين ملف التعريف ومن إستخدام APN الصحيح

isr#show cellular 0/x/0 profile

Profile password Encryption level =  7

Profile 1 = INACTIVE* **

--------

PDP Type = IPv4

Access Point Name (APN) = SAMIS.M2M

Authentication = None

Profile 2 = INACTIVE

--------

PDP Type = IPv4v6

Access Point Name (APN) = ims

Authentication = None

Profile 5 = INACTIVE

--------

PDP Type = IPv4

Access Point Name (APN) = SAMIS.M2M

Authentication = None

* - Default profile

** - LTE attach profile

Configured default profile for active SIM 0 is profile 1.

تأكد من صحة قيم الشبكة التي تم الكشف عنها و MCC و MNC

isr#sh cellular 0/2/0 network

Current System Time = Sun Jan 6 3:11:7 1980

Current Service Status = No service

Current Service = Unknown

Current Roaming Status = Home

Network Selection Mode = Automatic

Network = 420 212

Mobile Country Code (MCC) = 420

Mobile Network Code (MNC) = 4

Packet switch domain(PS) state = Not attached

Registration state(EMM) = Searching/Not Registered

EMM Sub State = No IMSI

Tracking Area Code (TAC) = 0

Cell ID = 0

Network MTU = Not Available

إذا كانت القيم الموضحة غير صحيحة، فقم بالتأكيد باستخدام https://www.mcc-mnc.com/:

فرض التغيير على قيم MCC و MNC الصحيحة

1. قم بإيقاف تشغيل الواجهة الخلوية:

conf t

int cellular 0/X/0

shut

2. قم بإجراء بحث في PLMN، مما يفرض البحث عن شبكات المودم المتاحة في المنطقة:

cellular 0/X/0 lte plmn search    //This command is entered in PRIV mode, no config mode.

3. بمجرد اكتمال بحث PLMN، راجع الشبكات المتاحة التي تحتوي على:

show cellular 0/X/0 network

4. حدد الشبكة المطلوبة باستخدام:

cellular 0/X/0 lte plmn select manual MCC MNC INDX RAT    //Enter the desired MCC,MNC,INDX and RAT from above output

5. لفرض تحديد الشبكة المطلوبة :

cellular 0/X/0 lte plmn select force MCC MNC INDX RAT   //Enter the desired MCC,MNC,INDX and RAT from above output

التحقق من PLMNs المتوفرة

isr#sh cellular 0/2/0 network

Current System Time = Tue Jan 8 23:43:48 1980

Current Service Status = No service

Current Service = Unknown

Current Roaming Status = Roaming

Network Selection Mode = Automatic

Network = Zain KSA

Mobile Country Code (MCC) = 420

Mobile Network Code (MNC) = 4

Packet switch domain(PS) state = Not attached

Registration state(EMM) = Not registered

EMM Sub State = Attach needed

Tracking Area Code (TAC) = 0

Cell ID = 0

Available PLMNs at  =  11:31:30 AST Thu Nov 21 2024

Idx MCC MNC RAT     Desc

1   420 1   lte     stc

2   420 3   lte     Mobily

3   420 4   lte     Zain KSA

معلومات ذات صلة

- دليل تثبيت الأجهزة

- دليل تكوين البرامج ل PIM

- دليل ترقية البرامج الثابتة للمودم (CG و PIM)