المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

مثال على بنية بيانات الواجهة

حالة الواجهة

عنوان IP ومساحته

معرف العملية

معرف الموجه

نوع الشبكة

التكلفة

تأخير الإرسال

الحالة

أولوية

موجه معين

عنوان الواجهة

الموجه المخصص للنسخ الاحتياطي

عنوان الواجهة

فترات المؤقت

عدد الجيران

عدد المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور

منع Hello

فهرس

طول قائمة انتظار الفيضان

التالي

طول/الحد الأقصى لآخر فحص للفيضانات

الحد الأقصى/الوقت الأخير لفحص الفيضان

معلومات ذات صلة

المقدمة

يشرح هذا المستند المعلومات الواردة في إخراج أمر show ip ospf interface.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

يجب أن يكون لقارئات هذا المستند معرفة أساسية ببروتوكول توجيه المسار الأول المفتوح الأقصر (OSPF).

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

مثال على بنية بيانات الواجهة

يعمل هذا المخطط بواجهة إيثرنت كمثال.

ملاحظة: وفقا لنوع الواجهة، تتفاوت محتويات هيكل البيانات.

انقر فوق هذه الصورة لفتحها في نافذة جديدة:

Router1# show ip ospf interface ethernet 0

Ethernet0 is up, line protocol is up

Internet Address 10.10.10.1/24, Area 0

Process ID 1, Router ID 192.168.45.1, Network Type BROADCAST, Cost: 10

Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1

Designated Router (ID) 172.16.10.1, Interface address 10.10.10.2

Backup Designated router (ID) 192.168.45.1, Interface address 10.10.10.1

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

Hello due in 00:00:06

Index 1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 2, maximum is 2

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 4 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 172.16.10.1  (Designated Router)

Suppress hello for 0 neighbor(s)

حالة الواجهة

يظهر السطر الأول من الإخراج حالات الطبقة 1 والطبقة 2 من الواجهة. في هذا المثال، تستشعر الواجهة Ethernet0 الناقل على الخط وتظهر الطبقة 1 لأعلى. يؤكد بروتوكول الخط على واجهة Ethernet0 أن الطبقة 2 قيد التشغيل. لكي تعمل الواجهات بشكل صحيح، يجب أن تكون في حالة تشغيل/تشغيل.

عنوان IP ومساحته

يعرض السطر الثاني عنوان IP الذي تم تكوينه على هذه الواجهة والمنطقة التي يتم وضع هذه الواجهة فيها. في المثال أعلاه، يحتوي الإيثرنت0 على عنوان IP بقيمة 10.10.10.1/24 ويوجد في منطقة OSPF 0.

معرف العملية

معرف العملية هو معرف عملية OSPF التي تنتمي إليها الواجهة. معرف العملية محلي للموجه، ويمكن أن يحتوي موجهان مجاوران من OSPF على معرفات عملية OSPF مختلفة. (لا يصح هذا في تحسين بروتوكول توجيه العبارة الداخلية [EIGRP]، والذي يلزم أن تكون الموجهات فيه في النظام الذاتي نفسه). يمكن لبرنامج Cisco IOS®Software تشغيل عمليات OSPF متعددة على الموجه نفسه، ولا يقوم معرف العملية إلا بتمييز عملية عن الأخرى. يجب أن يكون معرف العملية عددا صحيحا موجبا. في هذا المثال، معرف العملية هو 1.

معرف الموجه

معرف موجه OSPF هو عنوان IP من 32 بت تم تحديده في بداية عملية OSPF. يعد عنوان IP الأعلى الذي تم تكوينه على الموجه هو معرف الموجه. إذا تم تكوين عنوان إسترجاع، فهو معرف الموجه. في حالة عناوين الاسترجاع المتعددة، يكون عنوان الاسترجاع الأعلى هو معرف الموجه. بمجرد إختيار معرف الموجه، لا يتغير ما لم تتم إعادة تشغيل OSPF أو يتم تغييره يدويا باستخدام الأمر router-id 32-bit-ip-address تحت الموجه OSPF process-id. في هذا المثال، 192.168.45.1 هو معرف موجه OSPF.

نوع الشبكة

في المثال، يتم بث نوع شبكة OSPF، والذي يستخدم إمكانيات البث المتعدد ل OSPF. تحت نوع الشبكة هذا، يتم إختيار موجه مخصص (DR) وموجه مخصص للنسخ الاحتياطي (BDR). لكي تصبح الموجهات على الواجهة عبارة عن موجهات مجاورة، يجب أن يتطابق نوع الشبكة للجميع.

أنواع شبكة OSPF المحتملة هي:

- نقطة إلى نقطة (على سبيل المثال، واجهات موجهات إثنين متصلة من خلال إرتباطات E1 أو T1)

- غير البث (مثل X.25 وترحيل الإطارات)

- الاتصال من نقطة إلى عدة نقاط (مثل ترحيل الإطارات)

لتكوين نوع شبكة OSPF إلى نوع آخر غير الافتراضي لوسيط معين، أستخدم شبكة ip ospf {broadcast | غير البث | {من نقطة إلى عدة نقاط [دون بث] | من نقطة إلى نقطة}} أمر تكوين الواجهة.

التكلفة

هذا هو مقياس OSPF. يتم حساب التكلفة باستخدام هذه المعادلة:

- 10^8 / النطاق الترددي (وحدات بت في الثانية)

في الصيغة، يشير النطاق الترددي إلى النطاق الترددي للواجهة في بروتوكول الجسر (BPS)، ويمثل النطاق الترددي المرجعي 108.

في المثال، عرض نطاق إيثرنت0 هو 10 ميجابت في الثانية، أي يساوي 10^7. وتنتج الصيغة 10^8/10^7، أي ما يعادل تكلفة قدرها 10.

أستخدم أمر تكوين واجهة تكلفة ip ospf interface cost لتحديد التكلفة بشكل صريح على واجهة.

تأخير الإرسال

تأخير الإرسال هو مقدار الوقت الذي ينتظره OSPF قبل غمر إعلان حالة الارتباط (LSA) عبر الارتباط. قبل إرسال LSA، يتزايد عمر حالة الارتباط بهذا الرقم. في هذا المثال، يكون تأخير الإرسال هو 1 ثانية، وهي القيمة الافتراضية.

الحالة

يحدد هذا الحقل حالة الارتباط ويمكن أن يكون أي مما يلي:

- DR—الموجه هو DR على الشبكة التي تتصل بها هذه الواجهة، وينشئ عمليات تجاور OSPF مع جميع الموجهات الأخرى على شبكة البث هذه. في هذا المثال، يمثل هذا الموجه BDR على مقطع الإيثرنت الذي يتم توصيل واجهة Ethernet0 به.

- bdr— الموجه هو BDR على الشبكة التي تتصل بها هذه الواجهة، وينشئ عمليات تجاور مع جميع الموجهات الأخرى على شبكة البث.

- drother— الموجه ليس DR أو BDR على الشبكة التي تتصل بها هذه الواجهة، وينشئ عمليات تجاور فقط مع DR و BDR.

- قيد الانتظار— تنتظر الواجهة إعلان حالة الارتباط ك DR. يتم تحديد مقدار الوقت الذي ينتظره الواجهة بواسطة مؤقت الانتظار. هذه الحالة عادية في بيئة عدم بث الوصول المتعدد (NBMA).

- من نقطة إلى نقطة — هذه الواجهة هي من نقطة إلى نقطة ل OSPF. في هذه الحالة، القارن يعمل تماما ويبدا في تبادل مرحبا ربط مع كل من جيرانه.

- من نقطة إلى عدة نقاط — هذه الواجهة هي من نقطة إلى عدة نقاط ل OSPF.

أولوية

هذه هي أولوية OSPF التي تساعد في تحديد DR و BDR على الشبكة التي تتصل بها هذه الواجهة. الأولوية عبارة عن حقل من 8 بت يتم على أساسه إختيار وحدات ذاكرة DR ووحدات معالجة بيانات ثنائية (BDR). يصبح الموجه صاحب الأولوية العليا هو DR. إذا كانت الأولويات هي نفسها، فإن الموجه صاحب معرف الموجه الأعلى يصبح هو DR. وبشكل افتراضي، يتم تعيين الأولويات على 1.

أستخدم أمر تكوين الواجهة ip ospf priority number value لتعيين أولوية موجه OSPF. لا يشارك أبدا موجه بأولوية 0 في عملية انتخاب DR/BDR ولا يصبح DR/BDR.

موجه معين

هذا هو معرف الموجه الخاص ب DR لشبكة البث هذه. في المثال، هو 172.16.10.1.

عنوان الواجهة

هذا هو عنوان IP الخاص بواجهة DR على شبكة البث هذه. في المثال، العنوان هو 10.10.10.2، وهو الموجه 2.

الموجه المخصص للنسخ الاحتياطي

هذا هو مسحاج تخديد id ال BDR لشبكة البث هذه. في المثال، هو 192.168.45.1.

عنوان الواجهة

هذا هو عنوان IP الخاص بواجهة BDR على شبكة البث هذه. في المثال، هو الموجه 1.

فترات المؤقت

هذه هي قيم وحدات توقيت OSPF:

- Hello— وقت الفاصل الزمني بالثواني التي يرسل فيها الموجه حزمة OSPF Hello. في حالة البث والارتباطات من نقطة إلى نقطة، يكون الافتراضي هو 10 ثوان. في NBMA، التقصير 30 ثاني.

- الموتى — وقت بالثواني للانتظار قبل اعلان موت احد الجيران. بشكل افتراضي، يكون الفاصل الزمني الميت هو أربعة أضعاف الفاصل الزمني مرحلي مرحبا.

- Wait—Timer interval الذي يتسبب في خروج الواجهة من فترة الانتظار وتحديد DR على الشبكة. هذا المؤقت دائما يساوي الفاصل الزمني الميت.

- إعادة الإرسال—وقت الانتظار قبل إعادة إرسال حزمة وصف قاعدة البيانات (DBD) عندما لم يتم الاعتراف بها.

- Hello Due in— يتم إرسال حزمة ترحيب OSPF على هذه الواجهة بعد هذه المرة. في هذا المثال، يتم إرسال عملية مرحبا لمدة ثلاث ثوان من وقت إصدار واجهة show ip ospf.

عدد الجيران

هذا هو عدد الدول المجاورة ل OSPF التي تم اكتشافها على هذه الواجهة. في هذا المثال، يحتوي هذا الموجه على جار واحد على واجهة Ethernet0 الخاصة به.

عدد المجاور المجاور المجاور المجاور المجاور

هذا هو عدد الموجهات التي تشغل OSPF والمجاورة بالكامل مع هذا الموجه. تعني المجاورة أن قواعد البيانات الخاصة بهم قد تمت مزامنتها بشكل كامل. في هذا المثال، قام هذا الموجه بتكوين تجاور OSPF مع أحد الجيران على واجهة Ethernet0 الخاصة به.

منع Hello

عند إنشاء دوائر طلب IP OSPF عبر إرتباطات ISDN، يتم منع حزم OSPF Hello لمنع الارتباط من الاستمرار. في المثال أعلاه، يتم عرض الإخراج لواجهة إيثرنت، لذلك، لا يتم منع حزم الترحيب لأي جيران.

فهرس

هذا هو فهرس قوائم فيضان الواجهة (المنطقة/النظام الذاتي) المستخدمة. في المثال، القيمة هي 1/1.

طول قائمة انتظار الفيضان

هذا هو عدد LSAs التي تنتظر أن يتم تفييدها عبر واجهة. من المثال، يكون عدد LSAs التي تنتظر أن يتم تدفقها عبر واجهة الإيثرنت هو 0.

التالي

هذا هو المؤشر إلى LSAs التالية (الفهرس) التي سيتم تدفقها. وهي تشير إلى قوائم الفيضانات.

طول/الحد الأقصى لآخر فحص للفيضانات

هذا هو حجم آخر قائمة من LSAs التي تم تدفقها والحد الأقصى لحجم القائمة. عند إستخدام السرعة، يتم إرسال lsa واحد في كل مرة.

الحد الأقصى/الوقت الأخير لفحص الفيضان

هذا هو الوقت المنقضي في الفيضانات الأخيرة والحد الأقصى للوقت المستغرق في الفيضانات.

معلومات ذات صلة

- صفحة دعم OSPF

- الدعم الفني - Cisco Systems