المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

بنية البيانات المجاورة

معرف الجوار

أولوية

الحالة

زمن ميت

العنوان

الواجهة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند المعلومات الواردة في إخراج الأمر show ip ospf المجاور.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- فهم أساسي لبروتوكولات توجيه IP

- بروتوكول توجيه OSPF بشكل عام

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية:

- برنامج IOS® الإصدار 12.2(10b) من Cisco

- الموجّهات من السلسلة 2500 من Cisco

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

معلومات أساسية

تقوم بنية بيانات الواجهة بتخزين المعلومات من شبكة متصلة بها. باستخدام هذه المعلومات، يقوم موجه المسار الأقصر المفتوح أولا (OSPF) بإنشاء حزم الترحيب. يتم تبادل حزم الترحيب هذه بين الجيران المتصلين مباشرة لمعرفة المزيد عن بعضهم البعض. يمكنك إستخدام الأمر show ip ospf المجاور لمراقبة بنية البيانات المجاورة. يعرض هذا الأمر معلومات الجوار المتعلقة ب OSPF.

بنية البيانات المجاورة

يتم إستخدام هذا المخطط ومخرج الأمر show ip ospf المجاور كمثال:

Router2# show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri    State      Dead Time    Address     Interface

192.168.45.1    1      FULL/DR    00:00:36     10.0.0.1    Ethernet0

تصف الأقسام التالية إخراج الأمر show ip ospf المجاور من المثال السابق.

معرف الجوار

معرف المجاور هو معرف الموجه الخاص بالموجه المجاور. معرف الموجه هو أعلى عنوان IP أو أعلى عنوان IP بين عناوين الاسترجاع (في حالة تكوين عنوان) على موجه Cisco أو يمكن تكوينه يدويا بواسطة "router-id x.x.x.x".  في المثال السابق، يحتوي الموجه 1 على عنوان إسترجاع، 192.168.45.1، والذي يصبح معرف الموجه. بمجرد إختيار معرف الموجه، لا يمكن تغييره ما لم تتم إعادة تعيين عملية OSPF (عملية XX واضحة ip ospf) أو ما لم تتم إعادة تحميل الموجه. ولا يلزم أن يكون عنوان IP لمعرف الموجه قابلا للوصول إليه.

أولوية

يشير حقل PRI إلى أولوية الموجه المجاور. يصبح الموجه صاحب الأولوية العليا هو الموجه المعين (DR). إذا كانت الأولويات هي نفسها، يصبح الموجه صاحب معرف الموجه الأعلى هو DR. وبشكل افتراضي، يتم تعيين الأولويات على 1. لا يصبح الموجه ذو الأولوية 0 أبدا DR أو موجه إحتياطي معين (BDR)، وهو دائما DROTHER، وهذا يعني الموجه الذي لا يكون DR أو BDR.

الحالة

يشير حقل الحالة إلى الحالة الوظيفية للموجه المجاور. راجع الدول المجاورة ل OSPF للحصول على مزيد من المعلومات حول الدول. full يعني أن الموجه متجاور بالكامل مع جاره. المجاور هو DR، لذلك هو الموجه 1.

زمن ميت

يشير حقل وقت الموت إلى مقدار الوقت المتبقي من حيث أن الموجه ينتظر لاستلام حزمة ترحيب OSPF من المجاور قبل أن يعلن أن المجاور معطل. في الإذاعة ووسيط نقطة إلى نقطة، التقصير فاصل زمني هو 40 ثاني. في حالة عدم البث والارتباطات من نقطة إلى نقاط متعددة، يكون الفاصل الزمني الافتراضي للفاصل الزمني هو 120 ثانية. في المثال السابق، يكون وقت الوفاة هو 36 ثانية قبل إعلان أسفل المجاور 192.168.45.1.

العنوان

يشير حقل العنوان إلى عنوان IP الخاص بالقارن التي يتصل بها هذا المجاور مباشرة. في حالة الارتباطات غير المرقمة، يعرض هذا الحقل عنوان IP الخاص بالقارن الذي يكون المجاور غير مرقم إليه. عندما يتم نقل حزم OSPF إلى المجاور، فإن هذا العنوان هو عنوان الوجهة. في المثال السابق، يكون عنوان IP الخاص بالواجهة المجاور هو 10.0.0.1.

الواجهة

يشير حقل الواجهة إلى الواجهة التي قام جار OSPF بتكوين التجاور عليها. في المثال السابق، يمكن الوصول إلى المجاور من خلال الإيثرنت 0.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والتنزيلات من Cisco