المحتويات

المقدمة

وصف رسالة الخطأ

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الأسباب المحتملة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية أستكشاف أخطاء OSPF-5-ADJCHG وإصلاحها: ... Neighbor Down: رسالة خطأ فتح أقصر مسار أولا (OSPF) لعمليات إعادة الإرسال الكثيرة.

وصف رسالة الخطأ

يتم إيقاف تجاور OSPF ويتم إنشاء رسالة الخطأ هذه:

%OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.1.1.1 on TenGigabitEthernet2/1

from FULL to DOWN, Neighbor Down: Too many retransmissions

تعني رسالة الخطأ هذه أن تتم عمليات إعادة إرسال حزم OSPF حتى يصل OSPF إلى حده البالغ 25 عملية إعادة إرسال. عند تلك النقطة، يتم إسقاط تجاور OSPF ويتم إنشاء رسالة الخطأ.

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أدخل الأمر show ip ospf neighbor detail للتحقق من عمليات إعادة إرسال OSPF. هنا مثال إخراج من الأمر show ip ospf neighbor detail:

Router#show ip ospf neighbor gigabitEthernet 0/1 detail

Neighbor 10.100.100.1, interface address 10.1.1.1

In the area 0 via interface GigabitEthernet0/1

Neighbor priority is 0, State is LOADING, 5 state changes

DR is 0.0.0.0 BDR is 0.0.0.0

Options is 0x12 in Hello (E-bit L-bit )

Options is 0x52 in DBD (E-bit L-bit O-bit)

LLS Options is 0x1 (LR)

Dead timer due in 00:00:33

Neighbor is up for 00:02:06

Index 1/1, retransmission queue length 0, number of

retransmission 0

First 0x0(0)/0x0(0) Next 0x0(0)/0x0(0)

Last retransmission scan length is 0, maximum is 0

Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Number of retransmissions for last link state request

packet 25

Poll due in 00:00:03

بدلا من ذلك، يمكنك إدخال الأمر show ip ospf retransmission-list للتحقق من عمليات إعادة إرسال OSPF. يعرض هذا الأمر قائمة تحتوي على جميع إعلانات حالة الارتباط (LSAs) التي تنتظر الإرسال مرة أخرى. هنا مثال إخراج من الأمر show ip ospf retransmission-list:

Router# show ip ospf retransmission-list serial 0

OSPF Router with ID (192.168.1.12) (Process ID 1)

Neighbor 192.168.1.11, interface Serial0 address 172.16.1.11

Link state retransmission due in 3764 msec, Queue length 2

Type   LS ID          ADV RTR        Seq NO       Age    Checksum

1      192.168.1.12   192.168.1.12   0x80000210   0      0xB196

الأسباب المحتملة

فيما يلي بعض الأسباب المحتملة التي يمكن أن تؤدي إلى إنشاء رسالة الخطأ (هذه ليست قائمة كاملة):

- هناك فقد حزم على الارتباط، مما يتسبب في إسقاط حزم OSPF.

- تم تكوين الأمر ip ospf mtu-ignore. راجع أمر ip ospf mtu-ignore مستند Cisco للحصول على مزيد من المعلومات.

- هناك مشكلة تتعلق بوحدة الإرسال القصوى (MTU) وحجم حزم OSPF. راجع مستند Cisco الخاص بتعبئة OSPF و MTU و LSA للحصول على مزيد من المعلومات.