المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

نظرة عامة على توصيفات mVPN

المقدمة

يزود هذا وثيقة نظرة عامة من ال Multicast عبر VPN (mVPN) توصيف.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

نظرة عامة على توصيفات mVPN

توفر الصور الثلاث التالية نظرة عامة على كل التوصيفات الممكنة حاليا.

لاحظ هذه التفاصيل:

- هناك أعمدة تسرد التقنيات الممكنة لإنشاء الشجرة في الشبكة الأساسية.

- يقسم الخط الأخضر الاحتمالات إلى مجموعتين عن طريق التضمين: تضمين التوجيه العام (GRE) أو تضمين تحويل التسمية متعدد البروتوكولات (MPLS).

- يقسم الخط الأصفر الاحتمالات إلى مجموعتين حسب سياقها: البث المتعدد في السياق العالمي أو البث المتعدد في سياق التوجيه وإعادة التوجيه الظاهري (VRF).

- هناك ثلاث مجموعات، تحتوي كل منها على مستوى إضافي من إرسال إشارات بروتوكول العبارة الحدودية (BGP): لا توجد إشارات BGP (باستثناء شجرة توزيع البث المتعدد (MDT) عبر بروتوكول IPv4 ل MDT GRE الافتراضي)، أو اكتشاف BGP التلقائي (AD) فقط، أو BGP AD و BGP C-MCAST (إرسال إشارات العميل للبث المتعدد في التغشية). يعني المستوى "الإضافي" لإشارات BGP مستوى بالإضافة إلى إشارات BGP المطلوب دائما للبث الأحادي عبر MPLS VPN.

- "Rosen" تمت إعادة تسميته إلى "Default MDT"

- يوجد ما مجموعه 27 ملف تخصيص، مرقمة من 0 إلى 26.

توضح الصورة 1 الطرق المختلفة لتنفيذ البث المتعدد عبر MPLS. هناك 4 أنواع من بروتوكولات الشجرة الأساسية: PIM و mLDP و P2MP TE والنسخ المتماثل من المدخل. هناك 4 إمكانيات لإرسال الإشارات إلى التراكب (أو تخطيط حالة البث المتعدد على الحافة على الأشجار الأساسية): لا شيء، خرائط ثابتة، PIM، و BGP.

الصورة 1

تعرض الصورة 2 و 3 نظرة عامة على توصيفات mVPN.

الصورة 2

الصورة الثالثة