المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

طوبولوجيا

التكوين

مصدر متصل بشبكة vPC VLAN

مصدر متصل بموجه L3

مصدر يربط بين VRF مختلف

المرجع

العيوب المعروفة

المقدمة

يشرح هذا المستند سيناريوهات مختلفة لإعادة توجيه البث المتعدد عند وضع مصدر في بيئة vPC

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- التوجيه وإعادة التوجيه البصري

- منصات Nexus

- المنفذ الظاهري-القناة

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- البرنامج Nexus 7000 Running Software 8.1(1)

- Supervisor N7K-SUP2E

- بطاقة خط N7K-M348XP-25L

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

طوبولوجيا

التكوين

المحول A والمحول B هما نظائر VPC.

المرسل1 متصل بشبكة VLAN رقم 50 (10.200.255.230، 239.3.0.2)

يتصل Sender2 ب L3_swicth/Router في شبكة VLAN رقم 30 ويعرف بأنه vpc-peer عبر شبكة VLAN رقم 25 (10.30.30.30، 239.3.0.2)

جهاز الاستقبال 1 متصل على منفذ أيسر 4/1 على المحول (أ)

يتصل جهاز الاستقبال 2 على منفذ تالف 4/1 على المحول (ب)

Switch A

Ip route 10.30.30.0/24 10.25.25.250

ip pim rp-address 10.25.25.250 group-list 224.0.0.0/4

ip pim ssm range 232.0.0.0/8

ip pim pre-build-spt

Switch B

Ip route 10.30.30.0/24 10.25.25.250

ip pim rp-address 10.25.25.250 group-list 224.0.0.0/4

ip pim ssm range 232.0.0.0/8

ip pim pre-build-spt

مصدر متصل بشبكة vPC VLAN

يطلب المستقبل 1 باستمرار حركة مرور البيانات من المجموعة 239.3.0.2 ويسجل (*، G) على المحول A في شبكة VLAN 10.

يضيف المحول B نفس الإدخال بمساعدة CFS. يمكن توصيل جهاز الاستقبال على المنفذ اليتيم أو عضو VPC في شبكة VLAN الخاصة.

بما أن Sender1 متصل بحركة مرور بيانات شبكة VLAN الخاصة بجهاز VPC التي يتم إرسالها إلى شبكة VLAN رقم 50، وكل من أجهزة Nexus يضيف إدخال OIF (S، G).

يقوم كلا الجهازين بإعادة توجيه حركة مرور البيانات استنادا إلى خوارزمية إعادة التوجيه الداخلية ل PIM حيث إن المرسل متصل بشبكة VLAN الخاصة بجهاز الكمبيوتر الشخصي مباشرة.

Switch A# show ip pim internal vpc rpf-source

PIM vPC RPF-Source Cache for Context "default" - Chassis Role Secondary

Source: 10.200.255.230

Pref/Metric: 0/0

Ref count: 1

In MRIB: yes

Is (*,G) rpf: no

Source role: Primary

Forwarding state: Win-force (forwarding)

Switch B# show ip pim internal vpc rpf-source

PIM vPC RPF-Source Cache for Context "default" - Chassis Role Secondary

Source: 10.200.255.230

Pref/Metric: 0/0

Ref count: 1

In MRIB: yes

Is (*,G) rpf: no

Source role: secondary

Forwarding state: Win-force (forwarding)

كما تم تعبئة OIF لكل من نظاري VPC.

Switch A# show ip mroute

(*, 232.0.0.0/8), uptime: 02:16:01, pim ip

Incoming interface: Null, RPF nbr: 0.0.0.0

Outgoing interface list: (count: 0)

(*, 239.3.0.2/32), uptime: 01:42:35, igmp ip pim

Incoming interface: Vlan10, RPF nbr: 10.10.10.251

Outgoing interface list: (count: 1)

Vlan10, uptime: 01:42:35, igmp, (RPF)

(10.200.255.230/32, 239.3.0.2/32), uptime: 02:15:57, ip pim mrib

Incoming interface: Vlan50, RPF nbr: 10.200.255.230

Outgoing interface list: (count: 1)

Vlan10, uptime: 01:42:35, mrib

Switch B# sh ip mroute

(*, 232.0.0.0/8), uptime: 02:03:17, pim ip

Incoming interface: Null, RPF nbr: 0.0.0.0

Outgoing interface list: (count: 0)

(*, 239.3.0.2/32), uptime: 01:31:59, igmp ip pim

Incoming interface: Null, RPF nbr: 0.0.0.0

Outgoing interface list: (count: 1)

Vlan10, uptime: 01:31:59, igmp

(10.200.255.230/32, 239.3.0.2/32), uptime: 02:03:13, ip pim mrib

Incoming interface: Vlan50, RPF nbr: 10.200.255.230

Outgoing interface list: (count: 1)

Vlan10, uptime: 01:31:59, mrib

يتلقى المستقبل 1 الدفق وبمجرد أن يطلب المستلم 2 لنفس المجموعة، يبدأ المستقبل 2 أيضا في إستلامه.

مصدر متصل بموجه L3

يرسل Sender2 الدفق إلى FHRP وهو L3_swicth في VLAN 30، والذي يعمل أيضا ك RP في هذه الحالة.

سيقوم L3_swicth بإعادة توجيه الدفق نحو نظير VPC على شبكة VLAN 25 الخاصة بالكمبيوتر الشخصي. تتم معالجة حركة المرور هذه كبث متعدد عبر L3 وسيقوم كلا نظير VPC بإنشاء (S، G).

طلب Receiver1 و Receiver2 لتدفق البث المتعدد و(*، G) الذي تم إنشاؤه على كل من نظاري VPC.

نظرا لاستلام دفق Sender2 عبر PIM على SVI 25 وليس مباشرة على VPC SVI، سيتم إعادة توجيه حركة مرور البيانات بواسطة جهاز واحد (DR) استنادا إلى خوارزمية إعادة التوجيه الداخلية ل PIM حيث أن المرسل 2 ليس على SVI VPC مباشرة.

Switch A# show ip pim internal vpc rpf-source

Source: 10.30.30.30

Pref/Metric: 1/0

Ref count: 1

In MRIB: yes

Is (*,G) rpf: no

Source role: primary

Forwarding state: Tie (forwarding)

MRIB Forwarding state: forwarding

Switch B# sh ip pim internal vpc rpf-source

Source: 10.30.30.30

Pref/Metric: 1/0

Ref count: 1

In MRIB: yes

Is (*,G) rpf: no

Source role: secondary

Forwarding state: Tie (not forwarding)

MRIB Forwarding state: not forwarding

وبالتالي فإن OIF متوفر فقط على DR.

Switch A# show ip mroute

IP Multicast Routing Table for VRF "default"

(*, 232.0.0.0/8), uptime: 02:37:29, pim ip

Incoming interface: Null, RPF nbr: 0.0.0.0

Outgoing interface list: (count: 0)

(*, 239.3.0.2/32), uptime: 02:37:26, igmp ip pim

Incoming interface: Vlan25, RPF nbr: 10.25.25.250

Outgoing interface list: (count: 1)

Vlan10, uptime: 02:37:26, igmp

(10.30.30.30/32, 239.3.0.2/32), uptime: 02:37:26, ip mrib pim

Incoming interface: Vlan25, RPF nbr: 10.25.25.250

Outgoing interface list: (count: 1)

Vlan10, uptime: 02:37:26, mrib

Switch B# show ip mroute

(*, 232.0.0.0/8), uptime: 02:38:15, pim ip

Incoming interface: Null, RPF nbr: 0.0.0.0

Outgoing interface list: (count: 0)

(*, 239.3.0.2/32), uptime: 02:38:15, igmp ip pim

Incoming interface: Vlan25, RPF nbr: 10.25.25.250

Outgoing interface list: (count: 1)

Vlan10, uptime: 02:38:15, igmp

(10.30.30.30/32, 239.3.0.2/32), uptime: 02:38:15, ip mrib pim

Incoming interface: Vlan25, RPF nbr: 10.25.25.250

Outgoing interface list: (count: 1) >>>>>> no OIF

في هذه الحالة عندما يحصل المستقبل 1 على الدفق ولن يحصل المستقبل 2 أبدا على الدفق بسبب فقد OIF على المحول (ب).

مصدر يربط بين VRF مختلف

تتم إعادة توجيه حركة مرور البث المتعدد إلى جهاز إستقبال واحد فقط في شبكة VLAN10 المتصلة بنظير VPC الأساسي بينما لا يستلم جهاز الاستقبال المتصل بالنظير الثانوي ذلك.

1. multicast يرسل إلى FEX على VLAN 50 (VPC VLAN)، في هذه الحالة، كلا المفتاح A والمحول B يتلقى OIF ل VRF B بما أن المصدر يكون ربطت مباشرة إلى هو وهو في VPC VLAN.

2. أرسلت هذا حركة مرور إلى VLAN 51 تجاه ال VRF A الموجود في VDC مختلف وأرسلت إلى RP.

3. يتلقى هذا VDC VLAN 11 في VRF A و VLAN 51 في تقصير VRF.

4. أرسلت الحركة مرور الآن إلى مفتاح VLAN 11 أي يكون في VRF A.

5. هناك واحد فقط من المحول A/المحول B لديه OIF للمحول VRF A بسبب نفس التحديد المذكور في حالة الموجه Sender 2 المتصل بموجه L3.

6. يحصل المستقبل 1 المتصل بالمحول (أ) مع OIF على تدفق البث المتعدد.

هذا قيد على التصميم.

يمكن أن يكون نظير VPC مثبت OIF فقط في كلا المحولين إذا تم إعادة توجيه حركة مرور البيانات مباشرة بواسطة المرسل في شبكة VLAN الخاصة بالكمبيوتر وليس بواسطة PIM.

وبالتالي يتم تثبيت OIF في VRF A كمرسل متصل مباشرة ب VRF A، ولكن ليس في VRF B كما هو متصل عبر PIM.

للحصول على معرف فئة المورد (OIF) على كل من نظاري VPC، يجب أن يكون المرسل متصلا مباشرة بشبكة VLAN الخاصة بالكمبيوتر الشخصي (VPC).

سيتم تنفيذ هذه الميزة لاحقا كجزء من ميزة "L3 عبر VPC"

المرجع

العيوب المعروفة

CSCtq49254 VPC: لم تتم إعادة توجيه البث من VPC من L3-hop على VPC ثانية.