المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

التغييرات

الاختبار 1. جهاز الاستقبال عن بعد ينضم إلى الجهاز دون جهاز إستقبال محلي

الاختبار 2. جهاز الاستقبال عن بعد ينضم إلى المستقبل المحلي

المقدمة

يصف هذا المستند تأخيرا قدره 5 ثوان في إعادة توجيه حركة مرور البث المتعدد عبر شجرة بروتوكول توزيع التسمية متعدد النقاط (mLDP) عندما ينضم المستقبل البعيد إلى مجموعة البث المتعدد وعندما يقوم موجه Ingress PE بتشغيل برنامج Cisco IOS® XR.

معلومات أساسية

المستقبل البعيد هو جهاز إستقبال عبر العمود الفقري ل mLDP من وجهة نظر المصدر.

تم تقديم التأخير الذي مدته 5 ثوان عن قصد بسبب معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvb50266     تأخر إعادة توجيه MLDP لمدة 5 ثوان إلى المستقبل المحلي عندما يكون هناك مستقبل MVPN موجود

خلقت هذا وثيقة أن يعمل حول الإصدار من cisco بق id CSCtg68851 التحويل من الافتراضي إلى وحدات MDTs للبيانات ليس بدون أي تكلفة ل LC متعدد المسارات

التغييرات

- إن يركض المدخل مسحاج تخديد IOS®-XR صيغة بعد cisco بق id CSCtg68851 ، التأخير 5 ثواني موجود.

- إن يركض المدخل مسحاج تخديد IOS®-XR صيغة بعد cisco بق id CSCvb50266 ، التأخير 5 ثواني موجود في الوضع الافتراضي.

إذا لم يكن هذا مطلوبا، يمكن أن تتم زيادة سرعة إعادة توجيه تدفق البث المتعدد بواسطة أمر تكوين مخفي.

فيما يلي مثال.

انظر إلى الشكل 1 للاطلاع على طوبولوجيا الاختبار.

CE1 هو المصدر 10.100.1.5 لتدفق البث المتعدد 232.1.1.1.

CE2 و CE1-B هما جهازا إستقبال لتدفق البث المتعدد 232.1.1.1.

الاختبار 1. جهاز الاستقبال عن بعد ينضم إلى الجهاز دون جهاز إستقبال محلي

تم تمكين تصحيح الأخطاء:

RP/0/0/CPU0:PE1#debug mrib vrf one route

RP/0/0/CPU0:PE1#debug mfib vrf one ipv4 encap

RP/0/0/CPU0:PE1#show debug

####  debug flags set from tty 'con0_0_CPU0'  ####

ipv4 mfwd encap flag is ON with value '0x1##one'

ipv4 mrib route flag is ON with value 'one#'

لا يوجد جهاز إستقبال محلي على موجه PE1 المدخل:

RP/0/0/CPU0:PE1#sh mrib vrf one route 232.1.1.1 10.100.1.5

No matching route in MRIB route-DB

RP/0/0/CPU0:PE1#

يأتي جهاز الاستقبال عن بعد CE1 عبر الإنترنت:

RP/0/0/CPU0:PE1#RP/0/0/CPU0:Feb 13 10:26:33.280 : mrib[1149]:   [  6] TID: 0xe0000010 (10.100.1.5,232.1.1.1) Added RPF* EID*, #A=1, #F=1, #MDT_A=0, RPF=10.2.1.5 [Lm F* LMI* TR*] [Gi0/0/0/0 A*], Route Ver = 0x7ca

RP/0/0/CPU0:Feb 13 10:26:33.290 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: encap id set  eid: 1 (10.100.1.5,232.1.1.1)

RP/0/0/CPU0:Feb 13 10:26:33.300 : mrib[1149]:   [  6] TID: 0xe0000010 (10.100.1.5,232.1.1.1) Updated RPF EID*, #A=1, #F=1, #MDT_A=0 [Lm F LMI* MA* TR], Route Ver = 0x7cc

RP/0/0/CPU0:Feb 13 10:26:33.310 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: ip_mfwd_mrib_pre_process_encapid_update: encapid: 2, te_ole_cnt: 0,lsmid_ole_cnt: 1, gre_ole_cnt: 0 ti_mofrr_ole_cnt: 0 flags: 0x0

RP/0/0/CPU0:Feb 13 10:26:33.310 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [2482] Encap entry created (0xa10cb414) for eid 2 (stale N) flags 0x0

RP/0/0/CPU0:Feb 13 10:26:33.310 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [3039] RegDB entry 0xa08fd084 for LSMID 0x1d turnaround TRUE(new: Y ifh_changed N) ifhandle: b0

RP/0/0/CPU0:Feb 13 10:26:33.310 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [3533] Encap entry for eid 2 (0xa10cb414) proc done

RP/0/0/CPU0:Feb 13 10:26:33.310 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: encap id update eid: 2 (10.100.1.5,232.1.1.1)

لا يوجد تأخير لتعيين encap-id على مدخل PE مسحاج تخديد.

هذا هو إدخال إعادة توجيه البث المتعدد الذي تم إنشاؤه على موجه PE المدخل:

RP/0/0/CPU0:PE1#show mrib vrf one route 232.1.1.1 10.100.1.5

IP Multicast Routing Information Base

Entry flags: L - Domain-Local Source, E - External Source to the Domain,

C - Directly-Connected Check, S - Signal, IA - Inherit Accept,

IF - Inherit From, D - Drop, ME - MDT Encap, EID - Encap ID,

MD - MDT Decap, MT - MDT Threshold Crossed, MH - MDT interface handle

CD - Conditional Decap, MPLS - MPLS Decap, EX - Extranet

MoFE - MoFRR Enabled, MoFS - MoFRR State, MoFP - MoFRR Primary

MoFB - MoFRR Backup, RPFID - RPF ID Set, X - VXLAN

Interface flags: F - Forward, A - Accept, IC - Internal Copy,

NS - Negate Signal, DP - Don't Preserve, SP - Signal Present,

II - Internal Interest, ID - Internal Disinterest, LI - Local Interest,

LD - Local Disinterest, DI - Decapsulation Interface

EI - Encapsulation Interface, MI - MDT Interface, LVIF - MPLS Encap,

EX - Extranet, A2 - Secondary Accept, MT - MDT Threshold Crossed,

MA - Data MDT Assigned, LMI - mLDP MDT Interface, TMI - P2MP-TE MDT Interface

IRMI - IR MDT Interface

(10.100.1.5,232.1.1.1) RPF nbr: 10.2.1.5 Flags: RPF

Up: 00:02:29

Incoming Interface List

GigabitEthernet0/0/0/0 Flags: A, Up: 00:02:2

Outgoing Interface List

Lmdtone Flags: F LMI MA TR, Up: 00:02:29

RP/0/0/CPU0:PE1#show mfib vrf one route 232.1.1.1 10.100.1.5 detail

IP Multicast Forwarding Information Base

Entry flags: C - Directly-Connected Check, S - Signal, D - Drop,

IA - Inherit Accept, IF - Inherit From, EID - Encap ID,

ME - MDT Encap, MD - MDT Decap, MT - MDT Threshold Crossed,

MH - MDT interface handle, CD - Conditional Decap,

DT - MDT Decap True, EX - Extranet, RPFID - RPF ID Set,

MoFE - MoFRR Enabled, MoFS - MoFRR State, X - VXLAN

Interface flags: F - Forward, A - Accept, IC - Internal Copy,

NS - Negate Signal, DP - Don't Preserve, SP - Signal Present,

EG - Egress, EI - Encapsulation Interface, MI - MDT Interface,

EX - Extranet, A2 - Secondary Accept

Forwarding/Replication Counts: Packets in/Packets out/Bytes out

Failure Counts: RPF / TTL / Empty Olist / Encap RL / Other

(10.100.1.5,232.1.1.1),  Flags:  EID , FMA: 0x10000 ,

Up: 00:02:48

Last Used: 00:00:01

SW Forwarding Counts: 168/168/16800

SW Replication Counts: 168/0/0

SW Failure Counts: 0/0/0/0/0

Route ver: 0x7d0

MVPN Info :-

Associated Table ID : 0xe0000000

MDT Handle: 0x0, MDT Probe:Y [Y], Rate:Y, Acc:Y

MDT SW Ingress Encap V4/V6, Egress decap: 0 / 0, 0

Encap ID: 2, RPF ID: 0

Local Receiver: False, Turnaround: False

Lmdtone Flags:  F LMI TR, Up:00:02:48

GigabitEthernet0/0/0/0 Flags:  A, Up:00:02:48

الاختبار 2. جهاز الاستقبال عن بعد ينضم إلى المستقبل المحلي

يوجد مستقبل محلي عند المدخل PE1:

RP/0/0/CPU0:PE1#show mrib vrf one route 232.1.1.1 10.100.1.5

IP Multicast Routing Information Base

Entry flags: L - Domain-Local Source, E - External Source to the Domain,

C - Directly-Connected Check, S - Signal, IA - Inherit Accept,

IF - Inherit From, D - Drop, ME - MDT Encap, EID - Encap ID,

MD - MDT Decap, MT - MDT Threshold Crossed, MH - MDT interface handle

CD - Conditional Decap, MPLS - MPLS Decap, EX - Extranet

MoFE - MoFRR Enabled, MoFS - MoFRR State, MoFP - MoFRR Primary

MoFB - MoFRR Backup, RPFID - RPF ID Set, X - VXLAN

Interface flags: F - Forward, A - Accept, IC - Internal Copy,

NS - Negate Signal, DP - Don't Preserve, SP - Signal Present,

II - Internal Interest, ID - Internal Disinterest, LI - Local Interest,

LD - Local Disinterest, DI - Decapsulation Interface

EI - Encapsulation Interface, MI - MDT Interface, LVIF - MPLS Encap,

EX - Extranet, A2 - Secondary Accept, MT - MDT Threshold Crossed,

MA - Data MDT Assigned, LMI - mLDP MDT Interface, TMI - P2MP-TE MDT Interface

IRMI - IR MDT Interface

(10.100.1.5,232.1.1.1) RPF nbr: 10.2.1.5 Flags: RPF

Up: 00:57:15

Incoming Interface List

GigabitEthernet0/0/0/0 Flags: A, Up: 00:57:15

Outgoing Interface List

GigabitEthernet0/0/0/2 Flags: F NS, Up: 00:57:15

تم تمكين تصحيح الأخطاء:

RP/0/0/CPU0:PE1#debug mrib vrf one route

RP/0/0/CPU0:PE1#debug mfib vrf one ipv4 encap

RP/0/0/CPU0:PE1#show debug

####  debug flags set from tty 'con0_0_CPU0'  ####

ipv4 mfwd encap flag is ON with value '0x1##one'

ipv4 mrib route flag is ON with value 'one#'

RP/0/0/CPU0:PE1#show mfib vrf one route 232.1.1.1 10.100.1.5 detail

IP Multicast Forwarding Information Base

Entry flags: C - Directly-Connected Check, S - Signal, D - Drop,

IA - Inherit Accept, IF - Inherit From, EID - Encap ID,

ME - MDT Encap, MD - MDT Decap, MT - MDT Threshold Crossed,

MH - MDT interface handle, CD - Conditional Decap,

DT - MDT Decap True, EX - Extranet, RPFID - RPF ID Set,

MoFE - MoFRR Enabled, MoFS - MoFRR State, X - VXLAN

Interface flags: F - Forward, A - Accept, IC - Internal Copy,

NS - Negate Signal, DP - Don't Preserve, SP - Signal Present,

EG - Egress, EI - Encapsulation Interface, MI - MDT Interface,

EX - Extranet, A2 - Secondary Accept

Forwarding/Replication Counts: Packets in/Packets out/Bytes out

Failure Counts: RPF / TTL / Empty Olist / Encap RL / Other

(10.100.1.5,232.1.1.1),  Flags:  , FMA: 0x10001 ,

Up: 00:59:35

Last Used: 00:00:01

SW Forwarding Counts: 3566/3566/356600

SW Replication Counts: 3566/3566/356600

SW Failure Counts: 0/0/0/0/0

Route ver: 0x3410

MVPN Info :-

MDT Handle: 0x0, MDT Probe:N [N], Rate:Y, Acc:Y

MDT SW Ingress Encap V4/V6, Egress decap: 0 / 0, 0

EG count: 1

Encap ID: 0, RPF ID: 0

Local Receiver: True, Turnaround: False

GigabitEthernet0/0/0/0 Flags:  A, Up:00:59:35

GigabitEthernet0/0/0/2 Flags:  NS EG, Up:00:59:35

ال encap-id 0 لأن هناك ما من مستقبل بعيد بعد.

CE2، يأتي جهاز الاستقبال عن بعد متصلا بالإنترنت:

RP/0/0/CPU0:PE1#RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.390 : mrib[1149]:   [  6] TID: 0xe0000010 (10.100.1.5,232.1.1.1) Updated RPF EID*, #A=1, #F=2, #MDT_A=0 [Lm F* LMI* TR*], Route Ver = 0x3412

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.390 : mrib[1149]:   [ 22] Redistributed

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.390 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: ip_mfwd_mrib_pre_process_encapid_update: encapid: 6, te_ole_cnt: 0,lsmid_ole_cnt: 1, gre_ole_cnt: 0 ti_mofrr_ole_cnt: 0 flags: 0x1

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.390 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [2482] Encap entry created (0xa08fd9d0) for eid 6 (stale N) flags 0x1

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.390 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [3039] RegDB entry 0xa10b5404 for LSMID 0x1 turnaround TRUE(new: N ifh_changed N) ifhandle: b0

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.390 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [3533] Encap entry for eid 6 (0xa08fd9d0) proc done

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.410 : mrib[1149]:   [  6] TID: 0xe0000010 (10.100.1.5,232.1.1.1) Updated RPF EID*, #A=1, #F=2, #MDT_A=0 [Lm F LMI* MA* TR], Route Ver = 0x3414

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.410 : mrib[1149]:   [  6] TID: 0xe0000010 (10.100.1.5,232.1.1.1) Updated RPF EID, #A=1, #F=2, #MDT_A=0 [Lm F LMI* MA TR], Route Ver = 0x3415

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.410 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: ip_mfwd_mrib_pre_process_encapid_update: encapid: 7, te_ole_cnt: 0,lsmid_ole_cnt: 1, gre_ole_cnt: 0 ti_mofrr_ole_cnt: 0 flags: 0x1

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.410 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [2482] Encap entry created (0xa08fd8a8) for eid 7 (stale N) flags 0x1

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.410 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [3039] RegDB entry 0xa08fd824 for LSMID 0x1c turnaround TRUE(new: Y ifh_changed N) ifhandle: b0

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.410 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [3533] Encap entry for eid 7 (0xa08fd8a8) proc done

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.500 : mrib[1149]:   [  6] TID: 0xe0000010 (10.100.1.5,232.1.1.1) Updated RPF EID, #A=1, #F=2, #MDT_A=0 [Lm F LMI* MA TR], Route Ver = 0x3416

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.620 : mrib[1149]:   [ 22] Redistributed

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.620 : mrib[1149]:   [  6] TID: 0xe0000010 (10.100.1.5,232.1.1.1) Updated RPF EID, #A=1, #F=2, #MDT_A=0 [Lm F LMI* MA TR], Route Ver = 0x3417

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.620 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: ip_mfwd_mrib_pre_process_encapid_update: encapid: 7, te_ole_cnt: 0,lsmid_ole_cnt: 1, gre_ole_cnt: 0 ti_mofrr_ole_cnt: 0 flags: 0x1

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.620 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [2482] Encap entry existing (0xa08fd8a8) for eid 7 (stale N) flags 0x1

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.620 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [3533] Encap entry for eid 7 (0xa08fd8a8) proc done

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:39.570 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: encap id set  eid: 7 (10.100.1.5,232.1.1.1)

يتم تعيين encap-id إلى 7، 5 ثوان بعد إنشاء encap-id وتحديث قاعدة معلومات التوجيه للبث المتعدد (MRIB) بواجهة MDT (LMDT) المسماة للتوجيه الظاهري وإعادة التوجيه (VRF) واحدة في قائمة الواجهة الصادرة (OIL).

RP/0/0/CPU0:PE1#show mrib vrf one route 232.1.1.1 10.100.1.5

IP Multicast Routing Information Base

Entry flags: L - Domain-Local Source, E - External Source to the Domain,

C - Directly-Connected Check, S - Signal, IA - Inherit Accept,

IF - Inherit From, D - Drop, ME - MDT Encap, EID - Encap ID,

MD - MDT Decap, MT - MDT Threshold Crossed, MH - MDT interface handle

CD - Conditional Decap, MPLS - MPLS Decap, EX - Extranet

MoFE - MoFRR Enabled, MoFS - MoFRR State, MoFP - MoFRR Primary

MoFB - MoFRR Backup, RPFID - RPF ID Set, X - VXLAN

Interface flags: F - Forward, A - Accept, IC - Internal Copy,

NS - Negate Signal, DP - Don't Preserve, SP - Signal Present,

II - Internal Interest, ID - Internal Disinterest, LI - Local Interest,

LD - Local Disinterest, DI - Decapsulation Interface

EI - Encapsulation Interface, MI - MDT Interface, LVIF - MPLS Encap,

EX - Extranet, A2 - Secondary Accept, MT - MDT Threshold Crossed,

MA - Data MDT Assigned, LMI - mLDP MDT Interface, TMI - P2MP-TE MDT Interface

IRMI - IR MDT Interface

(10.100.1.5,232.1.1.1) RPF nbr: 10.2.1.5 Flags: RPF

Up: 01:04:11

Incoming Interface List

GigabitEthernet0/0/0/0 Flags: A, Up: 01:04:11

Outgoing Interface List

Lmdtone Flags: F LMI MA TR, Up: 00:03:33

GigabitEthernet0/0/0/2 Flags: F NS, Up: 01:04:11

RP/0/0/CPU0:PE1#show mfib vrf one route 232.1.1.1 10.100.1.5 detail

IP Multicast Forwarding Information Base

Entry flags: C - Directly-Connected Check, S - Signal, D - Drop,

IA - Inherit Accept, IF - Inherit From, EID - Encap ID,

ME - MDT Encap, MD - MDT Decap, MT - MDT Threshold Crossed,

MH - MDT interface handle, CD - Conditional Decap,

DT - MDT Decap True, EX - Extranet, RPFID - RPF ID Set,

MoFE - MoFRR Enabled, MoFS - MoFRR State, X - VXLAN

Interface flags: F - Forward, A - Accept, IC - Internal Copy,

NS - Negate Signal, DP - Don't Preserve, SP - Signal Present,

EG - Egress, EI - Encapsulation Interface, MI - MDT Interface,

EX - Extranet, A2 - Secondary Accept

Forwarding/Replication Counts: Packets in/Packets out/Bytes out

Failure Counts: RPF / TTL / Empty Olist / Encap RL / Other

(10.100.1.5,232.1.1.1),  Flags:  EID , FMA: 0x10001 ,

Up: 01:04:25

Last Used: 00:00:00

SW Forwarding Counts: 3856/3856/385600

SW Replication Counts: 3856/3856/385600

SW Failure Counts: 0/0/0/0/0

Route ver: 0x3417

MVPN Info :-

Associated Table ID : 0xe0000000

MDT Handle: 0x0, MDT Probe:Y [Y], Rate:Y, Acc:Y

MDT SW Ingress Encap V4/V6, Egress decap: 0 / 0, 0

EG count: 1

Encap ID: 7, RPF ID: 0

Local Receiver: True, Turnaround: False

Lmdtone Flags:  F LMI TR, Up:00:03:47

GigabitEthernet0/0/0/0 Flags:  A, Up:01:04:25

GigabitEthernet0/0/0/2 Flags:  NS EG, Up:01:04:25

لذلك، المتلقي البعيد لديه تأخير إضافي مقداره 5 ثوان في تلقي دفق البث المتعدد هذا.

ملاحظة: تمت إضافة واجهة LMDT في MRIB على الفور، كما تمت إضافة واجهة LMDT في MFIB على الفور مع علامة F، ولكن لم يتم تعيين معرف encap.

تم تعيين معرف encap في MFIB بعد تأخير 5 ثوان.

بعد Cisco بق id CSCvb50266 ، التأخير هو 5 ثوان لبرمجة معرف encap عندما يتلاقى مستقبل بعيد. هذا هو السلوك الافتراضي الجديد.

ركضت الأمر عرض pim vrf <> سياق in order to دققت السلوك:

RP/0/0/CPU0:PE1#show pim vrf one context

PIM context information for VRF one (0x12b70184)

VRF ID: 0x60000001

Table ID: 0xe0000010

Remote Table ID: 0xe0800010

MDT Default Group : 0.0.0.0

MDT Source : (10.100.1.1, Loopback0) Per-VRF

MDT Immediate Switch Not Configured

MDT handle: 0x0(Null)

Context Active, ITAL Active

Routing Enabled

Registered with MRIB

Not owner of MDT Interface

Raw socket req: T, act: T, LPTS filter req: T, act: T

UDP socket req: T, act: T, UDP vbind req: T, act: T

Reg Inj socket req: T, act: T, Reg Inj LPTS filter req: T, act: T

Mhost Default Interface : GigabitEthernet0/0/0/0 (publish pending: F)

Remote MDT Default Group : 0.0.0.0

Backup MLC virtual interface: Null

Neighbor-filter: -

MDT Neighbor-filter: -

قم بتشغيل هذا الأمر MDT الفوري-switch لإزالة التأخير البالغ 5 ثوان.

RP/0/0/CPU0:PE1#conf t

RP/0/0/CPU0:PE1(config)#multicast-routing vrf one

RP/0/0/CPU0:PE1(config-mcast-one)#address-family ipv4

RP/0/0/CPU0:PE1(config-mcast-one-ipv4)#mdt immediate-switch

RP/0/0/CPU0:PE1(config-mcast-one-ipv4)#commit

ملاحظة: اعتبارا من 7.4.1، لم يعد الأمر مخفيا.

RP/0/0/CPU0:PE1#show pim vrf one context

PIM context information for VRF one (0x12b70184)

VRF ID: 0x60000001

Table ID: 0xe0000010

Remote Table ID: 0xe0800010

MDT Default Group : 0.0.0.0

MDT Source : (10.100.1.1, Loopback0) Per-VRF

MDT Immediate Switch Configured

MDT handle: 0x0(Null)

Context Active, ITAL Active

Routing Enabled

Registered with MRIB

Not owner of MDT Interface

Raw socket req: T, act: T, LPTS filter req: T, act: T

UDP socket req: T, act: T, UDP vbind req: T, act: T

Reg Inj socket req: T, act: T, Reg Inj LPTS filter req: T, act: T

Mhost Default Interface : GigabitEthernet0/0/0/0 (publish pending: F)

Remote MDT Default Group : 0.0.0.0

Backup MLC virtual interface: Null

Neighbor-filter: -

MDT Neighbor-filter: -

لا يظهر هذا الأمر في التكوين الجاري تشغيله:

RP/0/0/CPU0:PE1#show running-config multicast-routing vrf one

multicast-routing

vrf one

address-family ipv4

interface GigabitEthernet0/0/0/0

enable

!

interface GigabitEthernet0/0/0/2

enable

!

mdt source Loopback0

rate-per-route

accounting per-prefix

bgp auto-discovery mldp

!

mdt partitioned mldp ipv4 p2mp

mdt data mldp 100 immediate-switch

!

لا يتم دعم تكوين كل من المحول المباشر MDT والأمر mdt data باستخدام الكلمة الأساسية immediate-switch.

وفيما يلي مثال على هذا التكوين:

RP/0/RP0/CPU0:PE1#conf t

RP/0/RP0/CPU0:PE1(config)#multicast-routing

RP/0/RP0/CPU0:PE1(config-mcast)#vrf one

RP/0/RP0/CPU0:PE1(config-mcast-one)#address-family ipv4

RP/0/RP0/CPU0:PE1(config-mcast-one-ipv4)#mdt data mldp 100 immediate-switch

RP/0/RP0/CPU0:PE1(config-mcast-one-ipv4)#mdt immediate-switch

RP/0/RP0/CPU0:PE1(config-mcast-one-ipv4)#commit

RP/0/RP0/CPU0:PE1(config-mcast-one-ipv4)#end

RP/0/RP0/CPU0:PE1#