المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التحقق من الصحة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية أستكشاف أخطاء برمجة أجهزة البث المتعدد وإصلاحها والتحقق من صحتها على الأنظمة الأساسية 6500 و 7600.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

cisco يوصي أن يتلقى أنت معرفة من multicast.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى 7600 مع SUP720 12.2(33)SXJ6 أو إصدارا أعلى.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

على الأجهزة التي تعمل بمعيار 6500 و 7600، يتم برمجة قيم إعادة توجيه البث المتعدد في الأجهزة لزيادة سرعة عمليات التوجيه والحفاظ على وحدة المعالجة المركزية.

هناك نوعان من النسخ المتماثل للبث المتعدد ممكن في هذه الأجهزة:

- النسخ المتماثل من مدخل

- تكرار مخرج

يعد النسخ المتماثل لمنفذ الخروج الطريقة المفضلة لأن النسخ المتماثل يتم إجراؤه على بطاقات الخط التي تخرج مما يوفر إستخدام البنية.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

تحقق أولا من حالة المسار لضمان إنشاء حالة (S،G).

R1#show ip mroute 239.1.1.5

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

V - RD & Vector, v - Vector

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 239.1.1.5), 7w0d/stopped, RP 10.1.1.1, flags: SJC

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

Vlan102, Forward/Sparse, 1y33w/00:02:48

(192.168.1.1, 239.1.1.5), 6d00h/00:02:50, flags: MT

Incoming interface: GigabitEthernet6/2, RPF nbr 172.16.2.2

Outgoing interface list:

Vlan102, Forward/Sparse, 6d00h/00:02:48

ضمنت أن خلقت ال S،G دولة مع حركة مرور أن يذهب إلى Gig6/2 وطلب على VLAN 102.

يمكنك أيضا إستخدام إصدار التعداد من الأمر السابق لمعرفة زيادة عدادات الحزم.

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

دققت أن VLAN 102 هو جهاز يحول قارن خارج، أنت يستطيع أيضا رأيت الرقم من ربط يحول والعدد الإجمالي من جهاز يحول تدفق.

R1#show platform software multicast ip group 239.1.1.5

Multicast hardware switched flows:

(192.168.1.1, 239.1.1.5) Incoming interface: GigabitEthernet6/2, Packets Switched: 4076111744

Hardware switched outgoing interfaces:

Vlan102

Total hardware switched flows: 25

تحقق الآن من إستخدام شبكة VLAN الداخلية لمعرفة شبكة VLAN الداخلية التي تم تعيينها إلى الواجهة الواردة Gig6/2.

R1#show vlan internal usage

VLAN Usage

---- --------------------

1006 online diag vlan0

1007 online diag vlan1

1008 online diag vlan2

1009 online diag vlan3

1010 online diag vlan4

1011 online diag vlan5

1012 PM vlan process (trunk tagging)

1013 Control Plane Protection

1014 vrf_0_vlan

1015 Container0

1016 IPv6-mpls RSVD VLAN

1017 IPv4 VPN 0 Egress multicast

1018 IP Multicast Partial SC vpn(0)

1019 Multicast VPN 0 QOS Vlan

1020 GigabitEthernet6/2

1021 GigabitEthernet5/2

أنت يستطيع رأيت أن قارن عينت GigabitEthernet6/2 داخلي VLAN 1020.

انتقل إلى فحص برنامج إعادة التوجيه السريع (CEF) في المشرف.

R1#remote command switch show mls cef ip multicast source 192.168.1.1 group 239.1.1.5

Multicast CEF Entries for VPN#0

Flags: R - Control, S - Subnet, B - Bidir, C - Complete, P - Partial, E - Encapsulation, D - Decapsulation, M - MAC rewrite, T - Forwarding

c - Central Rewrite, p - Primary Input, r - Recirculation, h - Entry sitting on Encap/Decap VRF layer

Source/mask Destination/mask RPF/DF Flags #packets #bytes rwindex Output Vlans/Info

+-------------------+-------------------+-------+------+-------------+------------------+--------+------------------------------+

192.168.1.1/32 239.1.1.5/32 Vl1020 CTp 4077289327 104637396418 0x7FFA Vl102 [1 oifs]

192.168.1.1/32 239.1.1.5/32 Vl1017 Tc 0 0 0x7FFA Vl102 [1 oifs]

Found 1 entries. 1 are mfd entries

R1#remote command switch show mls cef ip multicast source 192.168.1.1 group 239.1.1.5

Multicast CEF Entries for VPN#0

Flags: R - Control, S - Subnet, B - Bidir, C - Complete, P - Partial, E - Encapsulation, D - Decapsulation, M - MAC rewrite, T - Forwarding

c - Central Rewrite, p - Primary Input, r - Recirculation, h - Entry sitting on Encap/Decap VRF layer

Source/mask Destination/mask RPF/DF Flags #packets #bytes rwindex Output Vlans/Info

+-------------------+-------------------+-------+------+-------------+------------------+--------+------------------------------+

192.168.1.1/32 239.1.1.5/32 Vl1020 CTp 4077354094 104726386276 0x7FFA Vl102 [1 oifs]

192.168.1.1/32 239.1.1.5/32 Vl1017 Tc 0 0 0x7FFA Vl102 [1 oifs]

Found 1 entries. 1 are mfd entries

من هذا المخرج تحقق من إعادة توجيه المسار العكسي (RPF)/ عدم تجزئة (DF) العمود VLAN الوارد الذي يستلم عليه.

أنت يستطيع رأيت VL1020 أي يطابق ما رأيت في الداخلي VLAN إستعمال ل Gig6/2.

رأيت VL1017 يعدد، أن ال VLAN يستعمل ل مخرج جواب، وأيضا تضمنت في الداخلي VLAN إستعمال أمر.

بما أن الإنتاج VLAN، أنت يستطيع رأيت VLAN 102 أي هو قارن صادر ك، في حال أن القارن صادر يكون l3 ميناء أنت ينبغي رأيت VLAN داخلي يعدد أي يستطيع بعد ذلك كنت ربطت مع الداخلي VLAN إستعمال أمر أن يرى إن هو يطابق.

لاحظت أيضا ال rwindex عمود مع قيمة 0x7FFA، استعملت هذا أن يرى الغاية قارن.

R1#remote command switch mcast ltl-info index 7ffa

index 0x7FFA contain ports 1/T1,T2, 2/T1,T2, 3/T1,T2, 4/T1,T2, 5/T1, 6/T1

يبدي الإنتاج أنت ال multicast حركة مرور أي يكون أرسلت إلى النسخ المتماثل وحدة نمطية على الخطوط. لديه هذا المسمى 1/T1،T2. يمثل رقم 1 الوحدة النمطية 1، بينما يمثل T1 و T2 وحدتي النسخ المتماثل على بطاقة الخط 1. تأكد من إرسال الحزمة إلى وحدات النسخ المتماثل على الأسطر 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6.

تحقق من تفاصيل برمجة CEF:

R1#remote command switch show mls cef ip multicast source 192.168.1.1 group 239.1.1.5 detail

Multicast CEF Entries for VPN#0

(172.16.5.51, 239.250.250.2)

IOSVPN:0 (1) PI:1 (1) CR:0 (1) Recirc:0 (1)

Vlan:1020 AdjPtr:475138 FibRpfNf:1 FibRpfDf:1 FibAddr:0x30090

rwvlans:1020 rwindex:0x7FFA adjmac:0a1b.0ddd.bbbb rdt:1 E:0 CAP1:0

fmt:Mcast l3rwvld:1 DM:0 mtu:1518 rwtype:L2&L3 met2:0x8427 met3:0x8405

packets:0004079198240 bytes:000000107260242880

Starting Offset: 0x8427

V E L0 C:1017 I:0x02028

Starting Offset: 0x8405

V E C: 102 I:0x02013

IOSVPN:0 (1) PI:0 (1) CR:1 (1) Recirc:0 (1)

Vlan:1017 AdjPtr:475139 FibRpfNf:0 FibRpfDf:1 FibAddr:0x30092

rwvlans:1017 rwindex:0x7FFA adjmac:0a1b.0ddd.bbbb rdt:1 E:0 CAP1:0

fmt:Mcast l3rwvld:1 DM:0 mtu:1518 rwtype:L3 met2:0x0 met3:0x8405

packets:0000000000000 bytes:000000000000000000

Starting Offset: 0x8405

V E C: 102 I:0x02013

Annotation-data: [0x14B455F0]

A-vlan: 1020 NS-vlan: 0 RP-rpf-vlan: 0

Anntn flags: [0x10] H

MTU: 1500 Retry-count: 0

Sec-entries count: 1

Met-handle: 0x455BA08 New-Met-handle: 0x0

Met2-handle: 0x10C07ED0

HAL L3-data : [0x5F954E8]

Flags: 0x4 FIB-index: 0x20DE ADJ-index: 0x74002 NF-addr: 0xFFFFFFFF

ML3 entry type: 0x0 [(S,G) shortcut]

Flags: 0xA1000000 Vpn: 0 Rpf: 1020 Rw_index: 0x7FFA

Adj_mtu: 1514 Met2: 0x8427 Met3: 0x8405

V6-data: NULL

---Secondary entry [1]---

HAL L3-data : [0x1831F8F8]

Flags: 0x4 FIB-index: 0x20DF ADJ-index: 0x74003 NF-addr: 0xFFFFFFFF

ML3 entry type: 0x0 [(S,G) shortcut]

Flags: 0x90000000 Vpn: 0 Rpf: 1017 Rw_index: 0x7FFA

Adj_mtu: 1514 Met2: 0x0 Met3: 0x8405

V6-data: NULL

---TE entries---

Found 1 entries. 1 are mfd entries

التركيز على بداية الإزاحة الأولى: القيم

Starting Offset: 0x8427

V E L0 C:1017 I:0x02028

Starting Offset: 0x8405

V E C: 102 I:0x02013

أستخدم هذه القيم لمعرفة الواجهات التي يتم برمجتها على الأجهزة.

R1#remote command switch test mcast ltl-info index 02028

index 0x2028 contain ports 1/T1,T2, 2/T1

R1#remote command switch test mcast ltl-info index 02013

index 0x2013 contain ports 1/21-33,44, 2/21,23

يوضح الفهرس الأول أنه يجب إعادة توجيه الحزمة إلى Linecard 1 إلى محرك النسخ المتماثل 1 و 2 وإلى محرك النسخ المتماثل Linecard 2 1.

يوضح الفهرس الثاني الحزمة التي يتم إعادة توجيهها على المنافذ 1/21-33 و 44، وهذا يعني أن محرك النسخ المتماثل 1 على بطاقة الخط 1 يغطي المنافذ من 1/1 إلى 1/23، بينما يغطي محرك النسخ المتماثل 2 ما يصل إلى 48 منفذا، وأيضا المنفذ 2/21 و 2/23 اللذين يستخدمان محرك النسخ المتماثل 1 في بطاقة الخط 2، حيث يتطابق كلا المنفذين.