المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

تكوين النفق

تكوين فئة L2TP (إختياري)

تكوين فئة Pseudowire

أستخدم XCONNECT لتوفير وجهة النفق

الإعتبارات

عينة من التكوين

تكوين الموجه r101

تكوين الموجه r100

تكوين الموجه r202

تكوين الموجه r201

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يجسر طبقة 2 (L2) شبكة عبر طبقة 3 (L3) شبكة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- بروتوكول الاتصال النفقي للطبقة 2 الإصدار 3 (L2TPv3)

- تضمين التوجيه العام (GRE)

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

في العديد من الحالات، تحتاج إلى حل لتجميع حركة مرور WiFi من النقاط الساخنة إلى موقع مركزي. في مثل هذه الحالات، يحتاج الحل إلى السماح لأجهزة أجهزة الشركة (CPE) بربط حركة مرور الإيثرنت من المضيف الطرفي، وتضمين الحزم من خلال حركة مرور الإيثرنت إلى نقطة نهاية.

إذا كنت تستخدم موجهات خدمات التجميع (ASRs)، فإن الطريقة السهلة للقيام بذلك هي إستخدام إيثرنت عبر GRE السهل. ومع ذلك، بالنسبة لموجهات الخدمة المتكاملة (ISRs) وجميع أجهزة CPE الأخرى، لا يعد هذا خيارا. في الإصدارات الأقدم من Cisco IOS®، كان من الممكن نفق L2 عبر GRE من خلال جسر الواجهة المادية باستخدام واجهة نفق GRE. على الرغم من أن التوصيل العادي يشطب رأس شبكة VLAN من الحزم الواردة، إلا أن إستخدام التوجيه المتكامل والربط (IRB) على الموجه يمكن أن يوجه ويجسر نفس بروتوكول طبقة الشبكة على نفس الواجهة ويستمر في السماح للموجه بالحفاظ على رأس شبكة VLAN من واجهة إلى أخرى.

ملاحظة: عند تكوين   bridge-group على واجهة النفق على إصدارات Cisco IOS القديمة، يشير برنامج Cisco IOS إلى أن الأمر غير متوفر وغير مدعوم، ولكنه لا يزال يقبل الأمر. في الإصدارات الأحدث، يكون هذا الأمر قديما بالكامل، وتعرض رسالة الخطأ.

الحل السابق غير مدعوم من قبل Cisco. الحل المدعوم للربط بين شبكة L2 هو إستخدام L2TPv3 كما هو موضح في هذا المستند. يوفر الإصدار الثالث من بروتوكول L2TPv3 الدعم لنقل العديد من بروتوكولات المستوى الثاني مثل إيثرنت، وبروتوكول 802.1q (VLAN)، وترحيل الإطارات، والتحكم في إرتباط البيانات عالي المستوى (HDLC)، وبروتوكول الاتصال من نقطة إلى نقطة (PPP). محور تركيز هذا المستند هو امتداد Ethernet.

التكوين

هذا الإعداد أساسي جدا. يعمل الموجهان r101 و r201 كمضيفين على الشبكة نفسها، بينما يتوفر في كل من r100 و r202 واجهة L3 وواجهة L2. يتمثل الهدف في إنشاء اتصال L2TPv3 بحيث يتمكن r101 و r201 من الاتصال ببعضهما البعض دون الحاجة إلى أي مسارات.

الرسم التخطيطي للشبكة

تكوين النفق

يتضمن تكوين نفق L2TP ثلاث خطوات:

1. تكوين فئة L2TP (إختياري)
يتم إستخدام هذه الفئة لتحديد بعض معلمات المصادقة والتحكم لنفق L2TP. وإذا أستخدم، يجب أن يعكس كلا الطرفين بعضهما البعض.

l2tp-class test

hostname stanford

password 7 082E5C4B071F091805

2. تكوين فئة Pseudowire
كما يقترح الاسم، يتم إستخدام هذا القسم لتكوين النفق الفعلي أو "نص زائف" بين نقطتي النهاية. تعريف قالب يحتوي على عملية كبسلة زائفة ونقطة نهاية وبروتوكول قناة التحكم.

pseudowire-class test

encapsulation l2tpv3

ip local interface Loopback0

ip pmtu

3. أستخدم XCONNECT لتوفير وجهة النفق
قم بربط ملف L2TP المزيف بدائرة المرفق (واجهة تجاه الجانب المحلي من L2) وحدد الوجهة الخاصة به.

نقاط يجب ملاحظتها:

- لا تحتوي دائرة المرفق نفسها على عنوان IP تم تكوينه.

- يوجد مصدر النفق الذي تم تكوينه باستخدام واجهة IP المحلية في قسم من فئة المورد.

- يتم تحديد وجهة النفق باستخدام xconnect erasecat4000_flash:.

الإعتبارات

- كما هو الحال مع حل نفق GRE، لا يزال إستخدام الموجه لإنهاء نفق L2 لا يسمح بإعادة توجيه رسائل وحدة بيانات بروتوكول L2 (PDU) عبر النفق. بدون الاتصال النفقي لبروتوكول L2 المناسب، والذي لا يتم دعمه على هذا الجهاز، يتم إستهلاك هذه الرسائل بواسطة واجهة L2.

- يتطلب دعم الاتصال النفقي لبروتوكول L2 (بروتوكول أستكشاف Cisco وبروتوكول الشجرة المتفرعة وبروتوكول توصيل شبكات VLAN وبروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط) أن يكون الجهاز محول. يحتاج هذا مفتاح أن يكون مدرك L3 in order to كنت يمكن أن ينفق حركة مرور ويحد الخيار ممكن.

- يعتمد تغليف L3 النفقي على الأداة أن يتم ال tunneling:

1. يدعم Cisco 7301 تضمين L2TPv3.

2. لا يدعم Cisco 65xx امتداد L2 مع نفق L2TPv3. ومع ذلك، يمكن توسيع L2 عبر مركز MLPS باستخدام خيار أي نقل عبر MPLS (AToM).

3. نفق L2TP غير مدعوم على محولات Cisco 4500 switches.

- يمكن تكوين واجهة نفق Xconnect واحدة فقط على واجهة مادية أو واجهة فرعية. يلزم وجود واجهة منفصلة لكل نقطة نهاية زائفة. لا يمكنك تكوين واجهات متعددة باستخدام xconnect بنفس فئة Pw ونفس معرفات L2TP.

- الحد الأقصى لحجم وحدة الإرسال للحمولة لنفق L2TP هو 1460 بايت بشكل عام لحركة المرور التي تنتقل عبر الإيثرنت القياسي. في حالة L2TP عبر بروتوكول مخطط بيانات المستخدم (UDP)، تكون النفقات العامة نتيجة رأس IP (20 بايت)، ورأس UDP (8 بايت)، ورأس L2TP (12 بايت).

عينة من التكوين

تكوين الموجه r101

interface Ethernet0/0

ip address 172.16.1.100 255.255.255.0

تكوين الموجه r100

pseudowire-class test

encapsulation l2tpv3

protocol none

ip local interface fast 0/0

!

interface FastEthernet0/0

description WAN

ip address 198.51.100.100 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/1

description LAN

no ip address

speed 100

full-duplex

xconnect 203.0.113.102 1 encapsulation l2tpv3 manual pw-class test

l2tp id 1 2

!

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1

تكوين الموجه r202

pseudowire-class test

encapsulation l2tpv3

protocol none

ip local interface fast 0/0

!

interface FastEthernet0/0

description WAN

ip address 203.0.113.102 255.255.255.255

interface FastEthernet0/1

no ip address

duplex auto

speed auto

xconnect 198.51.100.100 1 encapsulation l2tpv3 manual pw-class test

l2tp id 2 1

تكوين الموجه r201

interface Ethernet0/0

ip address 172.16.1.201 255.255.255.0

التحقق من الصحة

لعرض معلومات تفصيلية حول قنوات التحكم في L2TP التي تم إعدادها إلى أجهزة أخرى تم تمكين L2TP لها لجميع جلسات عمل L2TP على الموجه، أستخدم الأمر  show l2tun tunnel all  erasecat4000_flash:.

للتحقق من أن عملية كبسلة L2TPv3 تعمل بشكل صحيح، يتم إختبار اتصال مضيف في الموقع البعيد الذي يفترض أن يكون على شبكة VLAN نفسها. إذا كان إختبار الاتصال ناجحا، فيمكنك إستخدام هذا الأمر لتأكيد أن التكوين لديك يعمل بشكل صحيح.

يعرض الأمر  show arp  يعرض الأمر ذاكرة التخزين المؤقت لبروتوكول تحليل العنوان (ARP).

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco