المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

الرسم التخطيطي للشبكة

تهيئة عالية المستوى

التكوين

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية نشر تغشية IPv6 لشبكة إيثرنت L2 (EVPN) لشبكة LAN الموسعة الظاهرية (VXLAN) على Nexus 9000.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- بروتوكول البوابة الحدودية (BGP)

- بروتوكول فتح أقصر مسار أولاً (OSPF)

- EVPN

- IPv6

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco N9K-C93180YC-FX الذي يشغل الإصدار 9.3.(9)

- Cisco N9K-C93216TC-FX2 الذي يشغل الإصدار 9.3(7)

- موجه خدمة التجميع (ASR) من Cisco مع تمكين المضيف الطرفي ل IPv4 و IPv6

- Cisco N9K-C93180YC-EX الذي يشغل الإصدار 9.3(8)

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الرسم التخطيطي للشبكة

تهيئة عالية المستوى

1. تثبيت الميزات

2. تكوين عنوان IP - التسطير

3. تكوين IGP - OSPF

4. تكوين MP - BGP

5. تكوين تغشية VLAN و EVPN

6. تكوين e-BGP بين الأجهزة المضيفة والوحدات الطرفية

التكوين

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك استخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

استعملت هذا أمر أن يتحرى التشكيل:

#show bgp l2vpn evpn

#show nve peer

#show nve vni

# show ip arp <> >> On host side