المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية إستخدام ميزة تفويض البادئة لتكوين خادم DHCPv6 (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي ل IPv6) والعميل. يمكن إستخدام هذه الميزة لإدارة تغييرات الارتباط والشبكة الفرعية وعنونة الموقع.

في مثال التكوين هذا، يتلقى الموجه المسمى DHCPv6 server ميزة تفويض البادئة ممكنة ويعمل كموجه تفويض. يقوم الموجه المفوض بأتمتة عملية تعيين البادئات للموجه المطلوب (أي عميل DHCP). بمجرد أن يقوم الخادم بتفويض البادئات إلى العميل، فإن الواجهة المتصلة بشبكة المنطقة المحلية (LAN) للموجه المطلوب تحتوي على عنوان IPv6 باستخدام كتلة البادئات المستلمة. يقوم الموجه الطالب بعد ذلك بإعلان هذا العنوان في رسائل الإعلان عن الموجه. يمكن لموجهات العميل (أي الموجهات في الشبكة المحلية) إستخدام خيار التكوين التلقائي لسحب عنوان IP العالمي من رسائل إعلان الموجه المعلن عنها بواسطة عميل DHCP.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

تأكد من استيفاء المتطلبات التالية قبل أن تحاول إجراء هذا التكوين:

- معرفة عنونة IPv6 والاتصال الأساسي

- معرفة تنفيذ DHCP ل IPv6

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تستند التكوينات الواردة في هذا المستند إلى موجه السلسلة Cisco 3700 Series على برنامج Cisco IOS® Software، الإصدار 12.4 (15)T 13.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات التالية:

- تكوين خادم DHCP

- تكوين عميل DHCP

- تكوين عملاء شبكة LAN المحلية 1 و 2

فيما يلي إرتباط إلى فيديو يوضح الخطوات المتعلقة بتكوين DHCPv6 على موجهات Cisco IOS المتاحة على مجتمع دعم Cisco :

تكوين DHCPv6 في Cisco IOS

DHCPSERVER#show running-config

version 12.4

!

hostname DHCPSERVER

!

ipv6 unicast-routing

ipv6 dhcp pool dhcpv6

!--- The DHCP pool is named "dhcpv6."

!

prefix-delegation pool dhcpv6-pool1 lifetime 1800 600

!--- The prefix delegation pool name is "dhcpv6-pool1."

!

dns-server 2001:DB8:3000:3000::42

domain-name example.com

!

interface Serial0/0

no ip address

ipv6 address 2010:AB8:0:1::1/64

ipv6 enable

ipv6 dhcp server dhcpv6

clock rate 2000000

!

ipv6 local pool dhcpv6-pool1 2001:DB8:1200::/40 48

!--- The prefix pool named dhcpv6-pool1 has a prefix of length !--- /40 from which it will delegate (sub)prefixes of length /48.

!

end

DHCPCLIENT#show running-config

version 12.4

!

hostname DHCPCLIENT

!

ipv6 unicast-routing

!

interface Serial0/0

no ip address

ipv6 address autoconfig default

!--- The autoconfig default adds a static ipv6 !--- default route pointing to upstream DHCP server.

!

ipv6 enable

ipv6 dhcp client pd prefix-from-provider

!--- The DHCP client prefix delegation is !--- given the name prefix-from-provider.

!

clock rate 2000000

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address prefix-from-provider ::1:0:0:0:1/64

!--- The first 48 bits are imported from the delegated !--- prefix (2001:db8:1200) and the ::/64 is the client !--- identifier that gives the interface Fa0/1 the !--- global IPv6 address 2001:DB8:1200:1::1/64.

!

ipv6 enable

!

interface FastEthernet0/1

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 enable

ipv6 address prefix-from-provider ::1/64

!--- Similarly, the global IPv6 address !--- for fa0/1 is 2001:DB8:1200::1.

!

end

تكوين شبكة LAN المحلية

العميل 1

العميل 2

CLIENT1#show running-config

version 12.4

!

hostname CLIENT1

!

ipv6 unicast-routing

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address autoconfig

!--- The clients can run autoconfig to get an IPv6 !--- address depending on the router advertisements !--- sent by the DHCP client (requesting router).

!

ipv6 enable

!

end

CLIENT2#show running-config

version 12.4

!

hostname CLIENT2

!

ipv6 unicast-routing

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address autoconfig

ipv6 enable

!

end

التحقق من الصحة

استعملت الأمر يصف في هذا قسم in order to دققت التشكيل.

ملاحظة: لتوفير المساحة، يتم إرفاق بعض المخرجات في هذا القسم بسطر جديد.

على خادم DHCP

يوضح الإخراج الموجود في هذا القسم أن عدد العملاء النشطين هو 1 كما يعرض معلومات معلمات التكوين الأخرى، مثل عنوان خادم اسم المجال ومعلومات مدة الحياة المفضلة.

show ipV6 dhcp بركة

DHCPv6 pool: dhcpv6

Prefix pool: dhcpv6-pool1

preferred lifetime 600, valid lifetime 1800

DNS server: 2001:DB8:3000:3000::42

Domain name: example.com

Active clients: 1

يوفر الأمر show ipV6 dhcp binding معلومات حول العملاء، والتي تتضمن معرفات المنتج (DUIDs) و(IAPDs) والبادئات وأوقات الحياة المفضلة والسارية لهم.

عرض ربط IPv6 DHCP

Client: FE80::C002:FFF:FEB4:0

DUID: 00030001C2020FB40000

Username : unassigned

Interface : Serial0/0

IA PD: IA ID 0x00060001, T1 300, T2 480

Prefix: 2001:DB8:1200::/48

preferred lifetime 600, valid lifetime 1800

expires at Mar 02 2002 01:26 AM (1707 seconds)

على عميل DHCP

يبدي العرض ipV6 dhcp قارن أن قارن S0/0 شكلت في زبون أسلوب وأيضا يبدي التفاصيل من ال DNS نادل عنوان والمجال إسم أن هو استلم من ال DHCP نادل.

show ipV6 dhcp قارن

Serial0/0 is in client mode

State is OPEN

Renew will be sent in 00:04:37

List of known servers:

Reachable via address: FE80::C003:FFF:FEB4:0

DUID: 00030001C2030FB40000

Preference: 0

Configuration parameters:

IA PD: IA ID 0x00060001, T1 300, T2 480

Prefix: 2001:DB8:1200::/48

preferred lifetime 600, valid lifetime 1800

expires at Mar 01 2002 10:59 AM (1777 seconds)

DNS server: 2001:DB8:3000:3000::42

Domain name: example.com

Information refresh time: 0

Prefix name: prefix-from-provider

Rapid-Commit: disabled

العرض ipV6 قارن يزود أمر على FastEthernet قارن Fa0/0 و Fa0/1 هذا إنتاج:

show ipV6 int fa0/0

show ipV6 int fa0/1

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up

IPv6 is enabled, link-local address

is FE80::C002:FFF:FEB4:0

No Virtual link-local address(es):

Global unicast address(es):

2001:DB8:1200:1::1, subnet is

2001:DB8:1200:1::/64 [CAL/PRE]

valid lifetime 1535 preferred lifetime 335

!--- Output omitted.

FastEthernet0/1 is up, line protocol is up

IPv6 is enabled, link-local address

is FE80::C002:FFF:FEB4:1

No Virtual link-local address(es):

Global unicast address(es):

2001:DB8:1200::1, subnet is

2001:DB8:1200::/64 [CAL/PRE]

valid lifetime 1712 preferred lifetime 512

!--- Output omitted.

يتحقق الأمر show ipV6 general-prefix من أي بادئة مستلمة (بادئة عامة) من خادم DHCP من خلال تفويض البادئات.

show ipV6 - البادئة العامة

IPv6 Prefix prefix-from-provider, acquired via DHCP PD

2001:DB8:1200::/48 Valid lifetime 1656, preferred lifetime 456

!--- 2001:DB8:1200::/48 is the general prefix received from server.

FastEthernet0/1 (Address command)

FastEthernet0/0 (Address command)

على عملاء شبكة LAN المحلية

يوفر الأمر show ipV6 interface على FastEthernet interface Fa0/0 الخاص بموجهات العميل 1 و Client 2 هذا الإخراج:

show ipV6 int fa0/0

العميل 1

العميل 2

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up

IPv6 is enabled, link-local address

is FE80::C000:FFF:FEB4:0

No Virtual link-local address(es):

Global unicast address(es):

2001:DB8:1200:1:C000:FFF:FEB4:0, subnet is

2001:DB8:1200:1::/64 [EUI/CAL/PRE]

valid lifetime 1709 preferred lifetime 509

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up

IPv6 is enabled, link-local address

is FE80::C001:FFF:FEB4:0

No Virtual link-local address(es):

Global unicast address(es):

2001:DB8:1200:0:C001:FFF:FEB4:0, subnet

is 2001:DB8:1200::/64 [EUI/CAL/PRE]

valid lifetime 1770 preferred lifetime 570

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- دعم تقنية IPv6

- تكوين DHCPv6 في Cisco IOS

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems