المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

نظرة عامة على BFD

أوضاع تشغيل BFD

أستكشاف أخطاء BFD وإصلاحها

انخفاض BFD

دقات BFD المجاورة

علامات FLAPS المجاورة بسبب فقدان الحزمة

علامات FLAPS المجاورة بسبب تعيين المعلمات على قيمة منخفضة جدا

لا يفشل BFD عندما لا يتم تكوين الوضع المقيد

أوامر إظهار مفيدة

إظهار تفاصيل جار BFD

إظهار ملخص BFD

إظهار عمليات إسقاط BFD

إظهار تاريخ جيران BFD

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يتحرى إصدار مع ثنائي إتجاه forwarding كشف (BFD) في cisco IOS® XE.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج أو أجهزة معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

نظرة عامة على BFD

اكتشاف إعادة التوجيه ثنائي الإتجاه هو بروتوكول كشف مصمم لتوفير أوقات اكتشاف فشل المسار بسرعة للأمام لجميع أنواع الوسائط وعمليات التضمين والمخططات وبروتوكولات التوجيه. بالإضافة إلى اكتشاف فشل مسار التوجيه السريع، يوفر BFD طريقة اكتشاف فشل متناسقة لمسؤولي الشبكة. نظرا لإمكانية إستخدام مسؤول الشبكة BFD للكشف عن حالات فشل المسار المستقبلي بمعدل موحد، بدلا من المعدلات المتغيرة لمختلف آليات مرحبا ببروتوكول التوجيه، فإن ملفات تعريف الشبكة وخططها تكون أكثر سهولة، ويصبح وقت إعادة التقارب متناسقا ويمكن التنبؤ به.

يقوم زوج من الأنظمة بإرسال حزم BFD بشكل دوري عبر كل مسار بين النظامين، وإذا توقف النظام عن إستلام حزم BFD لمدة كافية، فإنه يفترض أن بعض المكونات في ذلك المسار ثنائي الإتجاه المعين إلى النظام المجاور قد فشلت. وفي بعض الحالات، يمكن للأنظمة التفاوض على عدم إرسال حزم BFD دورية لتقليل التكاليف الإضافية.  غير أن خفض عدد التحديثات وتواترها يمكن أن يؤثر على الحساسية التي يتسم بها الشكل العام للإحصاءات المالية.

تظهر الصورة إنشاء BFD في شبكة بسيطة باستخدام موجهين تم تكوينهما ل OSPF و BFD. عندما يكتشف OSPF جار (1)، فإنه يرسل طلبا إلى عملية BFD المحلية لبدء جلسة عمل مجاورة ل BFD باستخدام الموجه المجاور ل OSPF (2). يتم إنشاء جلسة عمل BFD المجاورة مع الموجه المجاور ل OSPF (3).  يتم إستخدام نفس التقدم مع بروتوكولات التوجيه الأخرى عند تمكين BFD.

أوضاع تشغيل BFD

BFD Echo Mode - يتم تمكين وضع ECHO بشكل افتراضي، ويتم تشغيله باستخدام BFD غير المتزامن.  فمن الممكن تعطيلها على جانب ما إذا كانت تعمل على نحو غير متساوق، أو تدير نفسها على كلا جانبي الجوار. يتم إرسال حزم الارتداد بواسطة المحرك الأمامي، وإعادة توجيهها عبر المسار نفسه.  ثبتت صدى ربط مع مصدر وغاية عنوان من القارن نفسه، وغاية udp ميناء من 3785.  يعكس المجاور الصدى مرة أخرى إلى المنشئ، أي يقلل حمل العملية الخاص به من الربط، ويزيد الحساسية المحتملة من BFD. وبشكل عام، لا يتم إعادة توجيه الأصداء إلى مستوى التحكم المجاور، من أجل تقليل التأخيرات وتحميل وحدة المعالجة المركزية.

وضع BFD غير المتزامن - يقوم الوضع غير المتزامن بتعقب التوفر المجاور من خلال تبادل حزم التحكم بين الجارتين، مما يتطلب التكوين الثابت ل BFD على كلا الجانبين.

أستكشاف أخطاء BFD وإصلاحها

انخفاض BFD

تعتبر رسائل سجل خروج BFD هامة لعزل جلسة عمل معطلة.  وهناك العديد من الأسباب المختلفة التي يمكن ملاحظتها:

الكشف عن انتهاء صلاحية المؤقت - لم يعد الموجه يستقبل حركة مرور رسائل تنشيط BFD وانتهاء الوقت.

فشل ECHO - لم يعد الموجه يتلقى أصداء BFD الخاصة به من الجانب الآخر.

Rx Down - يستقبل الموجه إخطارا من جاره بأنه قد سقط.

Rx Admin - تم تعطيل BFD على الجهاز المجاور.

*Mar 31 19:35:51.809: %BFDFSM-6-BFD_SESS_DOWN: BFD-SYSLOG: BFD session ld:4111 handle:3,is going Down Reason: RX DOWN

*Mar 31 19:35:51.811: %BGP-5-NBR_RESET: Neighbor 10.1.1.2 reset (BFD adjacency down)

*Mar 31 19:35:51.812: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.2 Down BFD adjacency down

*Mar 31 19:35:51.813: %BGP_SESSION-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.2 IPv4 Unicast topology base removed from session  BFD adjacency down

*Mar 31 19:35:51.813: %BFD-6-BFD_SESS_DESTROYED: BFD-SYSLOG: bfd_session_destroyed,  ld:4111 neigh proc:BGP, handle:3 active

*Mar 31 19:36:33.377: %BFDFSM-6-BFD_SESS_DOWN: BFD-SYSLOG: BFD session ld:4113 handle:1,is going Down Reason: ECHO FAILURE

*Mar 31 19:36:33.380: %BFD-6-BFD_SESS_DESTROYED: BFD-SYSLOG: bfd_session_destroyed,  ld:4113 neigh proc:OSPF, handle:1 active

*Mar 31 19:36:33.381: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.30.30.30 on GigabitEthernet3 from FULL to DOWN, Neighbor Down: BFD node down

*Mar 31 19:35:59.483: %BFDFSM-6-BFD_SESS_DOWN: BFD-SYSLOG: BFD session ld:4110 handle:2,is going Down Reason: RX ADMINDOWN

*Mar 31 19:36:02.220: %BFD-6-BFD_SESS_CREATED: BFD-SYSLOG: bfd_session_created, neigh 10.1.1.2 proc:BGP, idb:GigabitEthernet1 handle:3 act

بعد التأكد من سبب تعطيل جلسة عمل BFD، واتجاه المشكلة، يمكنك البدء في عزل الأسباب المحتملة:

- فشل إعلامي أحادي الإتجاه

- تغييرات التكوين

- تم حظر BFD في المسار

- إعادة توجيه حالات فشل وحدة المعالجة المركزية (CPU) على جهاز واحد

دقات BFD المجاورة

علامات FLAPS المجاورة بسبب فقدان الحزمة

يمكن أن يكون عدد مرات تكرار تكرار تكرار BFD غالبا بسبب فقد إرتباط يتسبب في فقد حزم التحكم في BFD أو أصداء الترددات.  إذا كانت هناك أسباب مختلفة لتنزيل جلسة العمل، فهذا سيكون أكثر دلالة على فقدان الحزمة.

*Apr  4 17:18:25.931: %BFDFSM-6-BFD_SESS_DOWN: BFD-SYSLOG: BFD session ld:4097 handle:1,is going Down Reason: RX DOWN

*Apr  4 17:18:25.933: %BGP-5-NBR_RESET: Neighbor 10.1.1.2 reset (BFD adjacency down)

*Apr  4 17:18:25.934: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.2 Down BFD adjacency down

*Apr  4 17:18:25.934: %BGP_SESSION-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.2 IPv4 Unicast topology base removed from session  BFD adjacency down

*Apr  4 17:18:25.934: %BFD-6-BFD_SESS_DESTROYED: BFD-SYSLOG: bfd_session_destroyed,  ld:4097 neigh proc:BGP, handle:1 active

*Apr  4 17:18:27.828: %BFDFSM-6-BFD_SESS_UP: BFD-SYSLOG: BFD session ld:4097 handle:1 is going UP

*Apr  4 17:18:32.304: %BFD-6-BFD_SESS_CREATED: BFD-SYSLOG: bfd_session_created, neigh 10.1.1.2 proc:BGP, idb:GigabitEthernet1 handle:1 act

*Apr  4 17:18:32.304: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.2 Up

*Apr  4 17:18:34.005: %BFDFSM-6-BFD_SESS_UP: BFD-SYSLOG: BFD session ld:4100 handle:1 is going UP

*Apr  4 17:18:34.418: %BFDFSM-6-BFD_SESS_DOWN: BFD-SYSLOG: BFD session ld:4100 handle:1,is going Down Reason: ECHO FAILURE

*Apr  4 17:18:34.420: %BGP-5-NBR_RESET: Neighbor 10.1.1.2 reset (BFD adjacency down)

*Apr  4 17:18:34.422: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.2 Down BFD adjacency down

*Apr  4 17:18:34.422: %BGP_SESSION-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.2 IPv4 Unicast topology base removed from session  BFD adjacency down

*Apr  4 17:18:34.422: %BFD-6-BFD_SESS_DESTROYED: BFD-SYSLOG: bfd_session_destroyed,  ld:4100 neigh proc:BGP, handle:1 active

*Apr  4 17:18:42.529: %BFD-6-BFD_SESS_CREATED: BFD-SYSLOG: bfd_session_created, neigh 10.1.1.2 proc:BGP, idb:GigabitEthernet1 handle:1 act

*Apr  4 17:18:42.529: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.2 Up

*Apr  4 17:18:43.173: %BFDFSM-6-BFD_SESS_UP: BFD-SYSLOG: BFD session ld:4100 handle:1 is going UP

لعزل فقدان الحزمة، من المفيد أن يأخذ قبض مدمج ربط من القارن متورط.

الأوامر الأساسية هي:

التقاط جهاز العرض <name> واجهة <interface> <in|out|both>

التقاط الشاشة <name> تطابق بروتوكول IPv4 udp أي صورة <3784|3785>

يمكنك أيضا التصفية باستخدام قائمة الوصول لمطابقة كل من حزم التحكم في BFD والتردد.

config t

ip access-list extended <ACLname>

السماح ب UDP أي EQ 3784

السماح UDP أي EQ 3785

نهاية

التقاط جهاز العرض <name> واجهة <interface> <in|out|both>

مدرب التقاط <name> access-list <ACLname>

في هذا المثال، تظهر عمليات الالتقاط على الواجهة الواردة حزم التحكم في BFD يتم استقبالها بشكل ثابت، ولكن الأصداء تكون متقطعة. من الطوابع الزمنية من الثانية الخمس إلى الثانية 15، لا توجد حزم صدى للنظام المحلي الذي تم إرجاعه 10.1.1.1. وهذا يشير إلى حدوث خسارة من موجه BFD تجاه جاره.

BFDrouter#show run | section access-list extended

ip access-list extended BFDcap

10 permit udp any any eq 3784

20 permit udp any any eq 3785

BFDrouter#mon cap BFD interface Gi1 in

BFDrouter#mon cap BFD access-list BFDcap

BFDrouter#mon cap BFD start

Started capture point : BFD

BFDrouter#mon cap BFD stop

Stopped capture point : BFD

BFDrouter#show mon cap BFD buffer brief

----------------------------------------------------------------------------

#   size   timestamp     source      destination      dscp    protocol

----------------------------------------------------------------------------

...

212   54    4.694016   10.1.1.1         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

213   54    4.733016   10.1.1.2         ->  10.1.1.2         48 CS6  UDP

214   54    4.735014   10.1.1.1         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

215   54    4.789012   10.1.1.1         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

216   54    4.808009   10.1.1.2         ->  10.1.1.2         48 CS6  UDP

217   54    4.838006   10.1.1.1         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

218   66    4.857002   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

219   66    5.712021   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

220   66    6.593963   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

221   66    7.570970   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

222   66    8.568971   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

223   66    9.354977   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

224   66   10.250979   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

225   66   11.154991   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

226   66   11.950000   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

227   66   12.925007   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

228   66   13.687013   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

229   66   14.552965   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

230   66   15.537967   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

231   66   15.641965   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

232   66   15.656964   10.1.1.2         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

233   54   15.683015   10.1.1.1         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

234   54   15.702011   10.1.1.2         ->  10.1.1.2         48 CS6  UDP

235   54   15.731017   10.1.1.1         ->  10.1.1.1         48 CS6  UDP

236   54   15.752012   10.1.1.2         ->  10.1.1.2         48 CS6  UDP

علامات FLAPS المجاورة بسبب تعيين المعلمات على قيمة منخفضة جدا

وفيما يتعلق بالروابط الأقل سرعة، من المهم أن يوضع في الاعتبار بارامترات BFD المناسبة. تم تعيين الفاصل الزمني والحد الأدنى لقيم الاستلام بالمللي ثانية. إذا كان التأخير بين الجيران عند هذه القيم أو بالقرب منها، فإن التأخيرات العادية التي تسببها ظروف حركة المرور تؤدي إلى ظهور علامات BFD. على سبيل المثال، إذا كان التأخير العادي من نهاية إلى نهاية بين الجيران هو 100 مللي ثانية وتم تعيين الفاصل الزمني لمعرف فئة المورد (BFD) على الحد الأدنى وهو 50 مللي ثانية مع مضاعف 3، فإن حزمة واحدة لمعرف فئة المورد (BFD) التي لم يتم الوصول إليها ستقوم بتشغيل الحدث المجاور حيث أن الاثنين التاليين لا يزالان في وضع النقل.

يمكنك التحقق من صحة التأخير إلى المجاور من خلال إختبار اتصال بسيط بين عنواني IP المجاورين.

بالإضافة إلى ذلك، تختلف وحدات التوقيت الدنيا المدعومة لكل نظام أساسي، ويجب تأكيدها قبل تكوين بروتوكول BFD.

لا يفشل BFD عندما لا يتم تكوين الوضع المقيد

من المهم ملاحظة أنه عندما لا يتم تمكين وضع BFD المقيد، فإن غياب جلسة BFD لا يمنع إنشاء بروتوكول التوجيه المرتبط.

وهذا من شأنه أن يسمح بإعادة التقارب في السيناريوهات غير المرغوبة. في هذا المثال، نجح BFD في إسقاط بروتوكول BGP، ولكن لأن اتصال بروتوكول TCP يظل ناجحا، فيعود المجاور مرة أخرى.

*Mar 31 18:53:08.997: %BFDFSM-6-BFD_SESS_DOWN: BFD-SYSLOG: BFD session ld:4097 handle:1,is going Down Reason: DETECT TIMER EXPIRED

*Mar 31 18:53:08.999: %BGP-5-NBR_RESET: Neighbor 10.1.1.1 reset (BFD adjacency down)

*Mar 31 18:53:09.000: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.1 Down BFD adjacency down

*Mar 31 18:53:09.000: %BGP_SESSION-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.1 IPv4 Unicast topology base removed from session  BFD adjacency down^Z

BGPpeer#

*Mar 31 18:53:09.000: %BFD-6-BFD_SESS_DESTROYED: BFD-SYSLOG: bfd_session_destroyed,  ld:4097 neigh proc:BGP, handle:1 active

*Mar 31 18:53:10.044: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

BGPpeer#

*Mar 31 18:53:15.245: %BFD-6-BFD_SESS_CREATED: BFD-SYSLOG: bfd_session_created, neigh 10.1.1.1 proc:BGP, idb:GigabitEthernet1 handle:1 act

*Mar 31 18:53:15.245: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.1 Up

BGPpeer#show bfd neighbor

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

10.1.1.1                             4097/0          Down      Down      Gi1

ونظرا لأن بروتوكول BGP يقع قبل منطقة جوار BFD، فإن الشبكة تقوم بإعادة التقارب.  إذا بقي BFD معطلا، فإن الطريقة الوحيدة لجاره للإنزال هي عندما تنتهي صلاحية مؤقت الانتظار لمدة دقيقتين، مما يؤدي إلى تأخير تجاوز الفشل.

*Mar 31 18:59:01.539: %BGP-3-NOTIFICATION: sent to neighbor 10.1.1.1 4/0 (hold time expired) 0 bytes

*Mar 31 18:59:01.540: %BGP-5-NBR_RESET: Neighbor 10.1.1.1 reset (BGP Notification sent)

*Mar 31 18:59:01.541: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.1 Down BGP Notification sent

*Mar 31 18:59:01.541: %BGP_SESSION-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.1.1 IPv4 Unicast topology base removed from session  BGP Notification sent

*Mar 31 18:59:01.541: %BFD-6-BFD_SESS_DESTROYED: BFD-SYSLOG: bfd_session_destroyed,  ld:4097 neigh proc:BGP, handle:1 active

أوامر إظهار مفيدة

إظهار تفاصيل جار BFD

يوفر هذا الأمر تفاصيل حول الدول المجاورة لبروتوكول BFD التي تم تكوينها كما هو موضح أدناه.  ويشمل ذلك جميع الجيران الذين لا ينتمون إلى الدولة الحالية.

BFDrouter#show bfd neighbor details

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

10.1.1.2                             4104/4097       Up        Up        Gi1

Session state is UP and using echo function with 50 ms interval.

Session Host: Software

OurAddr: 10.1.1.1

Handle: 3

Local Diag: 0, Demand mode: 0, Poll bit: 0

MinTxInt: 1000000, MinRxInt: 1000000, Multiplier: 3

Received MinRxInt: 1000000, Received Multiplier: 3

Holddown (hits): 0(0), Hello (hits): 1000(36)

Rx Count: 38, Rx Interval (ms) min/max/avg: 2/1001/827 last: 493 ms ago

Tx Count: 39, Tx Interval (ms) min/max/avg: 4/988/809 last: 402 ms ago

Echo Rx Count: 534, Echo Rx Interval (ms) min/max/avg: 23/68/45 last: 26 ms ago

Echo Tx Count: 534, Echo Tx Interval (ms) min/max/avg: 39/63/45 last: 27 ms ago

Elapsed time watermarks: 0 0 (last: 0)

Registered protocols: BGP CEF

Uptime: 00:00:24

Last packet: Version: 1                  - Diagnostic: 0

State bit: Up               - Demand bit: 0

Poll bit: 0                 - Final bit: 0

C bit: 0

Multiplier: 3               - Length: 24

My Discr.: 4097             - Your Discr.: 4104

Min tx interval: 1000000    - Min rx interval: 1000000

Min Echo interval: 50000

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

10.2.2.2                             4102/4097       Up        Up        Gi2

Session state is UP and using echo function with 50 ms interval.

Session Host: Software

OurAddr: 10.2.2.1

Handle: 2

Local Diag: 0, Demand mode: 0, Poll bit: 0

MinTxInt: 1000000, MinRxInt: 1000000, Multiplier: 3

Received MinRxInt: 1000000, Received Multiplier: 3

Holddown (hits): 0(0), Hello (hits): 1000(2637)

Rx Count: 2639, Rx Interval (ms) min/max/avg: 3/1012/879 last: 10 ms ago

Tx Count: 2639, Tx Interval (ms) min/max/avg: 2/1006/879 last: 683 ms ago

Echo Rx Count: 51504, Echo Rx Interval (ms) min/max/avg: 1/98/45 last: 32 ms ago

Echo Tx Count: 51504, Echo Tx Interval (ms) min/max/avg: 39/98/45 last: 34 ms ago

Elapsed time watermarks: 0 0 (last: 0)

Registered protocols: EIGRP CEF

Uptime: 00:38:37

Last packet: Version: 1                  - Diagnostic: 0

State bit: Up               - Demand bit: 0

Poll bit: 0                 - Final bit: 0

C bit: 0

Multiplier: 3               - Length: 24

My Discr.: 4097             - Your Discr.: 4102

Min tx interval: 1000000    - Min rx interval: 1000000

Min Echo interval: 50000

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

10.3.3.2                             4100/4097       Up        Up        Gi3

Session state is UP and using echo function with 50 ms interval.

Session Host: Software

OurAddr: 10.3.3.1

Handle: 1

Local Diag: 0, Demand mode: 0, Poll bit: 0

MinTxInt: 1000000, MinRxInt: 1000000, Multiplier: 3

Received MinRxInt: 1000000, Received Multiplier: 3

Holddown (hits): 0(0), Hello (hits): 1000(10120)

Rx Count: 10137, Rx Interval (ms) min/max/avg: 1/2761/878 last: 816 ms ago

Tx Count: 10136, Tx Interval (ms) min/max/avg: 1/2645/877 last: 904 ms ago

Echo Rx Count: 197745, Echo Rx Interval (ms) min/max/avg: 1/4126/45 last: 15 ms ago

Echo Tx Count: 197745, Echo Tx Interval (ms) min/max/avg: 39/4227/45 last: 16 ms ago

Elapsed time watermarks: 0 0 (last: 0)

Registered protocols: CEF OSPF

Uptime: 00:38:39

Last packet: Version: 1                  - Diagnostic: 0

State bit: Up               - Demand bit: 0

Poll bit: 0                 - Final bit: 0

C bit: 0

Multiplier: 3               - Length: 24

My Discr.: 4097             - Your Discr.: 4100

Min tx interval: 1000000    - Min rx interval: 1000000

Min Echo interval: 50000

الحقول الرئيسية:

مضيف جلسة العمل

يحدد هذا الحقل ما إذا كان قد تم إستضافة جلسة العمل في البرنامج أو تم إلغاء تحميلها إلى الجهاز.  تتوفر إمكانية إلغاء تحميل الأجهزة على بعض الأنظمة الأساسية لمنع عدم إستقرار BFD بسبب إزدحام وحدة المعالجة المركزية (CPU).

MinTxInt/MinRxInt/Multipler

القيم المحلية للحد الأدنى من فترات الإرسال والاستقبال والمضاعف.

مضاعف MinRxInt/Receive المتلقى

قيم النظير للحد الأدنى من الفاصل الزمني للاستقبال والمضاعف.

عدد Rx/Tx

عدادات حزم BFD المرسلة والمستلمة.

عدد الارتداد rx/tx

العدادات لإصداء BFD المرسلة والمستلمة.

البروتوكولات المسجلة

بروتوكول التوجيه المستخدم بواسطة جلسة عمل BFD.

وقت التشغيل

وقت تشغيل جلسة العمل

LD/RD

Local Discrimination و Remote Discrimination للجلسة.

RH/RS

حالة السمع عن بعد والحالة عن بعد

إظهار ملخص BFD

يوفر الأمر show bfd summary العديد من المخرجات السريعة لبروتوكولات العميل النشطة، أو جلسات بروتوكول IP، أو الأجهزة مقابل البرامج المستضافة جلسات BFD.  تكون هذه المعلومات مفيدة عندما يكون ناتج التفاصيل الكاملة طويلا وغير عملي.

BFDrouter#show bfd summary client

Client              Session          Up          Down

BGP                       1           1             0

EIGRP                     1           1             0

OSPF                      1           1             0

CEF                       3           3             0

Total                     3           3             0

BFDrouter#show bfd summary session

Protocol            Session          Up          Down

IPV4                      3           3             0

Total                     3           3             0

BFDrouter#show bfd summary host

Host              Session          Up          Down

Software                  3           3             0

Hardware                  0           0             0

Total                     3           3             0

إظهار عمليات إسقاط BFD

يعرض هذا الأمر حزم BFD التي سقطت على الجهاز المحلي والسبب.  إذا تم زيادة عمليات الإسقاط المحلية، فإن ذلك قد يؤدي إلى رفرفة الجلسات.

BFDrouter#show bfd drops

BFD Drop Statistics

IPV4    IPV6    IPV4-M  IPV6-M  MPLS_PW MPLS_TP_LSP MPLS_TE_GAL_LSP MPLS_TE_SR_LSP POCH_IPV4

Invalid TTL             0        0       0       0       0       0              0                   0           0

BFD Not Configured      0        0       0       0       0       0              0                   0           0

No BFD Adjacency        12       0       0       0       0       0              0                   0           0

Invalid Header Bits     0        0       0       0       0       0              0                   0           0

Invalid Discriminator   3        0       0       0       0       0              0                   0           0

Session AdminDown       2222     0       0       0       0       0              0                   0           0

Authen invalid BFD ver  0        0       0       0       0       0              0                   0           0

Authen invalid len      0        0       0       0       0       0              0                   0           0

Authen invalid seq      0        0       0       0       0       0              0                   0           0

Authen failed           0        0       0       0       0       0              0                   0           0

Dampenend Down          0        0       0       0       0       0              0                   0           0

SBFD Srcip Invalid      0        0       0       0       0       0              0                   0           0

Invalid SBFD_SPORT      0        0       0       0       0       0              0                   0           0

Source Port not valid   0        0       0       0       0       0              0                   0           0

إظهار تاريخ جيران BFD

يعرض هذا الأمر سجلات BFD الأخيرة لكل جار، بالإضافة إلى حالته الحالية.

BFDrouter#  show bfd neighbors history

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

10.1.1.2                             4101/4097       Down      Init      Gi1

History information:

[Apr  4 15:56:21.346] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:20.527] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:19.552] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:18.776] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:17.823] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:16.816] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:15.886] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:14.920] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:14.023] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:13.060] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:12.183] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:11.389] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:10.600] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:09.603] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:08.750] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:07.808] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:06.825] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:05.877] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

[Apr  4 15:56:04.917] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

[Apr  4 15:56:03.920] Event: V1 FSM ld:4101 handle:3 event:RX DOWN state:INIT

10.2.2.2                              104/4097       Up        Up        Gi2

History information:

[Apr  4 15:10:41.820] Event: V1 FSM ld:104 handle:1 event:RX UP state:UP

[Apr  4 15:10:41.803] Event: V1 FSM ld:104 handle:1 event:RX UP state:UP

[Apr  4 15:10:41.784] Event: V1 FSM ld:104 handle:1 event:RX UP state:UP

[Apr  4 15:10:41.770] Event: notify client(CEF) IP:10.2.2.2, ld:104, handle:1, event:UP,

[Apr  4 15:10:41.770] Event: notify client(EIGRP) IP:10.2.2.2, ld:104, handle:1, event:UP,

[Apr  4 15:10:41.770] Event: notify client(CEF) IP:10.2.2.2, ld:104, handle:1, event:UP,

[Apr  4 15:10:41.770] Event: resetting timestamps ld:104 handle:1

[Apr  4 15:10:41.768] Event: V1 FSM ld:104 handle:1 event:RX INIT state:DOWN

[Apr  4 15:10:41.751] Event: V1 FSM ld:104 handle:1 event:Session create state:DOWN

[Apr  4 15:10:41.751]

bfd_session_created, proc:EIGRP, idb:GigabitEthernet2 handle:1 act

10.3.3.2                             4198/4097       Up        Up        Gi3

History information:

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

[Apr  4 15:26:01.779] Event: notify client(CEF) IP:10.3.3.2, ld:4198, handle:2, event:UP,

[Apr  4 15:26:01.779] Event: notify client(OSPF) IP:10.3.3.2, ld:4198, handle:2, event:UP,

[Apr  4 15:26:01.778] Event: V1 FSM ld:4198 handle:2 event:RX UP state:UP

[Apr  4 15:26:01.777] Event: notify client(OSPF) IP:10.3.3.2, ld:4198, handle:2, event:UP,

[Apr  4 15:26:01.777] Event: V1 FSM ld:4198 handle:2 event:RX INIT state:DOWN

[Apr  4 15:26:01.776] Event: V1 FSM ld:4198 handle:2 event:Session create state:ADMIN DOWN

[Apr  4 15:25:59.309] Event:

bfd_session_destroyed, proc:CEF, handle:2 act

[Apr  4 15:25:59.309] Event: V1 FSM ld:4198 handle:2 event:Session delete state:UP

[Apr  4 15:25:59.308] Event:

bfd_session_destroyed, proc:OSPF, handle:2 act

[Apr  4 15:22:48.912] Event: V1 FSM ld:4198 handle:2 event:RX UP state:UP

[Apr  4 15:22:48.911] Event: notify client(CEF) IP:10.3.3.2, ld:4198, handle:2, event:UP,

[Apr  4 15:22:48.911] Event: notify client(OSPF) IP:10.3.3.2, ld:4198, handle:2, event:UP,

[Apr  4 15:22:48.911] Event: notify client(CEF) IP:10.3.3.2, ld:4198, handle:2, event:UP,

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

[Apr  4 15:22:48.911] Event: V1 FSM ld:4198 handle:2 event:RX INIT state:DOWN

[Apr  4 15:22:48.910] Event: V1 FSM ld:4198 handle:2 event:Session create state:DOWN

[Apr  4 15:22:48.909]

bfd_session_created, proc:OSPF, idb:GigabitEthernet3 handle:2 act

معلومات ذات صلة

- مرجع IOS BFD من Cisco

- دليل تكوين BFD، Cisco IOS XE 17.x

- IETF RFC 5880 ل BFD

- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco