المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الخلفية

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التحقق

المراجع

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية نشر/تكوين EVPN من الطبقة 2 عبر MPLS الخاصة بتوجيه المقاطع على محولات Cisco Nexus 9000 Series.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

مطلوب للحصول على معرفة حول BGP و OSPF و MPLS و LDP و RSVP و EVPN وتوجيه القطاعات (SR)

المكونات المستخدمة

المحول Cisco Nexus Switch 93360YC-FX2 الذي يعمل باستخدام 9.3.(3)

المحول Cisco Nexus Switch 93240YC-FX2 الذي يعمل مع 9.3.(3)

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الخلفية

شبكة ظاهرية خاصة ظاهرية (VPN) من المستوى 2 المعرفة، الشبكة الخاصة الظاهرية (VPLS)/L2-EVPN هي خدمة شبكة خاصة ظاهرية (VPN) متعددة النقاط من الطبقة 2 تصل بين عدة فروع من العميل في بنية محول منطقية واحدة عبر شبكة IP/MPLS.

المستوى 2 EVPN-MPLS SR:

- EVPN (RFC 7432) هو حل يستند إلى BGP MPLS تم إستخدامه لخدمات شبكة إيثرنت من الجيل التالي في شبكة مركز البيانات الافتراضية

- تستخدم شبكة EVPN العديد من كتل الإنشاء مثل "RD" و"RT" و"VRF" من تقنيات التحويل متعدد البروتوكولات (MPLS) الموجودة

- تعمل شبكة EVPN على النقيض من شبكات VPLS الموجودة من خلال تمكين تعلم MAC المستند إلى مستوى التحكم في المراكز

- في شبكة EVPN، يتعرف الشركاء في وضع EVPN على مسارات Mac الخاصة بالعميل في مستوى التحكم باستخدام بروتوكول MP-BGP

- يوفر تعلم MAC لمستوى التحكم عدد من الفوائد التي تسمح لشبكة EVPN بمعالجة عيوب VPLS، بما في ذلك دعم التجميع مع موازنة الحمل لكل تدفق

- إن SR L2 EVPN هي ميزة جديدة متوفرة في NXOS 9.3(1) وهي مدعومة على النظام الأساسي من السلسلة Nexus 9300 FX2

قيود L2 EVPN عبر SR MPLS:

- تعتمد غمر طبقة توجيه المقطع 2 EVPN على آلية النسخ المتماثل للمدخل

- وهو يستخدم مسار EVPN النوع 3 لحركة مرور BUM

- لا يدعم لب MPLS البث المتعدد

- قمع ARP غير مدعوم

- التحقق من التناسق على VPC غير مدعوم

- لا يمكن تكوين نفس مؤشر L2 ومؤشر L3 EVI معا

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

خطوات التهيئة عالية المستوى:

- تثبيت الميزات

- تكوين عنوان IP -UnderLay

- تكوين IGP -OSPF

- تكوين MP-BGP

- تكوين تغشية VLAN و EVPN

- تكوين المضيف الطرفي للطبقة 2

التحقق

المراجع

توجيه المقاطع على التقرير الرسمي لمحول النظام الأساسي Cisco Nexus 9500 و 9300 و 9200 و 3200 و 3100

تكوين EVPN للطبقة 2 عبر MPLS الخاصة بتوجيه المقاطع