المحتويات

المقدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يصف هذا المستند النهج لاستكشاف أخطاء الحالة وإصلاحها حيث يستمر IP الخلوي في الرفرفة بسبب حذف قناة الحامل. وعلى الرغم من عدم ملاحظة أي تأثير على أداء شبكة الجوال، فإنها تستمر في الحصول على عناوين IP مختلفة مع رسالة خطأ. قد يعطي هذا انطباعا بأن الاتصال الخلوي غير مستقر وقد يؤدي أيضا في بعض الأحيان إلى تأخيرات طفيفة لتمرير حركة المرور.

المشكلة

يمكن إستخدام واجهات شبكة الجوال كاتصال أساسي أو اتصال نسخ إحتياطي. قد نحتاج في بعض الأحيان إلى إعداد حيث نريد أن يكون الإعداد قيد التشغيل دائما ولكن قد يقوم موفر خدمة الإنترنت (ISP) بحذف القناة الحامل إذا لم يعثر على أي حركة مرور تؤدي إلى نقاط الاستمرار لواجهات شبكة الجوال.

هذه هي رسالة الخطأ التي ستراها:

"٪CELLwan-2-BEARER_DELETED: معرف المثيل=0، تم الآن حذف الحامل الافتراضي (bearer_id=5) في Cellular0. "

على الرغم من أن هذه الوصلات الخلوية لا تتسبب في فقدان الحزمة حيث أن الاتصال الخلوي يكون مستقرا عندما يتم تمرير حركة المرور من الشبكة الخلوية، فقد تتسبب في أن تعتقد أداة المراقبة أن الاتصال غير مستقر.

الحل

لتجنب هذا الموقف، يمكنك إجبار شبكة الجوال على إرسال بعض البيانات بشكل مستمر، كما تجبر مزود خدمة الإنترنت (ISP) على الاعتقاد بوجود حركة مرور مستمرة، وبالتالي لا يجب حذف القناة الحامل. ويمكن القيام بذلك باستخدام إتفاقية مستوى خدمة IP (SLA) على الجهاز باستخدام هذا التكوين:

ما إن يتم هذا، أنت يستطيع رأيت أن الحامل قناة حذف لا يلاحظ.

ملاحظة: ترسل هذه العملية حركة مرور البيانات باستمرار عبر الواجهة الخلوية، وبالتالي يجب مراعاة إستخدام البيانات في حالة وجود أي قيود على إستخدام البيانات.