المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

نظرة عامة على هجمات إعادة التشغيل

حماية التحقق من إعادة تشغيل IPsec

المشاكل التي يمكن أن تتسبب في عمليات إسقاط إعادة تشغيل IPsec

أستكشاف أخطاء إعادة تشغيل IPsec وإصلاحها

إستخدام ميزة تتبع حزم البيانات Cisco IOS XE

تجميع التقاط الحزم

إستخدام تحليل رقم تسلسل Wireshark

الحل

معلومات إضافية

أستكشاف أخطاء إعادة التشغيل وإصلاحها على الموجهات القديمة باستخدام برنامج Cisco IOS التقليدي

العمل باستخدام برنامج Cisco IOS XE السابق

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند مشكلة تتعلق بفشل التحقق من عدم إعادة تشغيل أمان بروتوكول الإنترنت (IPsec) ويوفر الحلول الممكنة.

معلومات أساسية

نظرة عامة على هجمات إعادة التشغيل

هجوم إعادة التشغيل هو شكل من أشكال هجوم الشبكة يتم فيه تسجيل إرسال البيانات الصحيحة بشكل خبيث أو إحتيالي ثم تكرارها لاحقا. إنها محاولة لتخريب الأمن من قبل شخص يقوم بتسجيل إتصالات مشروعة ويكررها من أجل انتحال شخصية مستخدم صالح وإعاقة الاتصالات الشرعية أو إحداث تأثير سلبي عليها.

حماية التحقق من إعادة تشغيل IPsec

يتم تعيين رقم تسلسل يتزايد بشكل متكرر لكل حزمة مشفرة بواسطة IPsec لتوفير الحماية ضد إعادة التشغيل ضد المهاجم. تحافظ نقطة نهاية IPsec المتلقية على تعقب الحزم التي قامت بمعالجتها بالفعل عند إستخدام هذه الأرقام ونافذة منزلقة لأرقام التسلسل المقبولة. الحجم الافتراضي للنافذة المضادة لإعادة التشغيل في تطبيق Cisco IOS® هو 64 حزمة، كما هو موضح في هذه الصورة:

عند تمكين حماية ضد إعادة التشغيل لنقطة نهاية نفق IPsec، تتم معالجة حركة مرور IPsec الواردة كما يلي:

- إذا كان رقم التسلسل يقع داخل النافذة ولم يتم إستلامه من قبل، فإن الحزمة يتم التحقق من تكاملها. إذا تجاوزت الحزمة فحص التحقق من السلامة، يتم قبولها ويلاحظ الموجه أن رقم التسلسل هذا قد تم إستلامه. على سبيل المثال، حزمة مع تضمين حمولة الأمان (ESP) الرقم التسلسلي 162.

- إذا كان رقم التسلسل يقع داخل النافذة ولكنه تم إستقباله مسبقا، فسيتم إسقاط الحزمة. يتم تجاهل هذه الحزمة المكررة ويتم تسجيل الإسقاط في عداد إعادة التشغيل.

- إذا كان رقم التسلسل أكبر من أعلى رقم تسلسل في النافذة، فإن الحزمة يتم التحقق من تكاملها. إذا تجاوزت الحزمة التحقق من السلامة، فإن الإطار المنزلق يتم نقله إلى اليمين. على سبيل المثال، إذا تم تلقي حزمة صالحة برقم تسلسلي 189، فسيتم تعيين الحافة اليمنى الجديدة للنافذة على 189، والحافة اليسرى على 125 (189 - 64 [حجم النافذة]).

- إذا كان رقم التسلسل أقل من الحافة اليسرى، فإن الحزمة يتم إسقاطها وتسجيلها داخل عداد إعادة التشغيل. تعتبر هذه حزمة خارج الترتيب.

في الحالات التي يحدث فيها فشل التحقق من إعادة التشغيل وإسقاط الحزمة، يقوم الموجه بإنشاء رسالة syslog مماثلة لهذا:

%IPSEC-3-REPLAY_ERROR: IPSec SA receives anti-replay error, DP Handle n, src_addr x.x.x.x, dest_addr y.y.y.y, SPI 0xzzzzzzzz

ملاحظة: يستند اكتشاف إعادة التشغيل إلى افتراض وجود اقتران أمان IPsec (SA) بين نظارين فقط. تستخدم Group Encrypted Transport VPN (GETVPN) رسالة SA واحدة من IPsec بين العديد من الأقران. ونتيجة لذلك، يستخدم GETVPN آلية تحقق ضد إعادة التشغيل مختلفة تماما تسمى فشل مكافحة إعادة التشغيل المستند إلى الوقت. يغطي هذا المستند فقط مكافحة إعادة التشغيل المستندة إلى العداد لأنفاق IPsec من نقطة إلى نقطة.

ملاحظة: تعد الحماية ضد إعادة التشغيل خدمة أمان مهمة يقدمها بروتوكول IPsec. يترتب على تعطيل مكافحة إعادة تشغيل IPsec تبعات أمان ويجب القيام به بفطنة.

المشاكل التي يمكن أن تتسبب في عمليات إسقاط إعادة تشغيل IPsec

وكما تم وصفه مسبقا، فإن الغرض من عمليات التحقق من إعادة التشغيل هو الحماية من التكرارات الضارة للحزم. ومع ذلك، هناك بعض السيناريوهات التي قد لا يكون فيها التحقق من إعادة التشغيل الفاشل راجعا إلى سبب ضار:

- قد ينتج الخطأ من حزمة كافية يتم إعادة ترتيبها في مسار الشبكة بين نقاط نهاية النفق. من المحتمل أن يحدث ذلك إذا كان هناك مسارات شبكة متعددة بين الأقران.

- قد يحدث الخطأ بسبب مسارات معالجة الحزم غير المتساوية داخل Cisco IOS. على سبيل المثال، قد يتم تأجيل حزم IPsec المجزأة التي تتطلب إعادة تجميع IP قبل فك التشفير بشكل كاف، وأنها تقع خارج نافذة إعادة التشغيل عند وقت معالجتها.

- قد يرجع سبب الخطأ إلى جودة الخدمة (QoS) التي تم تمكينها على نقطة نهاية IPsec المرسلة أو داخل مسار الشبكة. مع تنفيذ Cisco IOS، يحدث تشفير IPsec قبل QoS في إتجاه المخرج. قد تتسبب بعض ميزات جودة الخدمة، مثل قوائم انتظار تقليل التأخير (LLQ)، في جعل تسليم حزم IPsec خارج الترتيب وإفلاته من قبل نقطة نهاية الاستلام بسبب فشل التحقق من إعادة التشغيل.

- قد تقوم مشكلة تكوين الشبكة/التشغيل بتكرار الحزم أثناء نقلها للشبكة.

- يمكن للمهاجم (الدخيل) تأجيل حركة مرور ESP وإفلاتها وتكرار تكررها.

أستكشاف أخطاء إعادة تشغيل IPsec وإصلاحها

يتمثل المفتاح لاستكشاف أخطاء عمليات إسقاط إعادة تشغيل IPsec وإصلاحها في تحديد الحزم التي يتم إسقاطها بسبب إعادة التشغيل، واستخدام عمليات التقاط الحزم لتحديد ما إذا كانت هذه الحزم هي بالفعل حزم أو حزم تمت إعادة تشغيلها بالفعل والتي وصلت إلى موجه الاستقبال خارج نافذة إعادة التشغيل. لمطابقة الحزم المسقطة بشكل صحيح مع ما يتم التقاطه في تتبع sniffer، تتمثل الخطوة الأولى في تحديد النظير وتدفق IPsec الذي تنتمي إليه الحزم المسقطة ورقم تسلسل ESP للحزمة.

إستخدام ميزة تتبع حزم البيانات Cisco IOS XE

على الأنظمة الأساسية للموجه التي تشغل Cisco IOS® XE، يتم طباعة معلومات حول النظير بالإضافة إلى فهرس معلمات أمان IPsec (SPI) في رسالة syslog عند حدوث إسقاط، للمساعدة في أستكشاف أخطاء منع إعادة التشغيل وإصلاحها. ومع ذلك، هناك معلومة رئيسية لا تزال تفتقد، وهي رقم تسلسل موفر خدمة الإنترنت (ESP). يتم إستخدام رقم تسلسل ESP لتحديد حزمة IPsec بشكل فريد داخل تدفق IPsec معين. بدون رقم التسلسل، يصبح من الصعب تحديد الحزمة التي يتم إسقاطها في التقاط الحزمة بالضبط.

يمكن إستخدام ميزة تتبع حزم بيانات Cisco IOS XE في هذه الحالة عند ملاحظة إسقاط إعادة التشغيل، باستخدام رسالة syslog هذه:

%IOSXE-3-PLATFORM: F0: cpp_cp: QFP:0.0 Thread:060 TS:00000001132883828011

%IPSEC-3-REPLAY_ERROR: IPSec SA receives anti-replay error, DP Handle 3, src_addr 10.2.0.200, dest_addr 10.1.0.100, SPI 0x4c1d1e90

للمساعدة في تحديد رقم تسلسل ESP للحزمة التي تم إسقاطها، أكمل الخطوات التالية باستخدام ميزة تعقب الحزمة:

1. قم بإعداد مرشح تصحيح الأخطاء الشرطي للنظام الأساسي لمطابقة حركة المرور من جهاز النظير:

debug platform condition ipv4 10.2.0.200/32 ingress

debug platform condition start

1. قم بتمكين تتبع الحزمة باستخدام خيار النسخ لنسخ معلومات رأس الحزمة:

debug platform packet enable

debug platform packet-trace packet 64

debug platform packet-trace copy packet input l3 size 100

1. عند اكتشاف أخطاء إعادة التشغيل، أستخدم المخزن المؤقت لتتبع الحزمة لتحديد الحزمة التي سقطت بسبب إعادة التشغيل، ويمكن العثور على رقم تسلسل ESP في الحزمة التي تم نسخها:

Router#show platform packet-trace summary

Pkt   Input            Output           State  Reason

0     Gi4/0/0          Tu1              CONS   Packet Consumed

1     Gi4/0/0          Tu1              CONS   Packet Consumed

2     Gi4/0/0          Tu1              CONS   Packet Consumed

3     Gi4/0/0          Tu1              CONS   Packet Consumed

4     Gi4/0/0          Tu1              CONS   Packet Consumed

5     Gi4/0/0          Tu1              CONS   Packet Consumed

6     Gi4/0/0          Tu1              DROP   053 (IpsecInput)

7     Gi4/0/0          Tu1              DROP   053 (IpsecInput)

8     Gi4/0/0          Tu1              CONS   Packet Consumed

9     Gi4/0/0          Tu1              CONS   Packet Consumed

10    Gi4/0/0          Tu1              CONS   Packet Consumed

11    Gi4/0/0          Tu1              CONS   Packet Consumed

12    Gi4/0/0          Tu1              CONS   Packet Consumed

13    Gi4/0/0          Tu1              CONS   Packet Consumed
يظهر الإخراج السابق أن رقمي الحزمة 6 و 7 يتم إسقاطهما، لذلك يمكن فحصهما بالتفصيل الآن:

Router#show platform packet-trace packet 6

/>Packet: 6           CBUG ID: 6

Summary

Input     : GigabitEthernet4/0/0

Output    : Tunnel1

State     : DROP 053 (IpsecInput)

Timestamp : 3233497953773

Path Trace

Feature: IPV4

Source      : 10.2.0.200

Destination : 10.1.0.100

Protocol    : 50 (ESP)

Feature: IPSec

Action    : DECRYPT

SA Handle : 3

SPI       : 0x4c1d1e90

Peer Addr : 10.2.0.200

Local Addr: 10.1.0.100

Feature: IPSec

Action    : DROP

Sub-code  : 019 - CD_IN_ANTI_REPLAY_FAIL

Packet Copy In

45000428 00110000 fc329575 0a0200c8 0a010064 4c1d1e90 00000006 790aa252

e9951cd9 57024433 d97c7cb8 58e0c869 2101f1ef 148c2a12 f309171d 1b7a4771

d8868af7 7bae9967 7d880197 46c6a079 d0143e43 c9024c61 0045280a d57b2f5e

23f06bc3 ab6b6b81 c1b17936 98939509 7aec966e 4dd848d2 60517162 9308ba5d
يحتوي رقم تسلسل ESP على إزاحة مقدارها 24 بايت تبدأ من رأس IP (أو 4 بايت من بيانات حمولة حزمة IP)، كما تم التأكيد عليه بالأسود في الإخراج السابق. في هذا المثال الخاص، يكون رقم تسلسل ESP للحزمة المسقطة هو 0x6.

تجميع التقاط الحزم

بالإضافة إلى تعريف معلومات الحزمة للحزمة التي سقطت بسبب فشل التحقق من إعادة التشغيل، يلزم تجميع التقاط حزمة لتدفق IPsec المعني في نفس الوقت. وهذا يساعد في فحص نمط رقم تسلسل ESP داخل نفس تدفق IPsec للمساعدة في تحديد سبب إسقاط إعادة التشغيل. للحصول على تفاصيل حول كيفية إستخدام التقاط الحزمة المضمنة (EPC) على موجهات Cisco IOS XE، راجع التقاط الحزمة المضمنة لمثال تكوين Cisco IOS و Cisco IOS XE.

إستخدام تحليل رقم تسلسل Wireshark

بمجرد تجميع التقاط الحزمة للحزم المشفرة (ESP) على واجهة WAN، يمكن إستخدام Wireshark لإجراء تحليل رقم تسلسل ESP لأي شذوذ في رقم التسلسل. أولا، تأكد من تمكين التحقق من الرقم التسلسلي تحت تفضيلات > بروتوكولات > ESP كما هو موضح في الصورة:

تحقق بعد ذلك من أي مشاكل متعلقة برقم تسلسل ESP قيد التحليل > معلومات الخبراء كما يلي:

انقر على أي من الحزم التي تحتوي على رقم تسلسل خاطئ للحصول على تفاصيل إضافية كما يلي:

الحل

بعد تحديد النظير وتجميع التقاط الحزمة لعمليات إسقاط إعادة التشغيل، يمكن لثلاثة سيناريوهات محتملة شرح حالات فشل إعادة التشغيل:

1. إنها حزمة صالحة تم إرجاؤها:

يساعد التقاط الحزمة على تأكيد ما إذا كانت الحزمة صحيحة بالفعل، وإذا كانت المشكلة غير مهمة (بسبب زمن وصول الشبكة أو مشاكل مسار الإرسال) أو تتطلب أستكشاف أخطاء المسار وإصلاحها بشكل أكثر عمقا. على سبيل المثال، يظهر الالتقاط حزمة ذات رقم تسلسلي من X يصل خارج الترتيب، ويضبط حجم نافذة إعادة التشغيل حاليا على 64. إذا وصلت حزمة صالحة برقم تسلسلي (X + 64) قبل الحزمة X، يتم تحويل النافذة إلى اليمين ثم يتم إسقاط الحزمة X بسبب فشل إعادة التشغيل.

في مثل هذه السيناريوهات، من الممكن زيادة حجم نافذة إعادة التشغيل أو تعطيل التحقق من إعادة التشغيل لضمان أن مثل هذا التأخير يعتبر مقبولا ولا يتم تجاهل الحزم الشرعية. بشكل افتراضي، يكون حجم نافذة إعادة التشغيل صغير إلى حد ما (حجم النافذة 64). إذا قمت بزيادة الحجم، فإنه لا يزيد بشكل كبير من خطر حدوث هجوم. لمزيد من المعلومات حول كيفية تكوين نافذة مكافحة إعادة تشغيل IPsec، ارجع إلى كيفية تكوين نافذة مكافحة إعادة تشغيل IPsec: توسيع المستند وتعطيله.

تلميح: إذا تم تعطيل نافذة إعادة التشغيل أو تعديله في ملف تعريف IPSec المستخدم على واجهة النفق الظاهرية (VTI)، فلن تصبح التغييرات نافذة المفعول حتى تتم إزالة ملف تعريف الحماية وإعادة تطبيقه أو إعادة تعيين واجهة النفق. هذا سلوك متوقع لأن ملفات تعريف IPsec عبارة عن قالب يتم إستخدامه لإنشاء خريطة ملف تعريف نفق عند إظهار واجهة النفق. إذا كانت الواجهة قيد التشغيل بالفعل، فإن التغييرات التي يتم إجراؤها على ملف التعريف لا تؤثر على النفق حتى تتم إعادة تعيين الواجهة.

ملاحظة: لم تدعم طرز موجه خدمات التجميع المبكرة (ASR) 1000 (مثل ASR1000 مع ESP5 و ESP10 و ESP20 و ESP40، بالإضافة إلى ASR1001) حجم نافذة يبلغ 1024 على الرغم من أن واجهة سطر الأوامر (CLI) سمحت بهذا التكوين. ونتيجة لذلك، قد لا يكون حجم النافذة الذي تم الإعلام عنه في إخراج الأمر show crypto ipSec صحيحا. أستخدم الأمر show crypto ipSec sa peer ip-address platform للتحقق من حجم النافذة المضادة لإعادة التشغيل بالجهاز. الحجم الافتراضي للنافذة هو 64 حزمة على كل الأنظمة الأساسية. أحلت ل كثير معلومة، cisco بق id CSCso45946. تدعم منصات توجيه Cisco IOS XE الأحدث (مثل ASR1K مع ESP100 و ESP200، ASR1001-X و ASR1002-X، موجهات سلسلة موجه الخدمة المتكاملة (ISR) 4000، وموجهات سلسلة Catalyst8000) حجم نافذة من 1024 حزمة في الإصدارات 15.2(2)S والإصدارات الأحدث.

2. وذلك بسبب تكوين جودة الخدمة على نقطة نهاية الإرسال:

ويتطلب هذا الوضع فحصا دقيقا ومعايرة بعض جودة الخدمة من أجل تخفيف الحالة. للحصول على وصف أكثر عمقا لهذا الموضوع والحل المحتمل، ارجع إلى الاعتبارات المضادة لإعادة التشغيل في مقالة خاصة ب IPSec VPN (V3PN) تم تمكين IPSec بها.

3. هي حزمة مكررة تم تلقيها مسبقا:

إذا كان هذا هو الحال، يمكن ملاحظة حزمتين أو أكثر لهما رقم تسلسل ESP نفسه داخل تدفق IPsec نفسه في التقاط الحزمة. في هذه الحالة، يتوقع إسقاط الحزمة حيث تعمل حماية إعادة تشغيل IPsec كما هو متوقع لمنع هجمات إعادة التشغيل في الشبكة، و syslog عبارة عن معلومات فقط. إذا إستمرت هذه الحالة، فيجب التحقيق فيها كتهديد أمني محتمل.

ملاحظة: لا يتم عرض حالات فشل التحقق من إعادة التشغيل إلا عند تمكين خوارزمية المصادقة في مجموعة تحويل IPsec. طريقة أخرى لمنع رسالة الخطأ هذه هي تعطيل المصادقة وإجراء التشفير فقط، ومع ذلك، يتم تثبيط هذا بشدة بسبب التأثيرات الأمنية للمصادقة المعطلة.

معلومات إضافية

أستكشاف أخطاء إعادة التشغيل وإصلاحها على الموجهات القديمة باستخدام برنامج Cisco IOS التقليدي

تسقط إعادة تشغيل IPsec على موجهات سلسلة ISR G2 القديمة التي تستخدم CISCO IOS مختلفة عن الموجهات التي تستخدم Cisco IOS XE، كما هو موضح هنا:

%CRYPTO-4-PKT_REPLAY_ERR: decrypt: replay check failed connection id=529, sequence number=13

لاحظ أن إخراج الرسالة لا يوفر عنوان IP للنظير أو معلومات SPI. لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها على هذا النظام الأساسي، أستخدم "conn-id" في رسالة الخطأ. قم بتعريف "conn-id" في رسالة الخطأ، وابحث عنه في إخراج show crypto ipSec، نظرا لأن إعادة التشغيل هي تحقق لكل SA (مقارنة بكل نظير). توفر رسالة syslog أيضا رقم تسلسل ESP، والذي يمكن أن يساعد في التعرف بشكل فريد على الحزمة المسقطة في التقاط الحزمة.

ملاحظة: مع إصدارات مختلفة من الرمز، يكون "conn-id" هو معرف conn أو flow_id ل SA الوارد.

وهذا موضح هنا:

%CRYPTO-4-PKT_REPLAY_ERR: decrypt: replay check failed connection id=529, sequence number=13

Router#show crypto ipsec sa | in peer|conn id

current_peer 10.2.0.200 port 500

conn id: 529, flow_id: SW:529, sibling_flags 80000046, crypto map: Tunnel0-head-0

conn id: 530, flow_id: SW:530, sibling_flags 80000046, crypto map: Tunnel0-head-0

Router#

Router#show crypto ipsec sa peer 10.2.0.200 detail

interface: Tunnel0

Crypto map tag: Tunnel0-head-0, local addr 10.1.0.100

protected vrf: (none)

local  ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)

remote ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)

current_peer 10.2.0.200 port 500

PERMIT, flags={origin_is_acl,}

#pkts encaps: 27, #pkts encrypt: 27, #pkts digest: 27

#pkts decaps: 27, #pkts decrypt: 27, #pkts verify: 27

#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0

#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0

#pkts no sa (send) 0, #pkts invalid sa (rcv) 0

#pkts encaps failed (send) 0, #pkts decaps failed (rcv) 0

#pkts invalid prot (recv) 0, #pkts verify failed: 0

#pkts invalid identity (recv) 0, #pkts invalid len (rcv) 0

#pkts replay rollover (send): 0, #pkts replay rollover (rcv) 0

##pkts replay failed (rcv): 21

#pkts internal err (send): 0, #pkts internal err (recv) 0

local crypto endpt.: 10.1.0.100, remote crypto endpt.: 10.2.0.200

path mtu 2000, ip mtu 2000, ip mtu idb Serial2/0

current outbound spi: 0x8B087377(2332586871)

PFS (Y/N): N, DH group: none

inbound esp sas:

spi: 0xE7EDE943(3891128643)

transform: esp-gcm ,

in use settings ={Tunnel, }

conn id: 529, flow_id: SW:529, sibling_flags 80000046, crypto map:

Tunnel0-head-0

sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4509600/3223)

IV size: 8 bytes

replay detection support: Y

Status: ACTIVE

<SNIP>

كما يمكن ملاحظته من هذا الإخراج، يتم إسقاط إعادة التشغيل من عنوان النظير 10.2.0.200 مع ESP SA SPI الوارد من 0xE7EDE943. كما يمكن ملاحظة أن رقم تسلسل ESP للحزمة التي تم إسقاطها هو 13 من رسالة السجل نفسها. يمكن إستخدام مجموعة عنوان النظير ورقم SPI ورقم تسلسل ESP لتحديد الحزمة التي تم إسقاطها في التقاط الحزمة بشكل فريد.

ملاحظة: تكون رسالة Cisco IOS Syslog محدودة المعدل لحزمة مستوى البيانات التي تسقط إلى واحد في الدقيقة. للحصول على عدد دقيق من الحزم التي تم إسقاطها، أستخدم الأمر show crypto ipSec detail كما هو موضح مسبقا.

العمل باستخدام برنامج Cisco IOS XE السابق

في الموجهات التي تشغل إصدارات Cisco IOS XE السابقة، قد لا يقوم "replay_error" التي تم الإعلام عنها في Syslog بطباعة تدفق IPsec الفعلي باستخدام معلومات النظير حيث يتم إسقاط الحزمة التي تمت إعادة تشغيلها، كما هو موضح هنا:

%IOSXE-3-PLATFORM: F0: cpp_cp: QFP:00 Thread: 095 TS:00000000240306197890

%IPSEC-3-REPLAY_ERROR: IPSec SA receives anti-replay error, DP Handle 3

لتحديد معلومات نظير IPsec الصحيح وتدفق البيانات، أستخدم مؤشر مستوى البيانات (DP) المطبوع في رسالة syslog كمؤشر معلمة الإدخال SA في هذا الأمر، لاسترداد معلومات تدفق IPsec على معالج تدفق الكم (QFP):

Router#show platform hardware qfp active feature ipsec sa 3

QFP ipsec sa Information

QFP sa  id: 3

pal sa id: 2

QFP spd id: 1

QFP sp id: 2

QFP spi: 0x4c1d1e90(1276976784)

crypto ctx: 0x000000002e03bfff

flags: 0xc000800

: src:IKE  valid:Yes  soft-life-expired:No  hard-life-expired:No

: replay-check:Yes  proto:0  mode:0  direction:0

: qos_preclassify:No  qos_group:No

: frag_type:BEFORE_ENCRYPT  df_bit_type:COPY

: sar_enable:No  getvpn_mode:SNDRCV_SA

: doing_translation:No  assigned_outside_rport:No

: inline_tagging_enabled:No

qos_group: 0x0

mtu: 0x0=0

sar_delta: 0

sar_window: 0x0

sibling_sa: 0x0

sp_ptr: 0x8c392000

sbs_ptr: 0x8bfbf810

local endpoint: 10.1.0.100

remote endpoint: 10.2.0.200

cgid.cid.fid.rid: 0.0.0.0

ivrf: 0

fvrf: 0

trans udp sport: 0

trans udp dport: 0

first intf name: Tunnel1

<SNIP>

يمكن أيضا إستخدام برنامج نصي مضمن لإدارة الأحداث (EEM) لأتمتة مجموعة البيانات:

event manager applet Replay-Error

event syslog pattern "%IPSEC-3-REPLAY_ERROR: IPSec SA receives anti-replay error"

action 1.0 regexp "([0-9]+)$" "$_syslog_msg" dph

action 2.0 cli command "enable"

action 3.0 cli command "show platform hardware qfp active feature ipsec sa $dph |

append bootflash:replay-error.txt"

في هذا المثال، تتم إعادة توجيه المخرجات التي تم تجميعها إلى ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash). لعرض هذا الإخراج، أستخدم الأمر more bootflash:replay-error.txt.

معلومات ذات صلة

- تصميم شبكة مرجع حل IPSec VPN (V3PN) الذي تم تمكين الصوت والفيديو

- كيفية تكوين نافذة مكافحة إعادة تشغيل IPsec: التوسيع والتعطيل.

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems