المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

الاستخدام التقليدي للبت الحمل الزائد

إستخدام موسع لتقنية بت الحمل الزائد

مثال التكوين

معلومات DDTS

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند أمر التكوين set-overload-bit intermediate system-to-intermediate System (IS-IS)، وكيفية ووقت إستخدامه مع كلمات البحث wait-for-bgp وsuppress. في جميع أنحاء هذا المستند، يكون مصطلح النظام الوسيط (IS) والموجه قابلين للتغيير.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

يجب أن يكون لدى قراء هذا المستند معرفة أساسية بما يلي:

- بروتوكول العبارة الحدودية (BGP) وبروتوكولات توجيه IS-IS.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- برنامج IOS® الإصدار 12.1(9) من Cisco

- الموجهات من السلسلة 2500 و 3600 من Cisco

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

الاستخدام التقليدي للبت الحمل الزائد

عندما ينفد الموجه من موارد النظام (الذاكرة أو وحدة المعالجة المركزية)، لا يمكنه تخزين قاعدة بيانات حالة الارتباط أو تشغيل أقصر مسار أولا (SPF). في هذه الحالة، يجب أن يقوم الموجه بتنبيه الموجهات الأخرى داخل منطقته من خلال تعيين بت معين في حزم حالة الارتباط (LSPs) الخاصة به. عندما تكشف الموجهات الأخرى عن تعيين وحدة البت هذه، فلن تستخدم هذا الموجه لحركة مرور النقل ولكنها ستستخدمه للحزم الموجهة إلى الشبكات المتصلة مباشرة بالموجه المحمل بشكل زائد وبادئات IP.

في IS-IS، يقوم الموجه على الفور بتسييل LSP الخاص به حتى قبل إرسال حزم PDU الخاصة بالرقم التسلسلي الكامل (CSNP). وبالتالي، يتم إستخدام وحدة بت الحمل الزائد لإعلام بقية الشبكة بعدم توجيه حركة مرور النقل من خلال الموجه الذي تم تحميله حديثا.

بالنسبة لكل LSP، يحدد ISO/IEC 10589:1992 بت خاص يسمى LSP حمل زائد لقاعدة البيانات. يشير المشروع إلى الشرط المحمل بشكل زائد (في القسم 7.3.19): نتيجة لتكوين الشبكة بشكل خاطئ أو ظروف انتقالية معينة، من الممكن أن يكون هناك موارد ذاكرة غير كافية لتخزين PDU الخاصة بحالة الارتباط المستلمة. وعند حدوث ذلك، يحتاج "تنظيم الدولة الإسلامية" إلى إتخاذ خطوات معينة لضمان عدم توافق قاعدة بيانات LSP الخاصة به مع ISs الأخرى، وأن هذا النظام لا يعتمد على مسارات إعادة التوجيه من خلال "نظام معلومات الإدارة (IS) المحمل بشكل زائد"."

عندما يكون IS في هذه الحالة، فإنه يقوم بتعيين هذه البت في جزء LSP غير الظاهر 0 الذي يقوم بتوليده.

وفي المشروع أيضا، يشير القسم 7-2-8-1 إلى أنه لا ينبغي لنظم المعلومات الأخرى أن تستخدم نظام المعلومات الإدارية المتكامل المحمل بشكل زائد كموجه عبور، بل قد تصل إلى الأنظمة الطرفية (ES) المرفقة مباشرة. وخلال هذا الوقت، لا يزال الوصول إلى الواجهات المتصلة مباشرة، بالإضافة إلى بادئات IP. لا يستخدم IOS وحدة بت الحمل الزائد لهذه الوظيفة، على الرغم من أنه تم إدخال القدرة على تعيين وحدة بت الحمل الزائد بشكل دائم في IOS باستخدام معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCdj18100. في تنفيذ Cisco، عندما يكون التحميل الزائد مجموعة، فإن الواجهات/بادئات IP المتصلة مباشرة يمكن الوصول إليها.

إستخدام موسع لتقنية بت الحمل الزائد

تم توسيع تقنية بت الحمل الزائد ل IS-IS باستخدام معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCdp01872 (للعملاء المسجلين فقط). يمكنك تكوين موجه للإعلان عن LSP الخاص به باستخدام بت الحمل الزائد لمقدار معين من الوقت بعد إعادة التحميل. عندما تنتهي صلاحية المؤقت، يتم مسح وحدة بت الحمل الزائد ويعاد تدفق LSP.

هذه الوظيفة الجديدة مفيدة لمزودي خدمة الإنترنت (ISPs) الذين يشغلون كل من بروتوكول العبارة الحدودية (BGP) ونظام وسيط إلى نظام وسيط (IS-IS) لتجنب إثنين من سيناريوهات "الثقب الأسود". يضمن تعيين وحدة بت الحمل الزائد لمقدار ثابت من الوقت بعد إعادة التحميل أن الموجه لا يستقبل حركة مرور النقل بينما يكون بروتوكول التوجيه لا يزال متقارب.

الأسلوب لإعداد هذه البت لفترة معينة من الوقت بعد تنفيذ إعادة تحميل باستخدام الأمر التالي. يأخذ هذا أمر مدى من 5 إلى 86400 ثاني مجال من الوقت ل الحمل الزائد بت أن يبقى مجموعة بعد reload.

router isis

set-overload-bit [on-startup [

| wait-for-bgp] ]

على سبيل المثال:

Router(config-router)#set-overload-bit on-startup 3500 wait-for-bgp

!--- Set the overload bit for 5 minutes (default is 10 minutes).

كما سمحت هذه الميزة بتكوين موجه لتعطيل وحدة بت الحمل الزائد تلقائيا عند تقارب BGP. للحصول على مزيد من المعلومات حول انتظار بروتوكول BGP، يرجى الاطلاع على تجنب الثقب المؤقت للنظام الوسيط إلى النظام الوسيط (IS-IS) وفقا لمعيار RFC3277 .

وفقا لمواصفات BGP، لا يحتاج موجه BGP إلى إرسال رسائل keepalives طالما أنه يرسل التحديثات. لذلك، سيتم إرسال رسائل keepalives فقط بعد إرسال جميع التحديثات. يعد BGP أنه تم التقارب عند تلقي رسائل keepalives من جميع جيران BGP.

إذا لم يتم تلقي رسائل تنشيط BGP من جميع جيران BGP، وتم تكوين انتظار-BGP، سيقوم IS-IS بتعطيل وحدة بت الحمل الزائد بعد 10 دقائق.

قد ترغب موجهات خدمات الإنترنت (ISPs) في منع الإعلان عن بادئات IP معينة في قوائم التحكم في الوصول (LSP) الخاصة بالموجه عند تكوين set-overload-bit. على سبيل المثال، قد لا يكون من المفضل السماح بنشر بادئة IP من المستوى 1 إلى المستوى 2، مما سيجعل الموجه عقدة عبور لحركة مرور IP.

يعطي معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCdr98046 (العملاء المسجلون فقط) المزيد من التحكم في ما يحدث عندما يتم إستخدام وحدة بت التحميل الزائد في سعتها الموسعة. يتيح هذا التحسين لموجه IS-IS المستوى 1 - المستوى 2 (L1L2) الذي يعمل على إعادة توزيع مسارات IP من المستوى 1 إلى المستوى 2 أو المستوى 2 إلى المستوى 1 لمتابعة الإعلان عن هذه المسارات التي تتم إعادة توزيعها في LSP الخاص به عند تعيين بت الحمل الزائد.

باستخدام الكلمة الأساسية منع، يمكنك تكوين موجه L1L2 لإعادة توزيع مسارات IP والإعلان عنها من المستوى 1 إلى المستوى 2 أو العكس حتى عند تكوين set-overload-bit. صياغة الأمر هي كما يلي:

[no] set-overload-bit [on-startup [

| wait-for-bgp]] | [suppress [interlevel | external]]

تقول الكلمة الأساسية منع المستوى للموجه أن لا يعلن بادئات IP التي يتم التعرف عليها من مستوى IS-IS آخر إذا تم تعيين وحدة بت الحمل الزائد. تقول الكلمة الأساسية منع الحمل الخارجي للموجه أنه لا يتم الإعلان عن بادئات IP التي تم التعرف عليها من البروتوكولات الأخرى إذا تم تعيين وحدة بت الحمل الزائد. الإعداد الافتراضي هو عدم منع سلوك معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCdp01872 (العملاء المسجلون فقط) والحفاظ عليه.

يؤثر خيار منع التشغيل فقط عندما يتم تعيين وحدة بت التحميل الزائد الخاصة بك، وليس عندما يتم استقبالها أو تكوينها (على سبيل المثال، قد يكون لديك ضبط-تحميل-بت عند بدء التشغيل ولا يتم تعيين وحدة بت).

router isis

set-overload-bit on-startup 40 suppress interlevel

في الحالة الواردة أعلاه، لا يتم تعيين وحدة بت الحمل الزائد فعليا حتى يتم إعادة تحميل الموجه، ولذلك يجب عليك الاستمرار في تسريب بادئات IP بين المستويات. عند إعادة تحميل وحدة بت وضبطها بالفعل، يجب عليك منع الإعلانات على المستوى البيني.

مثال التكوين

يتم إستخدام الرسم التخطيطي للشبكة التالي لتوضيح الأمر set-overload-bit وخياري wait-for-bgp وsuppress.

فيما يلي التكوين الذي يحتوي على خيار الانتظار-ل-BGP على الموجه 2.

تكوين الموجه 2

!

interface Loopback0

ip address 2.2.2.2 255.255.255.255

!--- Creates loopback interface and assigns !--- IP address to interface Loopback0.

!

interface Ethernet0/0

ip address 135.8.1.1 255.255.255.0

ip router isis

!

!--- Assigns IP address to interface Ethernet0/0 !--- and enables IS-IS for IP on the interface.

!

!

interface Ethernet1/0

ip address 135.8.2.1 255.255.255.0

ip router isis

!

!--- Assigns IP address to interface Ethernet1/0 !--- and enables IS-IS for IP on the interface.

!

!

router isis

passive-interface Loopback0

net 12.0020.0200.2002.00

set-overload-bit on-startup wait-for-bgp

!

!--- Enables the IS-IS process on the router. !--- Makes loopback interface passive !--- (does not send IS-IS packets on interface). !--- Assigns area and system ID to router. !--- Sets the overload bit on startup to wait for BGP !--- using the default timeout of 10 minutes.

تم إعادة تحميل الموجه حديثا وقبل تجميع eBGP، يمكنك أن ترى أن وحدة بت الحمل الزائد تم تعيينها على LSP للموجه 2 في قاعدة بيانات IS-IS Level 1.

IS-IS Level-1 Link State Database:

LSPID                 LSP Seq Num  LSP Checksum  LSP Holdtime      ATT/P/OL

r2.00-00              0x00000017   0x2372        284               0/0/1

أدناه، نرى في إخراج تحديث DEBUG ISIS الذي تم تجميع BGP فيه على الموجه 2:

*Mar 1 00:00:51.015 UTC: BGP(0): Revise route installing 1.1.1.1/32

-> 135.8.1.1 to main IP table

يقوم الموجه 2 الآن بإعادة بناء المستوى 1 LSP الخاص به لأن BGP قد تجمع وتم مسح وحدة بت الحمل الزائد. لهذا السبب ترى "الحقول الهامة تغيرت" في مخرجات تصحيح أخطاء تحديث ISIS أدناه.

*Mar 1 00:00:51.087 UTC: ISIS-Upd: Building L1 LSP

*Mar 1 00:00:51.087 UTC: ISIS-Upd: Important fields changed

*Mar 1 00:00:51.087 UTC: ISIS-Upd: Full SPF required

الآن يمكننا أن نرى أن الموجه 2 أكمل جلسة تحديث BGP الخاصة به مع المجاور:

*Mar 1 00:00:52.127 UTC: BGP: 135.8.1.1 initial update completed

عندما نلقي نظرة أخرى على LSP للمستوى 1 للموجه 2، نرى أن الموجه 2 قام بمسح وحدة بت الحمل الزائد (لأن BGP قد تجمع) وأن حقل LSP Seq Num قد زاد بمقدار 1 (لأنه تم إنشاء LSP جديد):

IS-IS Level-1 Link State Database:

LSPID                 LSP Seq Num  LSP Checksum  LSP Holdtime      ATT/P/OL

r2.00-00              0x00000018   0xAD87        287               0/0/0

فيما يلي تكوين الموجه 2 مع تسجيل مسار L1L2 الذي تم تكوينه ومسح وحدة بت التحميل الزائد.

تكوين الموجه 2

!

interface Loopback0

ip address 2.2.2.2 255.255.255.255

!--- Creates loopback interface and assigns !--- IP address to interface Loopback0.

!

interface Ethernet0/0

ip address 135.8.1.1 255.255.255.0

ip router isis

!--- Assigns IP address to interface Ethernet0/0 !--- and enables IS-IS for IP on the interface.

!

!

!

interface Ethernet1/0

ip address 135.8.2.1 255.255.255.0

ip router isis

!

!--- Assigns IP address to interface Ethernet1/0 !--- and enables IS-IS for IP on the interface.

!

!

router isis

redistribute static ip metric 11 level-1

redistribute isis ip level-2 into level-1 distribute-list 100

passive-interface Loopback0

net 12.0020.0200.2002.00

!

!--- Enables the IS-IS process on the router. !--- Configured L2 to L1 route leaking !--- Makes loopback interface passive !--- (does not send IS-IS packets on interface). !--- Assigns area and system ID to router.

!

ip route 200.200.200.200 255.255.255.255 loopback0

!--- Static route to 200.200.200.200 via loopback0.

access-list 100 permit ip any any

!--- Access list 100 is used to control which route !--- gets leaked from Level 2 to Level 1.

لاحظ أن قاعدة بيانات المستوى 1 للموجه 2 تظهر أن بت الحمل الزائد واضح في L1 LSP للموجه 2.

IS-IS Level-1 LSP r2.00-00

LSPID       LSP Seq Num LSP Checksum LSP Holdtime ATT/P/OL

r2.00-00 * 0x0000005D   0xC252        180           0/0/0

Area Address: 12

NLPID: 0xCC

Hostname: r2

IP Address: 2.2.2.2

Metric: 10 IP 135.8.2.0 255.255.255.0

Metric: 10 IP 135.8.1.0 255.255.255.0

Metric:  0 IP 2.2.2.2 255.255.255.255

Metric: 10 IS r2.02

Metric: 10 IS r3.01

Metric: 11 IP-External 200.200.200.200 255.255.255.255

Metric:138 IP-Interarea 1.1.1.1 255.255.255.255

عندما ننظر إلى مسارات IP التي يتعلمها الموجه 3، يمكننا أن نراه على عنوان الاسترجاع للموجه 1.1.1.1 من تسريب مسار L2L1 الذي تم تعلمه. لاحظ أيضا أن الموجه 3 يستلم أيضا المسار الثابت المعاد توزيعه 200.200.200.0/32.

r3#show ip route isis

200.200.200.0/32 is subnetted, 1 subnets

i L1 200.200.200.200 [115/21] via 135.8.2.2, Ethernet0/0

1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

i ia 1.1.1.1 [115/148] via 135.8.2.2, Ethernet0/0

2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

i L1 2.2.2.2 [115/10] via 135.8.2.2, Ethernet0/0

135.8.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

i L1 135.8.1.0 [115/20] via 135.8.2.2, Ethernet0/0

الآن دعونا تكوين set-overload-bit على المسحاج تخديد 2 مع ال suppress خيار. سنعمل على قمع كل من الطرق الداخلية والخارجية. وفيما يلي صياغة الأمر:

[no] set-overload-bit [on-startup [

| wait-for-bgp]] | [suppress [interlevel | external]]

يمنع منع Interlevel الموجه من إعلان البادئات التي تم التعرف عليها من المستوى 2. يمنع منع External إعادة التوزيع.

r2(config-router)#set-overload-bit suppress interlevel external

بالنظر إلى قاعدة بيانات المستوى 1 للموجه، يمكننا أن نرى أن وحدة بت التحميل الزائد تم تعيينها الآن في LSP للمستوى 1 للموجه 2. تم منع كل من 200.200.200.200/32 و 1.1.1.1/32. لا يتم حقنها في قاعدة بيانات المستوى 1.

IS-IS Level-1 LSP r2.00-00

LSPID       LSP Seq Num LSP Checksum LSP Holdtime ATT/P/OL

r2.00-00 * 0x0000005F   0x23C6       266            0/0/1

Area Address: 12

NLPID: 0xCC

Hostname: r2

IP Address: 2.2.2.2

Metric: 10 IP 135.8.2.0 255.255.255.0

Metric: 10 IP 135.8.1.0 255.255.255.0

Metric: 0 IP 2.2.2.2 255.255.255.255

Metric: 10 IS r2.02

Metric: 10 IS r3.01

عند تمكين تصحيح أخطاء حزم تحديث ISIS على الموجه 2، نرى "الحقول الهامة تغيرت" في الإخراج عند إنشاء قوائم التحكم في الوصول الخاصة بالمنفذ (LSP) للمستوى 1 والمستوى 2. وهذا يشير إلى أن محتوى LSP قد تغير، بمعنى آخر، لقد تلقينا LSP به مجموعة وحدات بت التحميل الزائد. يتطلب LSP الجديد تشغيل SPF كامل.

*Mar 1 03:16:08.987 UTC: ISIS-Upd: Building L1 LSP

*Mar 1 03:16:08.987 UTC: ISIS-Upd: Important fields changed

*Mar 1 03:16:08.987 UTC: ISIS-Upd: Full SPF required

*Mar 1 03:16:08.987 UTC: ISIS-Upd: Building L2 LSP

*Mar 1 03:16:08.987 UTC: ISIS-Upd: Important fields changed

*Mar 1 03:16:08.987 UTC: ISIS-Upd: Full SPF required

*Mar 1 03:16:09.035 UTC: ISIS-Upd: Sending L1 LSP 0020.0200.2002.00-00, seq 61, ht 299 on Ethernet0/0

*Mar 1 03:16:09.095 UTC: ISIS-Upd: Sending L2 LSP 0020.0200.2002.00-00, seq 65, ht 299 on Ethernet1/0

لم يعد جدول التوجيه المحدث للموجه 3 يتضمن شبكات IP 200.200.200.200 و 1.1.1.1.

r3#show ip route isis

2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

i L1 2.2.2.2 [115/10] via 135.8.2.2, Ethernet0/0

135.8.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

i L1 135.8.1.0 [115/20] via 135.8.2.2, Ethernet0/0

معلومات DDTS

- معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCdj18100 (العملاء المسجلون فقط) - قدم القدرة على تعيين وحدة بت التحميل الزائد يدويا.

- معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCdp01872 (العملاء المسجلون فقط) - قدم القدرة على تعيين وحدة بت الحمل الزائد على بدء التشغيل. انتظر حتى يشير BGP إلى التقارب أو تعيين مؤقت لمسح وحدة بت الحمل الزائد.

- معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCdr98046 (العملاء المسجلون فقط) - قد يستمر موجه IS-IS L1L2 الذي يقوم بإعادة توزيع مسارات IP من المستوى 1 إلى المستوى 2 أو المستوى 2 إلى المستوى 1 في الإعلان عن هذه المسارات التي تتم إعادة توزيعها في LSP الخاص به عندما يتم تعيين وحدة بت الحمل الزائد.

معلومات ذات صلة

- صفحة دعم IS-IS

- صفحة دعم بروتوكولات التوجيه

- الدعم الفني - Cisco Systems