المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

السيناريوهات

الرسم التخطيطي للشبكة

عمليات التهيئة الأولية

السيناريو 1: تأثير تحديد المسار عن طريق تعديل مقياس التأخير

السيناريو الثاني: التأثير على تحديد المسار باستخدام قائمة الإزاحة

السيناريو 3: التأثير على تحديد المسار باستخدام التلخيص

السيناريو 4: التأثير على تحديد المسار باستخدام خرائط التسريب

السيناريو 5: التأثير على تحديد المسار عن طريق تعديل المسافة الإدارية (AD) للبادئة

السيناريو 6: التأثير على تحديد المسار باستخدام تصفية المسار

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند عملية إنشاء مسار مفضل من خلال التأثير على ميزات بروتوكول توجيه العبارة الداخلية المحسنة (EIGRP) المختلفة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- معرفة توجيه IP الأساسي

- معرفة بروتوكول EIGRP

- معرفة واجهة سطر الأوامر (CLI) IOS® من Cisco

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة، ومع ذلك، تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- الموجه ASR 1000

- Router ISR 4000

- IOS 17.9.x من Cisco

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يمكن أن يتأثر تحديد مسار EIGRP بمعالجة مقاييس مختلفة يستخدمها البروتوكول لتحديد أفضل مسار إلى الوجهة. يقوم EIGRP بحساب أفضل مسار إلى وجهة بناء على مقاييس مختلفة، وتشتمل عملية تحديد المسار على تقييم هذه المقاييس لتحديد المسار الأمثل. تتضمن مقاييس بروتوكول EIGRP النطاق الترددي والتأخير والحمولة والموثوقية ووحدة الإرسال القصوى (MTU).

إن فهم هذه المقاييس وأهميتها يساعد مسؤولي الشبكة على تعديل تحديد مسار EIGRP بناء على متطلبات معينة أو شروط شبكة. بشكل افتراضي، من القيم المترية المختلفة، يستخدم EIGRP فقط الحد الأدنى من عرض النطاق الترددي على المسار إلى شبكة الوجهة والتأخر الإجمالي لحساب مقاييس التوجيه. علاوة على ذلك، يتم تحديد النطاق الترددي ومقاييس التأخير من القيم الثابتة التي يتم تكوينها على الواجهات من الأجهزة الموجودة على المسار نحو الوجهة، وبعبارة أخرى، لا يتم قياس هذين المعلقين بشكل ديناميكي.

وبصرف النظر عن التلاعب المتري، يمكن أيضا إستخدام تصفية المسار للتأثير على تحديد المسار في EIGRP. تتضمن تصفية المسار التحكم في المعلومات المسموح بها أو المرفوضة لإدخال جدول توجيه الموجه أو الخروج منه. يمكن القيام بتصفية المسارات لأسباب مختلفة، بما في ذلك تحسين جداول التوجيه أو إدارة حركة مرور الشبكة.

تتضمن بعض الميزات الأساسية المتعلقة بتصفية المسار في EIGRP قوائم التوزيع وقوائم البادئات وخرائط المسار وخرائط التسريب. توفر هذه الآليات طريقة قوية ومرنة للتحكم في معلومات التوجيه التي يمكن أن يستخدمها مسؤولو الشبكة لتخصيص جداول توجيه EIGRP لتلبية معايير محددة وتحسين كفاءة الشبكة.

السيناريوهات

في المشهد الديناميكي لبروتوكولات التوجيه، غالبا ما يجد المسؤولون أنفسهم في مواجهة الحاجة إلى تصميم قرارات التوجيه لمحاذاتها مع متطلبات الشبكة المحددة وتحسين تدفق حركة مرور البيانات. وهذا يتضمن الاستفادة من تقنيات وتكوينات متنوعة للتأثير على كيفية إتخاذ الموجهات لقرارات تحديد المسار.

توفر هذه الأمثلة بدائل مختلفة حيث يمكن للمسؤولين إستخدام تكوينات إستراتيجية لمعالجة تحديد مسار بروتوكول EIGRP:

1. إختيار EthernetPath عن طريق تعديل مقياس التأخير.

يسمح ضبط مقياس التأخير على واجهة الموجه للمسؤولين بالتأثير على قرارات التوجيه من خلال التأثير على هذه المعلمة المحددة على إرتباط ما. يمكن أن يؤدي هذا التلاعب الدقيق لحركة المرور إلى إتخاذ المسارات المفضلة بناء على قيم التأخير المعدلة.

2. التأثير على تحديد المسار باستخدام قائمة مقابلة.

يتيح إستخدام قائمة مقابلة إمكانية التعديل الانتقائي للمقاييس لبادئات معينة، مما يوفر نهجا مستهدفا للتأثير على تحديد المسار عبر واجهة معينة. وتستخدم هذه الآلية لزيادة المقاييس الواردة والصادرة إلى المسارات التي يتم تعلمها عبر بروتوكول EIGRP ولتفضيل بعض البادئات على مسار معين بشكل انتقائي.

3. التأثير على إختيار المسار باستخدام التلخيص.

يتيح إدخال مسارات الملخص للمسؤولين التأثير على تفضيل المطابقة الأطول للبادئة. يمكن أن يؤثر تلخيص المسار على دقة قرارات التوجيه وتحسين جداول التوجيه وتحسين كفاءة الشبكة بشكل عام.

4. التأثير على إختيار المسار باستخدام خرائط التسرب.

تعمل الاستفادة من خرائط التسريب أثناء الإعلان عن المسارات الموجزة على توفير آلية للإعلان عن مسارات أكثر تحديدا بشكل انتقائي. يضمن هذا النهج الإعلان عن المعلومات الملخصة بشكل إستراتيجي، والحفاظ على مرونة التوجيه والتأثير على إختيار المسار.

5. التأثير على تحديد المسار عن طريق تعديل المسافة الإدارية (AD) للبادئة

يعد تغيير المسافة الإدارية للبادئة أسلوبا مفيدا للتحكم في مصدر معلومات التوجيه. يمكن أن يكون هذا مفيدا بشكل خاص في السيناريوهات التي يلزم فيها إستبعاد المسارات من مصادر معينة من قاعدة معلومات التوجيه (RIB).

6. التأثير على إختيار المسار باستخدام تصفية المسار

تصفية المسار هي طريقة فعالة تستخدم للتحكم في إعلان مسارات معينة أو قبولها داخل بروتوكول التوجيه أو خارجه. يستخدم عادة لتصفية معلومات التوجيه استنادا إلى معايير محددة، مما يمنع الإعلان عن موجهات معينة أو التعرف عليها.

- قائمة التوزيع هي إحدى الأدوات الرئيسية المستخدمة لتصفية البادئات في EIGRP ويمكن أن تعمل بالاقتران مع قائمة الوصول (ACL) أو قائمة البادئات أو خريطة المسار.

- يؤدي إستخدام قائمة البادئات إلى تسهيل التصفية الدقيقة للبادئات من جهات مجاورة معينة. هذا المستوى من التحكم ضروري لإدارة تحديثات التوجيه لتعديل تفضيل المسار.

الرسم التخطيطي للشبكة

مخطط EIGRP

عمليات التهيئة الأولية

قبل تعديل أي تكوين، من المهم مراجعة التكوين الأولي وحالة الأجهزة (التكوين الأولي هو نفسه في كل سيناريو). استنادا إلى الرسم التخطيطي للشبكة، تعد R1، R2، R3، و R4 دولا مجاورة لبروتوكول EIGRP (لكل موجه جانبان) مع كون R4 أيضا جزءا من مجال النظام الوسيط إلى النظام الوسيط (IS-IS)، والقيام بإعادة التوزيع المتبادل بين بروتوكول IS-IS وبروتوكول EIGRP. من المهم ملاحظة أن R1 به مسارين في جدول التوجيه (من خلال الواجهة gi1/0/3 و gi1/0/4) إلى الشبكات الفرعية 10.20.x.x و 10.30.x.x عبر EIGRP، والشبكات الفرعية 10.10.x.x متصلة مباشرة.

R1

التكوينات

الحالة

R1#show run | section router eigrp

router eigrp LAB

!

address-family ipv4 unicast autonomous-system 100

!

topology base

exit-af-topology

network 10.10.10.0 0.0.0.255

network 10.10.20.0 0.0.0.255

network 10.10.30.0 0.0.0.255

network 192.168.1.0 0.0.0.3

network 192.168.3.0 0.0.0.3

exit-address-family

R1#show run interface GigabitEthernet1/0/3

Building configuration...

Current configuration : 93 bytes

!

interface GigabitEthernet1/0/3

no switchport

ip address 192.168.3.1 255.255.255.252

end

R1#show run interface GigabitEthernet1/0/4

Building configuration...

Current configuration : 93 bytes

!

interface GigabitEthernet1/0/4

no switchport

ip address 192.168.1.1 255.255.255.252

end

R1#show ip route eigrp

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, m - OMP

n - NAT, Ni - NAT inside, No - NAT outside, Nd - NAT DIA

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

H - NHRP, G - NHRP registered, g - NHRP registration summary

o - ODR, P - periodic downloaded static route, l - LISP

a - application route

+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

& - replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 12 subnets, 2 masks

D EX     10.20.40.0/24

[170/66560] via 192.168.3.2, 00:31:39, GigabitEthernet1/0/3

[170/66560] via 192.168.1.2, 00:31:39, GigabitEthernet1/0/4

D EX     10.20.50.0/24

[170/66560] via 192.168.3.2, 00:31:39, GigabitEthernet1/0/3

[170/66560] via 192.168.1.2, 00:31:39, GigabitEthernet1/0/4

D EX     10.20.60.0/24

[170/66560] via 192.168.3.2, 00:31:39, GigabitEthernet1/0/3

[170/66560] via 192.168.1.2, 00:31:39, GigabitEthernet1/0/4

D        10.30.70.0/24

[90/16000] via 192.168.3.2, 00:29:39, GigabitEthernet1/0/3

[90/16000] via 192.168.1.2, 00:29:39, GigabitEthernet1/0/4

D        10.30.80.0/24

[90/16000] via 192.168.3.2, 00:29:39, GigabitEthernet1/0/3

[90/16000] via 192.168.1.2, 00:29:39, GigabitEthernet1/0/4

D        10.30.90.0/24

[90/16000] via 192.168.3.2, 00:29:38, GigabitEthernet1/0/3

[90/16000] via 192.168.1.2, 00:29:38, GigabitEthernet1/0/4

172.16.0.0/30 is subnetted, 2 subnets

D        172.16.2.0 [90/15360] via 192.168.1.2, 6d21h, GigabitEthernet1/0/4

D        172.16.4.0 [90/15360] via 192.168.3.2, 6d21h, GigabitEthernet1/0/3

R1#show ip route connected

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, m - OMP

n - NAT, Ni - NAT inside, No - NAT outside, Nd - NAT DIA

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

H - NHRP, G - NHRP registered, g - NHRP registration summary

o - ODR, P - periodic downloaded static route, l - LISP

a - application route

+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

& - replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 12 subnets, 2 masks

C        10.10.10.0/24 is directly connected, Loopback10

L        10.10.10.10/32 is directly connected, Loopback10

C        10.10.20.0/24 is directly connected, Loopback20

L        10.10.20.20/32 is directly connected, Loopback20

C        10.10.30.0/24 is directly connected, Loopback30

L        10.10.30.30/32 is directly connected, Loopback30

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        192.168.1.0/30 is directly connected, GigabitEthernet1/0/4

L        192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet1/0/4

192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        192.168.3.0/30 is directly connected, GigabitEthernet1/0/3

L        192.168.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet1/0/3

R1#show interfaces GigabitEthernet1/0/3

GigabitEthernet1/0/3 is up, line protocol is up (connected)

Hardware is Gigabit Ethernet, address is dc77.4c0d.2758 (bia dc77.4c0d.2758)

Internet address is 192.168.3.1/30

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Full-duplex, 1000Mb/s, media type is 10/100/1000BaseTX

input flow-control is on, output flow-control is unsupported

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:00, output 00:00:01, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

133448 packets input, 10412767 bytes, 0 no buffer

Received 133325 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 133323 multicast, 0 pause input

0 input packets with dribble condition detected

207232 packets output, 18832310 bytes, 0 underruns

Output 738 broadcasts (0 IP multicasts)

0 output errors, 0 collisions, 4 interface resets

0 unknown protocol drops

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

R1#show interfaces GigabitEthernet1/0/4

GigabitEthernet1/0/4 is up, line protocol is up (connected)

Hardware is Gigabit Ethernet, address is dc77.4c0d.2776 (bia dc77.4c0d.2776)

Internet address is 192.168.1.1/30

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Full-duplex, 1000Mb/s, media type is 10/100/1000BaseTX

input flow-control is on, output flow-control is unsupported

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:01, output 00:00:01, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

133435 packets input, 10411748 bytes, 0 no buffer

Received 133318 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 133317 multicast, 0 pause input

0 input packets with dribble condition detected

207061 packets output, 18806457 bytes, 0 underruns

Output 714 broadcasts (0 IP multicasts)

0 output errors, 0 collisions, 4 interface resets

0 unknown protocol drops

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

R1#show ip eigrp neighbors

EIGRP-IPv4 VR(LAB) Address-Family Neighbors for AS(100)

H   Address                 Interface              Hold Uptime   SRTT   RTO  Q  Seq

(sec)         (ms)       Cnt Num

1   192.168.1.2             Gi1/0/4                  12 1w0d        1   100  0  123

0   192.168.3.2             Gi1/0/3                  12 1w0d        1   100  0  123

في حالة R2 و R3، يتم تعلم جميع البادئات 10.10.x.x و 10.20.x.x و 10.30.x.x من خلال EIGRP.

R2

التكوينات

الحالة

R2#show run | section router eigrp

router eigrp LAB

!

address-family ipv4 unicast autonomous-system 100

!

topology base

exit-af-topology

network 172.16.2.0 0.0.0.3

network 192.168.1.0 0.0.0.3

exit-address-family

R2#show run interface GigabitEthernet 0/0/0

Building configuration...

Current configuration : 96 bytes

!

interface GigabitEthernet0/0/0

ip address 192.168.1.2 255.255.255.252

negotiation auto

end

R2#show run interface GigabitEthernet 0/0/1

Building configuration...

Current configuration : 95 bytes

!

interface GigabitEthernet0/0/1

ip address 172.16.2.1 255.255.255.252

negotiation auto

end

R2#show ip route eigrp

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

a - application route

+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 9 subnets

D        10.10.10.0 [90/10880] via 192.168.1.1, 6d22h, GigabitEthernet0/0/0

D        10.10.20.0 [90/10880] via 192.168.1.1, 6d22h, GigabitEthernet0/0/0

D        10.10.30.0 [90/10880] via 192.168.1.1, 6d22h, GigabitEthernet0/0/0

D EX     10.20.40.0 [170/61440] via 172.16.2.2, 01:32:45, GigabitEthernet0/0/1

D EX     10.20.50.0 [170/61440] via 172.16.2.2, 01:32:45, GigabitEthernet0/0/1

D EX     10.20.60.0 [170/61440] via 172.16.2.2, 01:32:45, GigabitEthernet0/0/1

D        10.30.70.0 [90/10880] via 172.16.2.2, 01:30:45, GigabitEthernet0/0/1

D        10.30.80.0 [90/10880] via 172.16.2.2, 01:30:45, GigabitEthernet0/0/1

D        10.30.90.0 [90/10880] via 172.16.2.2, 01:30:44, GigabitEthernet0/0/1

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

D        172.16.4.0/30 [90/15360] via 172.16.2.2, 6d22h, GigabitEthernet0/0/1

192.168.3.0/30 is subnetted, 1 subnets

D        192.168.3.0 [90/15360] via 192.168.1.1, 6d22h, GigabitEthernet0/0/0

R2#show interfaces GigabitEthernet0/0/0

GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up

Hardware is BUILT-IN-2T+6X1GE, address is 0062.ec8a.cf02 (bia 0062.ec8a.cf02)

Internet address is 192.168.1.2/30

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

Full Duplex, 1000Mbps, link type is auto, media type is T

output flow-control is on, input flow-control is on

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:01, output 00:03:30, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

208297 packets input, 18918243 bytes, 0 no buffer

Received 718 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 145070 multicast, 0 pause input

134239 packets output, 10474478 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 4 interface resets

11577 unknown protocol drops

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

R2#show interfaces GigabitEthernet0/0/1

GigabitEthernet0/0/1 is up, line protocol is up

Hardware is BUILT-IN-2T+6X1GE, address is 0062.ec8a.cf03 (bia 0062.ec8a.cf03)

Internet address is 172.16.2.1/30

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

Full Duplex, 1000Mbps, link type is auto, media type is T

output flow-control is on, input flow-control is on

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:05, output 00:03:35, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

145790 packets input, 15086179 bytes, 0 no buffer

Received 2 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

1 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 145679 multicast, 0 pause input

134227 packets output, 10473816 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 4 interface resets

11575 unknown protocol drops

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

R2#show ip eigrp neighbors

EIGRP-IPv4 VR(LAB) Address-Family Neighbors for AS(100)

H   Address                 Interface              Hold Uptime   SRTT   RTO  Q  Seq

(sec)         (ms)       Cnt Num

1   172.16.2.2              Gi0/0/1                  14 6d22h       1   100  0  103

0   192.168.1.1             Gi0/0/0                  12 1w0d        1   100  0  114

R3

التكوينات

الحالة

R3#show run | section router eigrp

router eigrp LAB

!

address-family ipv4 unicast autonomous-system 100

!

topology base

exit-af-topology

network 172.16.4.0 0.0.0.3

network 192.168.3.0 0.0.0.3

exit-address-family

R3#show run interface GigabitEthernet 0/0/0

Building configuration...

Current configuration : 96 bytes

!

interface GigabitEthernet0/0/0

ip address 192.168.3.2 255.255.255.252

negotiation auto

end

R3#show run interface GigabitEthernet 0/0/2

Building configuration...

Current configuration : 95 bytes

!

interface GigabitEthernet0/0/2

ip address 172.16.4.1 255.255.255.252

negotiation auto

end

R3#show ip route eigrp

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

a - application route

+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 9 subnets

D        10.10.10.0 [90/10880] via 192.168.3.1, 6d22h, GigabitEthernet0/0/0

D        10.10.20.0 [90/10880] via 192.168.3.1, 6d22h, GigabitEthernet0/0/0

D        10.10.30.0 [90/10880] via 192.168.3.1, 6d22h, GigabitEthernet0/0/0

D EX     10.20.40.0 [170/61440] via 172.16.4.2, 01:46:05, GigabitEthernet0/0/2

D EX     10.20.50.0 [170/61440] via 172.16.4.2, 01:46:05, GigabitEthernet0/0/2

D EX     10.20.60.0 [170/61440] via 172.16.4.2, 01:46:05, GigabitEthernet0/0/2

D        10.30.70.0 [90/10880] via 172.16.4.2, 01:44:05, GigabitEthernet0/0/2

D        10.30.80.0 [90/10880] via 172.16.4.2, 01:44:05, GigabitEthernet0/0/2

D        10.30.90.0 [90/10880] via 172.16.4.2, 01:44:04, GigabitEthernet0/0/2

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

D        172.16.2.0/30 [90/15360] via 172.16.4.2, 6d22h, GigabitEthernet0/0/2

192.168.1.0/30 is subnetted, 1 subnets

D        192.168.1.0 [90/15360] via 192.168.3.1, 6d22h, GigabitEthernet0/0/0

R3#show interfaces GigabitEthernet0/0/0

GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up

Hardware is BUILT-IN-2T+6X1GE, address is 0062.ec8a.a402 (bia 0062.ec8a.a402)

Internet address is 192.168.3.2/30

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

Full Duplex, 1000Mbps, link type is auto, media type is T

output flow-control is on, input flow-control is on

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:01, output 00:00:01, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

208616 packets input, 18949840 bytes, 0 no buffer

Received 726 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

2 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 145285 multicast, 0 pause input

134420 packets output, 10488621 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 5 interface resets

11597 unknown protocol drops

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

10 carrier transitions

R3#show interfaces GigabitEthernet0/0/2

GigabitEthernet0/0/2 is up, line protocol is up

Hardware is BUILT-IN-2T+6X1GE, address is 0062.ec8a.a404 (bia 0062.ec8a.a404)

Internet address is 172.16.4.1/30

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

Full Duplex, 1000Mbps, link type is auto, media type is T

output flow-control is on, input flow-control is on

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:01, output 00:00:01, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

145895 packets input, 15083732 bytes, 0 no buffer

Received 1 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

1 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 145785 multicast, 0 pause input

134433 packets output, 10489999 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 5 interface resets

11543 unknown protocol drops

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

6 carrier transitions

R3#show ip eigrp neighbors

EIGRP-IPv4 VR(LAB) Address-Family Neighbors for AS(100)

H   Address                 Interface              Hold Uptime   SRTT   RTO  Q  Seq

(sec)         (ms)       Cnt Num

1   172.16.4.2              Gi0/0/2                  14 6d22h       1   100  0  102

0   192.168.3.1             Gi0/0/0                  13 1w0d        1   100  0  115

R4

التكوينات

الحالة

R4#show run | section router eigrp

router eigrp LAB

!

address-family ipv4 unicast autonomous-system 100

!

topology base

redistribute isis level-2 metric 1000000 10 255 1 1500

exit-af-topology

network 10.30.70.0 0.0.0.255

network 10.30.80.0 0.0.0.255

network 10.30.90.0 0.0.0.255

network 172.16.2.0 0.0.0.3

network 172.16.4.0 0.0.0.3

exit-address-family

R4#show run | section ^router isis

router isis

net 49.0001.0000.0000.0004.00

is-type level-2-only

metric-style wide

redistribute eigrp 100

R4#show run interface GigabitEthernet1/0/1

Building configuration...

Current configuration : 95 bytes

!

interface GigabitEthernet1/0/1

ip address 172.16.2.2 255.255.255.252

negotiation auto

end

R4#show run interface GigabitEthernet1/0/2

Building configuration...

Current configuration : 95 bytes

!

interface GigabitEthernet1/0/2

ip address 172.16.4.2 255.255.255.252

negotiation auto

end

R4#show run interface GigabitEthernet0/0/1

Building configuration...

Current configuration : 112 bytes

!

interface GigabitEthernet0/0/1

ip address 172.16.6.1 255.255.255.252

ip router isis

negotiation auto

end

R4#show ip route eigrp

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

a - application route

+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 12 subnets, 2 masks

D        10.10.10.0/24 [90/16000] via 172.16.4.1, 6d23h, GigabitEthernet1/0/2

[90/16000] via 172.16.2.1, 6d23h, GigabitEthernet1/0/1

D        10.10.20.0/24 [90/16000] via 172.16.4.1, 6d23h, GigabitEthernet1/0/2

[90/16000] via 172.16.2.1, 6d23h, GigabitEthernet1/0/1

D        10.10.30.0/24 [90/16000] via 172.16.4.1, 6d23h, GigabitEthernet1/0/2

[90/16000] via 172.16.2.1, 6d23h, GigabitEthernet1/0/1

192.168.1.0/30 is subnetted, 1 subnets

D        192.168.1.0 [90/15360] via 172.16.2.1, 6d23h, GigabitEthernet1/0/1

192.168.3.0/30 is subnetted, 1 subnets

D        192.168.3.0 [90/15360] via 172.16.4.1, 6d23h, GigabitEthernet1/0/2

R4#show ip route isis

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

a - application route

+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 12 subnets, 2 masks

i L2     10.20.40.0/24 [115/20] via 172.16.6.2, 02:10:41, GigabitEthernet0/0/1

i L2     10.20.50.0/24 [115/20] via 172.16.6.2, 02:10:41, GigabitEthernet0/0/1

i L2     10.20.60.0/24 [115/20] via 172.16.6.2, 02:10:41, GigabitEthernet0/0/1

R4#show ip route connected

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

a - application route

+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 12 subnets, 2 masks

C        10.30.70.0/24 is directly connected, Loopback70

L        10.30.70.70/32 is directly connected, Loopback70

C        10.30.80.0/24 is directly connected, Loopback80

L        10.30.80.80/32 is directly connected, Loopback80

C        10.30.90.0/24 is directly connected, Loopback90

L        10.30.90.90/32 is directly connected, Loopback90

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks

C        172.16.2.0/30 is directly connected, GigabitEthernet1/0/1

L        172.16.2.2/32 is directly connected, GigabitEthernet1/0/1

C        172.16.4.0/30 is directly connected, GigabitEthernet1/0/2

L        172.16.4.2/32 is directly connected, GigabitEthernet1/0/2

C        172.16.6.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1

L        172.16.6.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1

R4#show interfaces GigabitEthernet1/0/1

GigabitEthernet1/0/1 is up, line protocol is up

Hardware is SM-X-4X1G-1X10G, address is 0027.9064.d041 (bia 0027.9064.d041)

Internet address is 172.16.2.2/30

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

Full Duplex, 1000Mbps, link type is auto, media type is RJ45

output flow-control is on, input flow-control is on

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:05:38, output 00:00:30, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

134612 packets input, 9965393 bytes, 0 no buffer

Received 5 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 134482 multicast, 0 pause input

146207 packets output, 14544461 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 unknown protocol drops

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

R4#show interfaces GigabitEthernet1/0/2

GigabitEthernet1/0/2 is up, line protocol is up

Hardware is SM-X-4X1G-1X10G, address is 0027.9064.d042 (bia 0027.9064.d042)

Internet address is 172.16.4.2/30

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

Full Duplex, 1000Mbps, link type is auto, media type is RJ45

output flow-control is on, input flow-control is on

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:08:36, output 00:00:01, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

134654 packets input, 9968624 bytes, 0 no buffer

Received 2 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 134535 multicast, 0 pause input

146139 packets output, 14525699 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 unknown protocol drops

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

R4#show interfaces GigabitEthernet0/0/1

GigabitEthernet0/0/1 is up, line protocol is up

Hardware is ISR4331-3x1GE, address is 0027.9064.d021 (bia 0027.9064.d021)

Internet address is 172.16.6.1/30

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

Full Duplex, 1000Mbps, link type is auto, media type is RJ45

output flow-control is on, input flow-control is on

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:01, output 00:00:03, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

576123 packets input, 655123623 bytes, 0 no buffer

Received 2 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 576069 multicast, 0 pause input

154335 packets output, 216885838 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 unknown protocol drops

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

R4#show ip eigrp neighbors

EIGRP-IPv4 VR(LAB) Address-Family Neighbors for AS(100)

H   Address                 Interface              Hold Uptime   SRTT   RTO  Q  Seq

(sec)         (ms)       Cnt Num

1   172.16.4.1              Gi1/0/2                  14 6d23h       1   100  0  124

0   172.16.2.1              Gi1/0/1                  14 6d23h       1   100  0  124

R4#show isis neighbors

System Id       Type Interface     IP Address      State Holdtime Circuit Id

R5              L2   Gi0/0/1       172.16.6.2      UP    9        R5.01

السيناريو 1: تأثير تحديد المسار عن طريق تعديل مقياس التأخير

في هذا المثال، يتم إستخدام قيمة التأخير للتأثير على EIGRP لتفضيل المسار عبر R3. قبل إجراء أي تغيير، يمكنك تأكيد أن EIGRP هو موازنة التحميل بين الواجهات Gi1/0/3 و Gi1/04 لأن كلا الواجهات لها نفس قيمة التأخير التي تبلغ 10 ميكروثانية.

R1#show ip route eigrp

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, m - OMP

n - NAT, Ni - NAT inside, No - NAT outside, Nd - NAT DIA

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

H - NHRP, G - NHRP registered, g - NHRP registration summary

o - ODR, P - periodic downloaded static route, l - LISP

a - application route

+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

& - replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 12 subnets, 2 masks

D EX     10.20.40.0/24

[170/66560] via 192.168.3.2, 5d22h, GigabitEthernet1/0/3

[170/66560] via 192.168.1.2, 5d22h, GigabitEthernet1/0/4

D EX     10.20.50.0/24

[170/66560] via 192.168.3.2, 5d22h, GigabitEthernet1/0/3

[170/66560] via 192.168.1.2, 5d22h, GigabitEthernet1/0/4

D EX     10.20.60.0/24

[170/66560] via 192.168.3.2, 5d22h, GigabitEthernet1/0/3

[170/66560] via 192.168.1.2, 5d22h, GigabitEthernet1/0/4

D        10.30.70.0/24 [90/16000] via 192.168.3.2, 5d22h, GigabitEthernet1/0/3

[90/16000] via 192.168.1.2, 5d22h, GigabitEthernet1/0/4

D        10.30.80.0/24 [90/16000] via 192.168.3.2, 5d22h, GigabitEthernet1/0/3

[90/16000] via 192.168.1.2, 5d22h, GigabitEthernet1/0/4

D        10.30.90.0/24 [90/16000] via 192.168.3.2, 5d22h, GigabitEthernet1/0/3

[90/16000] via 192.168.1.2, 5d22h, GigabitEthernet1/0/4

172.16.0.0/30 is subnetted, 2 subnets

D        172.16.2.0 [90/15360] via 192.168.1.2, 1w5d, GigabitEthernet1/0/4

D        172.16.4.0 [90/15360] via 192.168.3.2, 1w5d, GigabitEthernet1/0/3

R1#show interface GigabitEthernet1/0/3 | i DLY

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,

R1#show interface GigabitEthernet1/0/4 | i DLY

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,

الآن، قم بتعديل وزيادة التأخير لواجهة GigabitEthernet1/0/4. من خلال تغيير قيمة التأخير إلى 100 (عشرات الميكرو ثانية)، يقوم RIB بتثبيت المسار عبر الواجهة Gi1/0/3 فقط.

من خلال النظر إلى جدول مخطط EIGRP، يمكنك تأكيد أن الواجهة gi1/0/4 لا تزال تظهر كخلف ممكن لجميع البادئات وبها تأخير إجمالي أعلى.

R1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

R1(config)#interface GigabitEthernet1/0/4

R1(config-if)#delay 100

R1(config-if)#end

R1#show ip route eigrp

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, m - OMP

n - NAT, Ni - NAT inside, No - NAT outside, Nd - NAT DIA

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

H - NHRP, G - NHRP registered, g - NHRP registration summary

o - ODR, P - periodic downloaded static route, l - LISP

a - application route

+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

& - replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 12 subnets, 2 masks

D EX     10.20.40.0/24

[170/66560] via 192.168.3.2, 00:05:52, GigabitEthernet1/0/3

D EX     10.20.50.0/24

[170/66560] via 192.168.3.2, 00:05:52, GigabitEthernet1/0/3

D EX     10.20.60.0/24

[170/66560] via 192.168.3.2, 00:05:52, GigabitEthernet1/0/3

D        10.30.70.0/24

[90/16000] via 192.168.3.2, 00:05:52, GigabitEthernet1/0/3

D        10.30.80.0/24

[90/16000] via 192.168.3.2, 00:05:52, GigabitEthernet1/0/3

D        10.30.90.0/24

[90/16000] via 192.168.3.2, 00:05:52, GigabitEthernet1/0/3

172.16.0.0/30 is subnetted, 2 subnets

D        172.16.2.0 [90/20480] via 192.168.3.2, 00:05:52, GigabitEthernet1/0/3

D        172.16.4.0 [90/15360] via 192.168.3.2, 00:05:52, GigabitEthernet1/0/3

R1#show interface GigabitEthernet1/0/4 | i DLY

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 1000 usec,

R1#show ip eigrp topology

EIGRP-IPv4 VR(LAB) Topology Table for AS(100)/ID(192.168.3.1)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,

r - reply Status, s - sia Status

P 192.168.3.0/30, 1 successors, FD is 1310720

via Connected, GigabitEthernet1/0/3

P 10.30.70.0/24, 1 successors, FD is 2048000

via 192.168.3.2 (2048000/1392640), GigabitEthernet1/0/3

via 192.168.1.2 (66928640/1392640), GigabitEthernet1/0/4

P 10.20.50.0/24, 1 successors, FD is 8519680

via 192.168.3.2 (8519680/7864320), GigabitEthernet1/0/3

via 192.168.1.2 (73400320/7864320), GigabitEthernet1/0/4

P 10.30.80.0/24, 1 successors, FD is 2048000

via 192.168.3.2 (2048000/1392640), GigabitEthernet1/0/3

via 192.168.1.2 (66928640/1392640), GigabitEthernet1/0/4

P 172.16.2.0/30, 1 successors, FD is 2621440

via 192.168.3.2 (2621440/1966080), GigabitEthernet1/0/3

via 192.168.1.2 (66846720/1310720), GigabitEthernet1/0/4

P 10.10.30.0/24, 1 successors, FD is 163840

via Connected, Loopback30

P 10.20.60.0/24, 1 successors, FD is 8519680

via 192.168.3.2 (8519680/7864320), GigabitEthernet1/0/3

via 192.168.1.2 (73400320/7864320), GigabitEthernet1/0/4

P 192.168.1.0/30, 1 successors, FD is 66191360

via Connected, GigabitEthernet1/0/4

via 192.168.3.2 (3276800/2621440), GigabitEthernet1/0/3

P 10.20.40.0/24, 1 successors, FD is 8519680

via 192.168.3.2 (8519680/7864320), GigabitEthernet1/0/3

via 192.168.1.2 (73400320/7864320), GigabitEthernet1/0/4

P 10.10.20.0/24, 1 successors, FD is 163840

via Connected, Loopback20

P 10.30.90.0/24, 1 successors, FD is 2048000

via 192.168.3.2 (2048000/1392640), GigabitEthernet1/0/3

via 192.168.1.2 (66928640/1392640), GigabitEthernet1/0/4

P 172.16.4.0/30, 1 successors, FD is 1966080

via 192.168.3.2 (1966080/1310720), GigabitEthernet1/0/3

P 10.10.10.0/24, 1 successors, FD is 163840

via Connected, Loopback10

R1#show ip eigrp topology 10.20.40.0/24

EIGRP-IPv4 VR(LAB) Topology Entry for AS(100)/ID(192.168.3.1) for 10.20.40.0/24

State is Passive, Query origin flag is 1, 1 Successor(s), FD is 8519680, RIB is 66560

Descriptor Blocks:

192.168.3.2 (GigabitEthernet1/0/3), from 192.168.3.2, Send flag is 0x0

Composite metric is (8519680/7864320), route is External

Vector metric:

Minimum bandwidth is 1000000 Kbit

Total delay is 120000000 picoseconds

Reliability is 255/255

Load is 1/255

Minimum MTU is 1500

Hop count is 2

Originating router is 172.16.6.1

External data:

AS number of route is 0

External protocol is IS-IS, external metric is 20

Administrator tag is 0 (0x00000000)

192.168.1.2 (GigabitEthernet1/0/4), from 192.168.1.2, Send flag is 0x0

Composite metric is (73400320/7864320), route is External

Vector metric:

Minimum bandwidth is 1000000 Kbit

Total delay is 1110000000 picoseconds

Reliability is 255/255

Load is 1/255

Minimum MTU is 1500

Hop count is 2

Originating router is 172.16.6.1

External data:

AS number of route is 0

External protocol is IS-IS, external metric is 20

Administrator tag is 0 (0x00000000)

R1#traceroute 10.20.40.1 source loopback10

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 10.20.40.1

VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)

1 192.168.3.2 1 msec 0 msec 0 msec

2 172.16.4.2 0 msec 0 msec 1 msec

3 172.16.6.2 1 msec 1 msec *

R1#show ip cef 10.20.40.1

10.20.40.0/24

nexthop 192.168.3.2 GigabitEthernet1/0/3

تعديل التأخير يمكن أن يكون أداة مفيدة للتحكم في تدفق حركة المرور وتغيير سلوك الشبكة الإجمالي. التأخير هو قيمة تراكمية تنمو بناء على تأخر كل مقطع ضمن المسار. ومن المهم أيضا ملاحظة أنه نظرا لإمكانية إستخدام النطاق الترددي من قبل حسابات البروتوكولات الأخرى، فإن التغييرات التي يتم إجراؤها على معلمة تأخير الواجهة هي طريقة مفضلة. غير أن التغييرات التي تطرأ على التأخير لا تفيد إلا في السيناريوهات التي يفضل فيها مسار على مسار آخر بالنسبة لجميع المسارات التي يتم إستلامها.

ملاحظة: كن حذرا عندما تختار قيمة التأخير الجديدة، فأنت لا تريد زيادة التأخير إلى درجة لا ينظر فيها EIGRP إلى تلك المسارات كخلف ممكن.

السيناريو الثاني: التأثير على تحديد المسار باستخدام قائمة الإزاحة

في هذا السيناريو، يتم تحديد حركة المرور أو البادئة المثيرة للاهتمام التي يلزم معالجتها باستخدام قائمة التحكم في الوصول (ACL). يتم إستخدام قائمة تحكم في الوصول (ACL) لمطابقة هذه البادئات، وعلى سبيل المثال، تتم إضافة التكوين التالي لمعالجة حركة المرور الموجهة إلى الشبكات الفرعية 10.20.60.0/24 و 10.30.90.0/24.

R1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

R1(config)#access-list 20 permit 10.20.60.0 0.0.0.255

R1(config)#access-list 30 permit 10.30.90.0 0.0.0.255

!

R1#show access-lists 20

Standard IP access list 20

10 permit 10.20.60.0, wildcard bits 0.0.0.255

R1#show access-lists 30

Standard IP access list 30

10 permit 10.30.90.0, wildcard bits 0.0.0.255

الهدف هو تعديل قياس البادئات المحددة ولكن دون التأثير على جميع حركة مرور EIGRP الأخرى. يستخدم هذا المثال قائمة الإزاحة لإضافة إزاحة إلى قياس البادئات المحددة (10.20.60.0/24 و 10.30.90.0/24) في الإتجاه الوارد للطراز R1.

تتمثل الفكرة في تفضيل المسار عبر R2 عبر الواجهة gi1/0/4 عند الوصول إلى الشبكة الفرعية 10.20.60.0/24 (من R1) وتفضل المسار عبر R3 عبر الواجهة gi1/0/3 عند الوصول إلى الشبكة الفرعية 10.30.90.0/24 (من R1).

يستخدم التكوين الأمر offset-list {ACL name|ACL number} {in|out} <offset> <interface> كما هو موضح بعد ذلك:

R1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

R1(config)#router eigrp LAB

R1(config-router)#address-family ipv4 unicast autonomous-system 100

R1(config-router-af)#topology base

R1(config-router-af-topology)#offset-list 20 in 200 GigabitEthernet1/0/3

R1(config-router-af-topology)#end

يمكن التحقق من نتائج التكوين بالتحقق من جدول RIB وقاعدة معلومات إعادة التوجيه (FIB) ومخطط EIGRP. في المخرجات التالية، يمكن ملاحظة أن الإزاحة المطبقة على الواجهة gi1/0/3 أثرت على قياس هذه البادئة المحددة، بعبارة أخرى، مما يجعل هذا المسار أقل جاذبية:

R1#show ip route 10.20.60.0

Routing entry for 10.20.60.0/24

Known via "eigrp 100", distance 170, metric 66560, precedence routine (0), type external

Redistributing via eigrp 100

Last update from 192.168.1.2 on GigabitEthernet1/0/4, 00:01:31 ago

Routing Descriptor Blocks:

* 192.168.1.2, from 192.168.1.2, 00:01:31 ago, via GigabitEthernet1/0/4

Route metric is 66560, traffic share count is 1

Total delay is 120 microseconds, minimum bandwidth is 1000000 Kbit

Reliability 255/255, minimum MTU 1500 bytes

Loading 1/255, Hops 2

R1#show ip cef 10.20.60.0

10.20.60.0/24

nexthop 192.168.1.2 GigabitEthernet1/0/4

R1#show ip eigrp topology 10.20.60.0/24

EIGRP-IPv4 VR(LAB) Topology Entry for AS(100)/ID(192.168.3.1) for 10.20.60.0/24

State is Passive, Query origin flag is 1, 1 Successor(s), FD is 8519680, RIB is 66560

Descriptor Blocks:

192.168.1.2 (GigabitEthernet1/0/4), from 192.168.1.2, Send flag is 0x0

Composite metric is (8519680/7864320), route is External

Vector metric:

Minimum bandwidth is 1000000 Kbit

Total delay is 120000000 picoseconds

Reliability is 255/255

Load is 1/255

Minimum MTU is 1500

Hop count is 2

Originating router is 172.16.6.1

External data:

AS number of route is 0

External protocol is IS-IS, external metric is 20

Administrator tag is 0 (0x00000000)

192.168.3.2 (GigabitEthernet1/0/3), from 192.168.3.2, Send flag is 0x0

Composite metric is (8519880/7864520), route is External

Vector metric:

Minimum bandwidth is 1000000 Kbit

Total delay is 120003052 picoseconds        <---

Reliability is 255/255

Load is 1/255

Minimum MTU is 1500

Hop count is 2

Originating router is 172.16.6.1

External data:

AS number of route is 0

External protocol is IS-IS, external metric is 20

Administrator tag is 0 (0x00000000)

اكتملت عملية مماثلة للبادئة 10.30.90.0/24، تتم إضافة القائمة المقابلة الآن لتفضل مسار R3 من خلال الواجهة gi1/0/3 (ولكن تطبيق الإزاحة على gi1/0/4). وبطريقة مماثلة، من خلال مراجعة مخطط RIB و FIB و EIGRP، يمكن ملاحظة أن المسار المفضل للبادئة المحددة هو من خلال R3:

R1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

R1(config)#router eigrp LAB

R1(config-router)#address-family ipv4 unicast autonomous-system 100

R1(config-router-af)#topology base

R1(config-router-af-topology)#offset-list 30 in 300 gigabitEthernet 1/0/4

R1(config-router-af-topology)#end

R1#show ip route 10.30.90.0

Routing entry for 10.30.90.0/24

Known via "eigrp 100", distance 90, metric 16000, precedence routine (0), type internal

Redistributing via eigrp 100

Last update from 192.168.3.2 on GigabitEthernet1/0/3, 00:00:25 ago

Routing Descriptor Blocks:

* 192.168.3.2, from 192.168.3.2, 00:00:25 ago, via GigabitEthernet1/0/3

Route metric is 16000, traffic share count is 1

Total delay is 21 microseconds, minimum bandwidth is 1000000 Kbit

Reliability 255/255, minimum MTU 1500 bytes

Loading 1/255, Hops 2

R1#show ip cef 10.30.90.0

10.30.90.0/24

nexthop 192.168.3.2 GigabitEthernet1/0/3

R1#show ip eigrp topology 10.30.90.0/24

EIGRP-IPv4 VR(LAB) Topology Entry for AS(100)/ID(192.168.3.1) for 10.30.90.0/24

State is Passive, Query origin flag is 1, 1 Successor(s), FD is 2048000, RIB is 16000

Descriptor Blocks:

192.168.3.2 (GigabitEthernet1/0/3), from 192.168.3.2, Send flag is 0x0

Composite metric is (2048000/1392640), route is Internal

Vector metric:

Minimum bandwidth is 1000000 Kbit

Total delay is 21250000 picoseconds

Reliability is 255/255

Load is 1/255

Minimum MTU is 1500

Hop count is 2

Originating router is 172.16.6.1

192.168.1.2 (GigabitEthernet1/0/4), from 192.168.1.2, Send flag is 0x0

Composite metric is (2048300/1392940), route is Internal

Vector metric:

Minimum bandwidth is 1000000 Kbit

Total delay is 21254578 picoseconds      <---

Reliability is 255/255

Load is 1/255

Minimum MTU is 1500

Hop count is 2

Originating router is 172.16.6.1

بالنظر إلى الأمر show ip route eigrp، يمكنك تأكيد نجاح التكوين وتأثر البادئات المحددة فقط وظلت جميع المسارات الأخرى دون تغيير. أيضا يركض traceroute يؤكد أن الحركة مرور يأخذ المسار ب رغب:

R1#show ip route eigrp

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, m - OMP

n - NAT, Ni - NAT inside, No - NAT outside, Nd - NAT DIA

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

H - NHRP, G - NHRP registered, g - NHRP registration summary

o - ODR, P - periodic downloaded static route, l - LISP

a - application route

+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

& - replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 12 subnets, 2 masks

D EX     10.20.40.0/24

[170/66560] via 192.168.3.2, 00:22:32, GigabitEthernet1/0/3

[170/66560] via 192.168.1.2, 00:22:32, GigabitEthernet1/0/4

D EX     10.20.50.0/24

[170/66560] via 192.168.3.2, 00:22:32, GigabitEthernet1/0/3

[170/66560] via 192.168.1.2, 00:22:32, GigabitEthernet1/0/4

D EX     10.20.60.0/24

[170/66560] via 192.168.1.2, 00:16:54, GigabitEthernet1/0/4

D        10.30.70.0/24

[90/16000] via 192.168.3.2, 00:22:32, GigabitEthernet1/0/3

[90/16000] via 192.168.1.2, 00:22:32, GigabitEthernet1/0/4

D        10.30.80.0/24

[90/16000] via 192.168.3.2, 00:22:32, GigabitEthernet1/0/3

[90/16000] via 192.168.1.2, 00:22:32, GigabitEthernet1/0/4

D        10.30.90.0/24

[90/16000] via 192.168.3.2, 00:04:56, GigabitEthernet1/0/3

172.16.0.0/30 is subnetted, 2 subnets

D        172.16.2.0 [90/15360] via 192.168.1.2, 00:22:32, GigabitEthernet1/0/4

D        172.16.4.0 [90/15360] via 192.168.3.2, 00:22:32, GigabitEthernet1/0/3

R1#traceroute 10.20.60.1 source loop10

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 10.20.60.1

VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)

1 192.168.1.2 1 msec 1 msec 0 msec         <--- R2

2 172.16.2.2 1 msec 1 msec 0 msec

3 172.16.6.2 1 msec 1 msec *

R1#traceroute 10.30.90.1 source loop10

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 10.30.90.1

VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)

1 192.168.3.2 0 msec 1 msec 0 msec         <--- R3

2 172.16.4.2 1 msec 1 msec *

السيناريو 3: التأثير على تحديد المسار باستخدام التلخيص

في هذا السيناريو، يتم إستخدام تلخيص مسار لتفضيل مسار واحد على الآخر. يتمتع EIGRP بالمرونة اللازمة لتكوين مسار ملخص لكل واجهة، وفي هذا المثال يتم تكوين مسار ملخص على R4 لتلخيص بادئات 10.30.x.x وبادئة أخرى للبادئات 10.20.x.x. والفكرة هي أن R4 يعلن عن المسار الموجز 10.30.0.0/16 عبر الواجهة GigabitEthernet1/0/1 والموجه الموجز 10.20.0.0/16 عبر الواجهة GigabitEthernet1/0/2، ومع حركة مرور التكوين هذه تتأثر بتفضيل المطابقة الأطول. وهذا يتسبب في أن يحدد مصدر حركة المرور من R1 والموجه إلى الشبكات الفرعية 10.30.x.x المسار من خلال R3 وحركة المرور الموجهة إلى الشبكات الفرعية 10.20.x.x المسار من خلال R2. يتم عرض التكوين بعد ذلك:

R4#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

R4(config)#router eigrp LAB

R4(config-router)#address-family ipv4 unicast autonomous-system 100

R4(config-router-af)#af-interface gigabitEthernet 1/0/1

R4(config-router-af-interface)#summary-address 10.30.0.0/16

R4(config-router-af-interface)#exit

R4(config-router-af)#af-interface gigabitEthernet 1/0/2

R4(config-router-af-interface)#summary-address 10.20.0.0/16

R4(config-router-af-interface)#end

R4#

الآن، بالتحقق من جدول التوجيه من R1، يمكن التحقق من وجود مسار ملخص ل 10.20.0.0/16 يتم تعلمه من خلال الواجهة GigabitEthernet1/0/3 (المتصلة ب R3) ومسار ملخص 10.30.0.0/16 يتم تعلمه عبر GigabitEthernet1/0/4 (المتصل ب R2). نتيجة هذا التكوين هي أن حركة المرور بوجهة 10.20.60.1 يتم توجيهها عبر R2 وأن حركة المرور بوجهة 10.30.90.1 يتم توجيهها عبر R3. السبب هو أن R1 يفضل أطول بادئات مطابقة لا تزال يتم التعرف عليها من خلال الواجهة الأخرى، ويمكن تأكيدها عبر مخرجات FIB و traceroute:

R1#show ip route eigrp

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, m - OMP

n - NAT, Ni - NAT inside, No - NAT outside, Nd - NAT DIA

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

H - NHRP, G - NHRP registered, g - NHRP registration summary

o - ODR, P - periodic downloaded static route, l - LISP

a - application route

+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

& - replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 14 subnets, 3 masks

D        10.20.0.0/16

[90/66560] via 192.168.3.2, 00:00:16, GigabitEthernet1/0/3

D EX     10.20.40.0/24

[170/66560] via 192.168.1.2, 00:00:16, GigabitEthernet1/0/4

D EX     10.20.50.0/24

[170/66560] via 192.168.1.2, 00:00:16, GigabitEthernet1/0/4

D EX     10.20.60.0/24

[170/66560] via 192.168.1.2, 00:00:16, GigabitEthernet1/0/4

D        10.30.0.0/16

[90/16000] via 192.168.1.2, 00:00:44, GigabitEthernet1/0/4

D        10.30.70.0/24

[90/16000] via 192.168.3.2, 00:00:44, GigabitEthernet1/0/3

D        10.30.80.0/24

[90/16000] via 192.168.3.2, 00:00:44, GigabitEthernet1/0/3

D        10.30.90.0/24

[90/16000] via 192.168.3.2, 00:00:44, GigabitEthernet1/0/3

172.16.0.0/30 is subnetted, 2 subnets

D        172.16.2.0 [90/15360] via 192.168.1.2, 02:42:44, GigabitEthernet1/0/4

D        172.16.4.0 [90/15360] via 192.168.3.2, 02:42:44, GigabitEthernet1/0/3

R1#show ip route 10.20.0.0

Routing entry for 10.20.0.0/16

Known via "eigrp 100", distance 90, metric 66560, precedence routine (0), type internal

Redistributing via eigrp 100

Last update from 192.168.3.2 on GigabitEthernet1/0/3, 00:12:07 ago

Routing Descriptor Blocks:

* 192.168.3.2, from 192.168.3.2, 00:12:07 ago, via GigabitEthernet1/0/3

Route metric is 66560, traffic share count is 1

Total delay is 120 microseconds, minimum bandwidth is 1000000 Kbit

Reliability 255/255, minimum MTU 1500 bytes

Loading 1/255, Hops 2

R1#show ip route 10.30.0.0

Routing entry for 10.30.0.0/16

Known via "eigrp 100", distance 90, metric 16000, precedence routine (0), type internal

Redistributing via eigrp 100

Last update from 192.168.1.2 on GigabitEthernet1/0/4, 00:12:50 ago

Routing Descriptor Blocks:

* 192.168.1.2, from 192.168.1.2, 00:12:50 ago, via GigabitEthernet1/0/4

Route metric is 16000, traffic share count is 1

Total delay is 21 microseconds, minimum bandwidth is 1000000 Kbit

Reliability 255/255, minimum MTU 1500 bytes

Loading 1/255, Hops 2

R1#show ip cef exact-route 10.10.10.1 10.20.60.1

10.10.10.1 -> 10.20.60.1 =>IP adj out of GigabitEthernet1/0/4, addr 192.168.1.2

R1#traceroute 10.20.60.1 source loop10

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 10.20.60.1

VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)

1 192.168.1.2 1 msec 1 msec 0 msec           <--- R2

2 172.16.2.2 1 msec 1 msec 0 msec

3 172.16.6.2 1 msec 1 msec *

R1#show ip cef exact-route 10.10.10.1 10.30.90.1

10.10.10.1 -> 10.30.90.1 =>IP adj out of GigabitEthernet1/0/3, addr 192.168.3.2

R1#traceroute 10.30.90.1 source loop10

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 10.30.90.1

VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)

1 192.168.3.2 1 msec 0 msec 1 msec           <--- R3

2 172.16.4.2 0 msec 1 msec *

السيناريو 4: التأثير على تحديد المسار باستخدام خرائط التسريب

يوفر إستخدام خرائط التسريب أثناء الإعلان عن المسارات الموجزة آلية مرنة للإعلان عن مسارات أكثر تحديدا بشكل انتقائي، ثم الاستفادة من أطول مطابقة لتفضيل المسار المرغوب.

في هذا المثال، يتم الإعلان عن مسار ملخص 10.0.0.0/8 من R4 على كلا الواجهات (GI1/0/1 و GI1/0/2). ألقوا نظرة على التكوين:

R4#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

R4(config)#router eigrp LAB

R4(config-router)#address-family ipv4 unicast autonomous-system 100

R4(config-router-af)#af-interface GigabitEthernet1/0/1

R4(config-router-af-interface)#summary-address 10.0.0.0 255.0.0.0

R4(config-router-af-interface)#exit

R4(config-router-af)#af-interface GigabitEthernet1/0/2

R4(config-router-af-interface)#summary-address 10.0.0.0 255.0.0.0

R4(config-router-af-interface)#end

يتم انعكاس التكوين السابق في جدول توجيه R1 كما هو موضح بعد ذلك، ومع ذلك، لا يزال هذا الجدول يعمل على موازنة حمل حركة المرور عبر المسارين من R1:

R1#show ip route eigrp

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, m - OMP

n - NAT, Ni - NAT inside, No - NAT outside, Nd - NAT DIA

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

H - NHRP, G - NHRP registered, g - NHRP registration summary

o - ODR, P - periodic downloaded static route, l - LISP

a - application route

+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

& - replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 3 masks

D        10.0.0.0/8 [90/16000] via 192.168.3.2, 00:04:16, GigabitEthernet1/0/3

[90/16000] via 192.168.1.2, 00:04:16, GigabitEthernet1/0/4

172.16.0.0/30 is subnetted, 2 subnets

D        172.16.2.0 [90/15360] via 192.168.1.2, 03:50:08, GigabitEthernet1/0/4

D        172.16.4.0 [90/15360] via 192.168.3.2, 03:50:08, GigabitEthernet1/0/3

ومع ذلك، يلزم تفضيل حركة المرور من R1 إلى الشبكة الفرعية 10.20.60.0/24 و 10.30.70.0/24 على GigabitEthernet1/0/4 (المتصلة بالخادم R2). لتحقيق هذه النتيجة، يمكن تكوين خريطة تسرب على R4 لتسريب البادئات الأكثر تحديدا ولكن مع الحفاظ على التلخيص في موضعه.

R4#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

R4(config)#ip prefix-list LEAKED-PREFIXES permit 10.20.60.0/24

R4(config)#ip prefix-list LEAKED-PREFIXES permit 10.30.70.0/24

R4(config)#route-map LEAKED-PREFIXES

R4(config-route-map)#match ip address prefix-list LEAKED-PREFIXES

R4(config-route-map)#exit

R4(config)#router eigrp LAB

R4(config-router)#address-family ipv4 unicast autonomous-system 100

R4(config-router-af)#af-interface GigabitEthernet1/0/1

R4(config-router-af-interface)#summary-address 10.0.0.0 255.0.0.0 leak-map LEAKED-PREFIXES

R4(config-router-af-interface)#end

بعد تطبيق التكوين السابق، يبدأ R1 في رؤية إدخال أكثر تحديدا ل 10.20.60.0/24 و 10.30.70.0/24 الذي يتم تعلمه الآن من خلال واجهة GigabitEthernet1/0/4، كما هو موضح بعد ذلك:

R1#show ip route eigrp

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, m - OMP

n - NAT, Ni - NAT inside, No - NAT outside, Nd - NAT DIA

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

H - NHRP, G - NHRP registered, g - NHRP registration summary

o - ODR, P - periodic downloaded static route, l - LISP

a - application route

+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

& - replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 3 masks

D        10.0.0.0/8 [90/16000] via 192.168.3.2, 01:26:41, GigabitEthernet1/0/3

[90/16000] via 192.168.1.2, 01:26:41, GigabitEthernet1/0/4

D EX     10.20.60.0/24

[170/66560] via 192.168.1.2, 00:01:29, GigabitEthernet1/0/4

D        10.30.70.0/24

[90/16000] via 192.168.1.2, 00:01:29, GigabitEthernet1/0/4

172.16.0.0/30 is subnetted, 2 subnets

D        172.16.2.0 [90/15360] via 192.168.1.2, 05:12:33, GigabitEthernet1/0/4

D        172.16.4.0 [90/15360] via 192.168.3.2, 05:12:33, GigabitEthernet1/0/3

R1#show ip cef exact-route 10.10.10.1 10.20.60.1

10.10.10.1 -> 10.20.60.1 =>IP adj out of GigabitEthernet1/0/4, addr 192.168.1.2

R1#show ip cef exact-route 10.10.10.1 10.30.70.1

10.10.10.1 -> 10.30.70.1 =>IP adj out of GigabitEthernet1/0/4, addr 192.168.1.2

السيناريو 5: التأثير على تحديد المسار عن طريق تعديل المسافة الإدارية (AD) للبادئة

تتمثل فكرة هذا المثال في تعديل AD للبادئة 10.30.90.0/24، وبالتالي، يمكن توجيه حركة المرور الموجهة إليها عبر R3.

ملاحظة: غير أن هذا النهج هو مورد آخر يؤثر على برنامج التقييم البيئي للمنتجات الإلكترونية (EIGRP)، إلا أنه أقل تفضيلا من إستخدام القائمة المقابلة. كن حذرا إذا كنت تستخدم بروتوكولات توجيه متعددة على نفس الجهاز حيث يمكن أن تؤثر عليهم هذه الطريقة أيضا.

ملاحظة: تؤثر هذه الطريقة فقط على مسارات EIGRP الداخلية، ولا يقوم التكوين بتعديل إعلان مسارات EIGRP الخارجية.

لاحظ أن R1 يتعلم المسار 10.30.90.0/24 من خلال R2 (192.168.1.2) و R3 (192.168.3.2) باستخدام نفس المقياس:

R1#show ip route eigrp

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, m - OMP

n - NAT, Ni - NAT inside, No - NAT outside, Nd - NAT DIA

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

H - NHRP, G - NHRP registered, g - NHRP registration summary

o - ODR, P - periodic downloaded static route, l - LISP

a - application route

+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

& - replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 12 subnets, 2 masks

D EX     10.20.40.0/24

[170/66560] via 192.168.3.2, 00:00:26, GigabitEthernet1/0/3

[170/66560] via 192.168.1.2, 00:00:26, GigabitEthernet1/0/4

D EX     10.20.50.0/24

[170/66560] via 192.168.3.2, 00:00:26, GigabitEthernet1/0/3

[170/66560] via 192.168.1.2, 00:00:26, GigabitEthernet1/0/4

D EX     10.20.60.0/24

[170/66560] via 192.168.3.2, 00:00:26, GigabitEthernet1/0/3

[170/66560] via 192.168.1.2, 00:00:26, GigabitEthernet1/0/4

D        10.30.70.0/24

[90/16000] via 192.168.3.2, 00:00:26, GigabitEthernet1/0/3

[90/16000] via 192.168.1.2, 00:00:26, GigabitEthernet1/0/4

D        10.30.80.0/24

[90/16000] via 192.168.3.2, 00:00:26, GigabitEthernet1/0/3

[90/16000] via 192.168.1.2, 00:00:26, GigabitEthernet1/0/4

D        10.30.90.0/24

[90/16000] via 192.168.3.2, 00:00:26, GigabitEthernet1/0/3

[90/16000] via 192.168.1.2, 00:00:26, GigabitEthernet1/0/4

172.16.0.0/30 is subnetted, 2 subnets

D        172.16.2.0 [90/15360] via 192.168.1.2, 00:00:26, GigabitEthernet1/0/4

D        172.16.4.0 [90/15360] via 192.168.3.2, 00:00:26, GigabitEthernet1/0/3

لإنجاز التغيير، يلزم تكوين قائمة تحكم في الوصول (ACL) يتم إستخدامها لمطابقة الشبكة الفرعية المطلوبة، بعد ذلك يمكن تعديل إعلان البادئة أيضا من خلال تحديد جار الإعلان باستخدام مسافة الأمر <route ad> <ip source address> <wildcard bits> <acl>.

في هذا المثال، من أجل تفضيل الإعلان من R3، يتم إستخدام قيمة AD أقل (85)، تتم إضافة عنوان IP الخاص بجار R3 EIGRP (192.168.3.2) باستخدام بطاقة جامحة بقيمة 0.0.0.0 ثم تتم إضافة قائمة التحكم في الوصول (ACL) لمطابقة البادئة:

R1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

R1(config)#access-list 30 permit 10.30.90.0 0.0.0.255

R1(config)#router eigrp LAB

R1(config-router)#address-family ipv4 unicast autonomous-system 100

R1(config-router-af)#topology base

R1(config-router-af-topology)#distance 85 192.168.3.2 0.0.0.0 30

R1(config-router-af-topology)#end

يمكن ملاحظة النتيجة في إخراج RIB و FIB من R1، حيث تم تغيير إدخال التوجيه ل 10.30.90.0/24 إلى AD الخاص به إلى 85، والجار المفضل EIGRP هو R3 (192.168.3.2):

R1#show ip route eigrp

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, m - OMP

n - NAT, Ni - NAT inside, No - NAT outside, Nd - NAT DIA

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

H - NHRP, G - NHRP registered, g - NHRP registration summary

o - ODR, P - periodic downloaded static route, l - LISP

a - application route

+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

& - replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 12 subnets, 2 masks

D EX     10.20.40.0/24

[170/66560] via 192.168.3.2, 00:00:14, GigabitEthernet1/0/3

[170/66560] via 192.168.1.2, 00:00:14, GigabitEthernet1/0/4

D EX     10.20.50.0/24

[170/66560] via 192.168.3.2, 00:00:14, GigabitEthernet1/0/3

[170/66560] via 192.168.1.2, 00:00:14, GigabitEthernet1/0/4

D EX     10.20.60.0/24

[170/66560] via 192.168.3.2, 00:00:14, GigabitEthernet1/0/3

[170/66560] via 192.168.1.2, 00:00:14, GigabitEthernet1/0/4

D        10.30.70.0/24

[90/16000] via 192.168.3.2, 00:00:14, GigabitEthernet1/0/3

[90/16000] via 192.168.1.2, 00:00:14, GigabitEthernet1/0/4

D        10.30.80.0/24

[90/16000] via 192.168.3.2, 00:00:14, GigabitEthernet1/0/3

[90/16000] via 192.168.1.2, 00:00:14, GigabitEthernet1/0/4

D        10.30.90.0/24

[85/16000] via 192.168.3.2, 00:00:14, GigabitEthernet1/0/3

172.16.0.0/30 is subnetted, 2 subnets

D        172.16.2.0 [90/15360] via 192.168.1.2, 00:00:14, GigabitEthernet1/0/4

D        172.16.4.0 [90/15360] via 192.168.3.2, 00:00:14, GigabitEthernet1/0/3

R1#show ip route 10.30.90.0

Routing entry for 10.30.90.0/24

Known via "eigrp 100", distance 85, metric 16000, precedence routine (0), type internal

Redistributing via eigrp 100

Last update from 192.168.3.2 on GigabitEthernet1/0/3, 00:00:31 ago

Routing Descriptor Blocks:

* 192.168.3.2, from 192.168.3.2, 00:00:31 ago, via GigabitEthernet1/0/3

Route metric is 16000, traffic share count is 1

Total delay is 21 microseconds, minimum bandwidth is 1000000 Kbit

Reliability 255/255, minimum MTU 1500 bytes

Loading 1/255, Hops 2

R1#show ip cef 10.30.90.0

10.30.90.0/24

nexthop 192.168.3.2 GigabitEthernet1/0/3

السيناريو 6: التأثير على تحديد المسار باستخدام تصفية المسار

في هذا المثال، تتمثل الفكرة في التأثير بشكل انتقائي على تحديد المسار من خلال تصفية بعض المسارات أو البادئات الواردة إلى R1.

يجب أن يفضل R1 مسار R2 عندما تكون الوجهة أي من الشبكات الفرعية التالية 10.30.70.0/24 و 10.30.80.0/24 و 10.20.40.0/24. عندما تكون الوجهة شبكة فرعية 10.30.90.0/24، يجب أن يفضل 10.20.50.0/24 و 10.20.60.0/24 R1 مسار R3.

ولإنجاز ذلك، يتم إستخدام قائمة البادئات لمطابقة المسارات المطلوبة ويتم تكوين قائمة توزيع ضمن عملية EIGRP لتطبيق عامل تصفية المسار في إتجاه وارد، كما هو موضح بعد ذلك:

R1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

R1(config)#ip prefix-list R2-Preferred permit 10.30.70.0/24

R1(config)#ip prefix-list R2-Preferred permit 10.30.80.0/24

R1(config)#ip prefix-list R2-Preferred permit 10.20.40.0/24

R1(config)#

R1(config)#ip prefix-list R3-Preferred permit 10.30.90.0/24

R1(config)#ip prefix-list R3-Preferred permit 10.20.50.0/24

R1(config)#ip prefix-list R3-Preferred permit 10.20.60.0/24

R1(config)#router eigrp LAB

R1(config-router)#address-family ipv4 unicast autonomous-system 100

R1(config-router-af)#topology base

R1(config-router-af-topology)#distribute-list prefix R2-Preferred in GigabitEthernet1/0/4

R1(config-router-af-topology)#distribute-list prefix R3-Preferred in GigabitEthernet1/0/3

R1(config-router-af-topology)#end

ملاحظة: لاحظ أن خيار "البادئة" مطلوب عند تطبيق قائمة التوزيع كقائمة بادئة IP قيد الاستخدام لمطابقة المسارات المطلوبة

ملاحظة: أحد الاختلافات الرئيسية بين الطرق مثل إستخدام قائمة مقابلة، هو أن قائمة التوزيع تمنع إدراج البادئات غير المسموح بها في جدول مخطط RIB و EIGRP.

والنتيجة هي أن جدول توجيه R1 يعرض تحديد المسار المطلوب:

R1#show ip route eigrp

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, m - OMP

n - NAT, Ni - NAT inside, No - NAT outside, Nd - NAT DIA

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

H - NHRP, G - NHRP registered, g - NHRP registration summary

o - ODR, P - periodic downloaded static route, l - LISP

a - application route

+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

& - replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 12 subnets, 2 masks

D EX     10.20.40.0/24

[170/66560] via 192.168.1.2, 00:00:12, GigabitEthernet1/0/4            <--- R2

D EX     10.20.50.0/24

[170/66560] via 192.168.3.2, 00:00:24, GigabitEthernet1/0/3            <--- R3

D EX     10.20.60.0/24

[170/66560] via 192.168.3.2, 00:00:24, GigabitEthernet1/0/3

D        10.30.70.0/24

[90/16000] via 192.168.1.2, 00:00:12, GigabitEthernet1/0/4

D        10.30.80.0/24

[90/16000] via 192.168.1.2, 00:00:12, GigabitEthernet1/0/4

D        10.30.90.0/24

[90/16000] via 192.168.3.2, 00:00:24, GigabitEthernet1/0/3

معلومات ذات صلة

- استيعاب بروتوكول توجيه العبّارة الداخلية المحسّن واستخدامه

- مقدمة إلى EIGRP

- دليل تكوين توجيه IP، Cisco IOS 17.x