المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

المشكلة

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

إظهار الأوامر

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

قد تتسبب معرفات موجهات بروتوكول توجيه البوابة الداخلية المحسنة المكررة (EIGRP) في حدوث مشاكل مع إعادة توزيع المسارات الخارجية ل EIGRP. يشرح هذا المستند المشكلة ويوفر التكوين المناسب لمنع حدوثها.

يتم تحديد معرف موجه EIGRP عادة بنفس الطريقة التي يتم بها تحديد أقصر مسار أولا (OSPF) المفتوح. يتم تحديد أعلى عنوان IP تم تعيينه لواجهة إسترجاع كمعرف الموجه. إذا لم يتم تكوين أي عناوين إسترجاع، يتم إختيار عنوان IP الأعلى الذي تم تعيينه لأي واجهة أخرى كمعرف الموجه.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تم تطوير هذا التكوين واختباره باستخدام البرنامج Cisco IOS® Software، الإصدار 12.2(10b).

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

المشكلة

يمكن فهم المشكلة التي تتم مواجهتها مع المسارات التي تمت إعادة توزيعها بسبب وجود الموجهات ذات معرفات موجه EIGRP المكررة باستخدام التعليمات الخاصة بإعداد الشبكة هذا.

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

الموجه 4

interface Loopback0

ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

!

interface Loopback1

ip address 10.10.10.10 255.255.255.0

!

interface Ethernet0

ip address 172.16.3.4 255.255.255.0

!

router rip

version 2

network 10.0.0.0

network 172.16.0.0

الموجه 3

interface Loopback0

ip address 2.2.2.2 255.255.255.255

!

interface Ethernet0

ip address 172.16.3.3 255.255.255.0

ip pim sparse-dense-mode

!

interface Serial1

ip address 172.16.13.3 255.255.255.0

clockrate 4000000

!

router eigrp 7

redistribute rip metric 1 1 1 1 1

network 172.16.0.0

!

router rip

version 2

network 172.16.0.0

الموجه 1

interface Loopback0

ip address 2.2.2.2 255.255.255.0

!

interface Serial1

ip address 172.16.13.1 255.255.255.0

no ip mroute-cache

!

router eigrp 7

network 172.16.0.0

auto-summary

no eigrp log-neighbor-changes

إظهار الأوامر

كما هو موضح سابقا، يقوم الموجه 3 بإعادة توزيع مسارات بروتوكول معلومات التوجيه (RIP) إلى بروتوكول EIGRP. هذا هو جدول التوجيه 3 وجدول مخطط EIGRP.

Router-3#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

C       2.2.2.2 is directly connected, Loopback0

R    10.0.0.0/8 [120/1] via 172.16.3.4, 00:00:25, Ethernet0

!--- Router 3 sees network 10.0.0.0.

172.16.0.0/24 is subnetted, 3 2 subnets

C       172.16.13.0 is directly connected, Serial1

C       172.16.3.0 is directly connected, Ethernet0

router-3#

router-3#show ip eigrp topology 10.0.0.0 255.0.0.0

IP-EIGRP (AS 7): topology entry for 10.0.0.0/8

State is Passive, Query origin flag is 1, 1 Successor(s), FD is 2560000256

Routing Descriptor Blocks:

0.0.0.0, from Redistributed, Send flag is 0x0

Composite metric is (2560000256/0), Route is External

Vector metric:

Minimum bandwidth is 1 Kbit

Total delay is 10 microseconds

Reliability is 1/255

Load is 1/255

Minimum MTU is 1

Hop count is 0

External data:

Originating router is 2.2.2.2 (this system)

!--- Shows that Router 3 is the originating router of the external route.

AS number of route is 0

External protocol is RIP, external metric is 1

Administrator tag is 0 (0x00000000)

router-3#

من الإخراج السابق، يمكنك أن ترى أن الموجه 3 تعلم عن الشبكة 10.0.0.0 عبر RIP. ومن خلال إعادة التوزيع، تم إدخال المسار في جدول مخطط EIGRP كمسار خارجي. يظهر الموجه 3 أيضا أنه الموجه الأصلي للمسار الخارجي، معرف موجه EIGRP الخاص به هو 2.2.2.2.

بما أن الموجه 3 يبدو أنه يعيد توزيع المسار الخارجي، فمن المتوقع أن يراه في جدول توجيه الموجه 1. هذا هو عرض جدول التوجيه وجدول مخطط EIGRP للموجه 1.

router-1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       2.2.2.0 is directly connected, Loopback0

172.16.0.0/24 is subnetted, 3 2 subnets

C       172.16.13.0 is directly connected, Serial1

D       172.16.3.0 [90/2195456] via 172.16.13.3, 00:31:59, Serial1

router-1#

router-1# show ip eigrp topology

IP-EIGRP Topology Table for AS(7)/ID(2.2.2.2)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,

r - reply Status, s - sia Status

P 172.16.13.0/24, 1 successors, FD is 2169856

via Connected, Serial1

P 172.16.3.0/24, 1 successors, FD is 2195456

via 172.16.13.3 (2195456/281600), Serial1

router-1#

من الإخراج السابق، يمكنك أن ترى أن المسار المتوقع 10.0.0.0/8 ليس في جدول التوجيه أو جدول مخطط EIGRP الخاص بالموجه 1. السبب المحتمل لهذا هو أن الموجهين 1 و 3 لهما معرف موجه EIGRP نفسه. في الإصدار 12.0(2) من برنامج Cisco IOS Software والإصدارات الأحدث، تسجل Cisco معرفات الموجهات المكررة في سجل أحداث EIGRP، والتي يمكنك عرضها باستخدام الأمر show ip eigrp events. هذا هو مخرج هذا للموجه 1:

router-1 #show ip eigrp events

Event information for AS 7:

1    18:06:15.863 Change queue emptied, entries: 1

2    18:06:15.863 Ignored route, metric: 10.0.0.0 2560512256

3    18:06:15.863 Ignored route, neighbor info: 172.16.13.3 Serial2

4    18:06:15.863 Ignored route, dup router: 2.2.2.2

!--- Output suppressed.

من الإخراج السابق، يمكنك أن ترى أن معرف الموجه المكرر هو السبب في أن الموجه 1 لا يقبل المسار من الموجه 3.

الحل

يكمن الحل في تغيير معرف الموجه على أحد الموجهات من خلال تغيير عنوان IP الأعلى على واجهة الاسترجاع. إذا قمت باستخدام برنامج Cisco IOS Software الإصدار 12.1(6) أو إصدار أحدث، فيمكنك أيضا إستخدام الأمر الفرعي eigrp router-id <router-id> للموجه لتغيير معرف الموجه. في هذا المثال، قمنا بتغيير معرف الموجه في الموجه 1.

router-1(config)#router eigrp 7

router-1(config-router)#eigrp router-id 3.3.3.3

ملاحظة: قم بإصدار الأمر clear ip eigrp <Self System بعد تغيير معرف موجه EIGRP.

يظهر المسار الخارجي الآن في جدول التوجيه كما هو موضح هنا.

router-1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, IA - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       2.2.2.0 is directly connected, Loopback0

172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

C       172.16.13.0 is directly connected, Serial1

D       172.16.3.0 [90/2195456] via 172.16.13.3, 00:00:00, Serial1

D EX 10.0.0.0/8 [170/2560512256] via 172.16.13.3, 00:00:00, Serial1

router-1#

معلومات ذات صلة

- دعم بروتوكولات IP الموجهة

- دعم تقنية توجيه IP

- دعم تقنية EIGRP

- دعم تقنية بروتوكول معلومات التوجيه (RIP)

- دعم منتجات الموجهّات

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems