المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

أمر الواجهة الخاملة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند passive-interface الأمر، والذي يمكن إستخدامه للتحكم في إعلان معلومات التوجيه.

معلومات أساسية

يمكن هذا الأمر قمع تحديثات التوجيه عبر بعض الواجهات بينما يسمح بتبادل التحديثات بشكل طبيعي عبر الواجهات الأخرى.

باستخدام بعض بروتوكولات التوجيه، وخاصة بروتوكول معلومات التوجيه الإصدار 2 (RIPv2)، يعمل أمر passive-interface على تقييد الإعلانات الصادرة فقط. ولكن، عند الاستخدام مع بروتوكول توجيه العبارة الداخلي المحسن (EIGRP)، فإن التأثير مختلف قليلا. يوضح هذا المستند إستخدام passive-interface يمنع الأمر في EIGRP تبادل حزم الترحيب بين موجهين، مما ينتج عنه فقد علاقة جيرانهم. ولا يؤدي ذلك إلى منع الإعلان عن تحديثات التوجيه فقط، بل يعمل أيضا على منع تحديثات التوجيه الواردة. يناقش هذا المستند أيضا التكوين المطلوب للسماح بقمع تحديثات التوجيه الصادرة، بينما يسمح أيضا بتعلم تحديثات التوجيه الواردة عادة من المجاور.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- برنامج IOS® الإصدار 12.2(10b) من Cisco

- الموجّهات من السلسلة 2600 من Cisco

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

أمر الواجهة الخاملة

مع تشغيل EIGRP على الشبكة، فإن passive-interface يقوم الأمر بإيقاف تحديثات التوجيه الصادرة والواردة نظرا لأن تأثير الأمر يتسبب في توقف الموجه عن إرسال حزم الترحيب واستقبالها عبر واجهة.

هذا نموذج للمخرجات debug eigrp packet hello مع passive-interface لم يتم تكوين الأمر ل Serial0:

R1#debug eigrp packet hello

EIGRP Packets debugging is on

(HELLO)

R1#

Nov 20 08:07:33.131: EIGRP: Sending HELLO on Serial0

Nov 20 08:07:33.135:   AS 1, Flags 0x0, Seq 0/0 idbQ 0/0 iidbQ un/rely 0/0

Nov 20 08:07:35.327: EIGRP: Received HELLO on Serial0 nbr 192.168.1.1

Nov 20 08:07:35.331:   AS 1, Flags 0x0, Seq 0/0 idbQ 0/0 iidbQ un/rely 0/0 peerQ un/rely 0/0

يمكنك أن ترى أن حزم مرحبا يتم تبادلها في كلا الاتجاهين. هذا هو ناتج show ip eigrp neighbor erasecat4000_flash:.

R1#show ip eigrp neighbors

IP-EIGRP neighbors for process 1

H   Address                 Interface   Hold Uptime   SRTT   RTO  Q  Seq Type

(sec)         (ms)       Cnt Num

0   192.168.1.1             Se0           13 00:24:47    1  3000  0  1

ملاحظة: تقوم الواجهة بإرسال واستقبال رسائل الترحيب، ويكون الموجهان جاريين.

هذه عينة debug  الناتج بعد passive-interface تم تكوين الأمر ل Serial0.

R1(config)#router eigrp 1

R1(config-router)#passive-interface serial 0

R1# debug eigrp packet hello

EIGRP Packets debugging is on

(HELLO)

ملاحظة: نظرا لأنه لا يتم عرض أي مخرجات، فإن EIGRP لا يعمل على قمع هدلات الصادر فحسب، بل يتجاهل أيضا الخيارات الواردة. لم يعد الموجهان جارين. هنا مخرجات show ip eigrp neighbors أمر بعد أن تدخل passive-interface erasecat4000_flash:.

R1#show ip eigrp neighbors

IP-EIGRP neighbors for process 1

عندما passive-interface يتم إستخدام الأمر في EIGRP، ولا يمكن للموجه تكوين التجاور المجاور على الواجهة، أو إرسال تحديثات التوجيه أو تلقيها. ولكن، إذا كنت ترغب في منع تحديثات التوجيه الصادرة فقط ولكن يستمر تلقي التحديثات الواردة (ولا تزال الموجهات مجاورة)، فعليك إستخدام distribute-list :

R1(config)#access-list 20 deny any

R1(config)#router eigrp 1

R1(config-router)#no passive-interface serial 0

R1(config-router)#distribute-list 20 out serial 0

هنا مخرجات show ip eigrp neighbors بعد إستخدام distribute-list :

R1#show ip eigrp neighbors

IP-EIGRP neighbors for process 1

H   Address                 Interface   Hold Uptime   SRTT   RTO  Q  Seq Type

(sec)         (ms)       Cnt Num

0   192.168.1.1             Se0           14 00:01:31    1  3000  0  3R1#

يمكنك أن ترى أن الموجهات الآن جيران. يتيح هذا المثال لتكوين تجاور مجاور بين R1 وجاره على السلسلة 0. يستمر R1 في تلقي تحديثات التوجيه من جاره، ولكن distribute-list تمنع الأوامر الإعلان عن الموجهات من السلسلة التسلسلية 0.

معلومات ذات صلة

- صفحة دعم توجيه IP

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems