المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

إظهار الأوامر

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تكوين بروتوكول توجيه البوابة الداخلية المحسنة (EIGRP) ل IPv6. EIGRP هو إصدار محسن من IGRP الذي تم تطويره بواسطة Cisco. وهو بروتوكول متجه المسافات المحسن الذي يعتمد على خوارزمية التحديث الموزع (DUAL) لحساب أقصر مسار إلى وجهة داخل الشبكة. يعمل بروتوكول EIGRP الخاص بالإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IP) بنفس الطريقة التي يعمل بها بروتوكول IPv4 لبروتوكول EIGRP حيث يمكن تكوين هذه الإصدارات وإدارتها بشكل منفصل.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- معرفة أساسية بالإصدار الرابع من بروتوكول EIGRP

- معرفة أساسية بعنونة IPv6

القيود

يحتوي تكوين EIGRP ل IPv6 على بعض القيود؛ وهي:

- يمكن تكوين الواجهات مباشرة باستخدام EIGRP ل IPv6، دون إستخدام عنوان IPv6 عمومي. لا يوجد بيان شبكة في EIGRP ل IPv6.

- يجب تكوين معرف الموجه لمثيل بروتوكول EIGRPv6 قبل تشغيله.

- يحتوي EIGRP ل IPv6 على ميزة إيقاف التشغيل. تأكد من أن عملية التوجيه في وضع "عدم الإيقاف" لتشغيل البروتوكول.

المكونات المستخدمة

تستند التكوينات الواردة في هذا المستند إلى موجه السلسلة Cisco 3700 Series على البرنامج Cisco IOS Software، الإصدار 12.4 (15)T 13.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

في هذا المثال، تم تكوين موجهين (R1 و R2) باستخدام عنوان IPv6. يتم تعيين عناوين الاسترجاع في كلا الموجهين، ويتم تكوينها لتكون في EIGRP1. يتم تمكين EIGRPv6 لكل مستوى واجهة باستخدام هذا الأمر: IPv6 eigrp as-number.

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المثال إعداد الشبكة التالي:

التكوينات

يستخدم هذا المثال التكوينات التالية:

- تكوين الموجه R1

- تكوين الموجه R2

تكوين R1

hostname R1

!

ipv6 unicast-routing

!

interface Loopback0

no ip address

ipv6 address 1010:AB8::/64 eui-64

ipv6 enable

ipv6 eigrp 1

!

interface Loopback1

no ip address

ipv6 address 2020:AB8::/64 eui-64

ipv6 enable

ipv6 eigrp 1

!

interface Loopback2

no ip address

ipv6 address 3030:AB8::/64 eui-64

ipv6 enable

ipv6 eigrp 1

!

interface Serial0/0

no ip address

ipv6 address FE80::1 link-local

ipv6 address 2010:AB8::1/64

ipv6 enable

ipv6 eigrp 1

clock rate 2000000

!

ipv6 router eigrp 1

eigrp router-id 2.2.2.2

no shutdown

!

end

تكوين R2

hostname R2

!

ipv6 unicast-routing

!

interface Loopback0

no ip address

ipv6 address 1000:AB8::/64 eui-64

ipv6 enable

ipv6 eigrp 1

!

interface Loopback1

no ip address

ipv6 address 2000:AB8::/64 eui-64

ipv6 enable

ipv6 eigrp 1

!

interface Loopback2

no ip address

ipv6 address 3000:AB8::/64 eui-64

ipv6 enable

ipv6 eigrp 1

!

interface Serial0/0

no ip address

ipv6 address FE80::2 link-local

ipv6 address 2010:AB8::2/64

ipv6 enable

ipv6 eigrp 1

clock rate 2000000

!

ipv6 router eigrp 1

eigrp router-id 1.1.1.1

no shutdown

!

end

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

يدعم Cisco CLI Analyzer (محلل واجهة سطر الأوامر من Cisco) (للعملاء المسجلين فقط) أوامر show معينة. استخدم Cisco CLI Analyzer (محلل واجهة سطر الأوامر من Cisco) لعرض تحليل مُخرَج الأمر show.

إظهار الأوامر

يعرض الأمر show ipV6 eigrp neighbors الجيران الذين تم اكتشافهم بواسطة EIGRPv6.

عرض جيران بروتوكول IPv6 eigrp

الموجه R1
IPv6-EIGRP neighbors for process 1

H   Address                 Interface       Hold Uptime   SRTT   RTO  Q  Seq

(sec)         (ms)       Cnt Num

0   Link-local address:     Se0/0             13 15:17:58   44   264  0  12

FE80::2

!--- Shows the link local address of router R2.

الموجه R2

IPv6-EIGRP neighbors for process 1

H   Address                 Interface       Hold Uptime   SRTT   RTO  Q  Seq

(sec)         (ms)       Cnt Num

0   Link-local address:     Se0/0             14 16:32:05   30   300  0  12

FE80::1

!--- Shows the link local address of router R1.

يعرض الأمر show ipV6 route eigrp محتوى جدول توجيه IPv6 الذي يتضمن المسارات الخاصة ب EIGRP.

show ipV6 route eigrp

الموجه R1
R1#show ipv6 route eigrp

IPv6 Routing Table - 12 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP

U - Per-user Static route, M - MIPv6

I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary

O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2

ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2

D - EIGRP, EX - EIGRP external

D   1000:AB8::/64 [90/2297856]

via FE80::2, Serial0/0

D   2000:AB8::/64 [90/2297856]

via FE80::2, Serial0/0

D   3000:AB8::/64 [90/2297856]

via FE80::2, Serial0/0

!--- This command shows IPv6-specific EIGRP routes.

الموجه R2

R2#show ipv6 route eigrp

IPv6 Routing Table - 12 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP

U - Per-user Static route, M - MIPv6

I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary

O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2

ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2

D - EIGRP, EX - EIGRP external

D   1010:AB8::/64 [90/2297856]

via FE80::1, Serial0/0

D   2020:AB8::/64 [90/2297856]

via FE80::1, Serial0/0

D   3030:AB8::/64 [90/2297856]

via FE80::1, Serial0/0

يعرض أمر show ipV6 eigrp interfaces المعلومات حول الواجهات التي تم تكوينها ل EIGRP.

show ipV6 eigrp interfaces

الموجه R1
R1#show ipv6 eigrp 1 interface

IPv6-EIGRP interfaces for process 1

Xmit Queue   Mean   Pacing Time   Multicast    Pending

Interface        Peers  Un/Reliable  SRTT   Un/Reliable   Flow Timer   Routes

Se0/0              1        0/0        44       0/15         199           0

Lo0                0        0/0         0       0/1            0           0

Lo1                0        0/0         0       0/1            0           0

Lo2                0        0/0         0       0/1            0           0

!--- This command determines which interface EIGRP is active.

الموجه R2

R2#show ipv6 eigrp 1 interface

IPv6-EIGRP interfaces for process 1

Xmit Queue   Mean   Pacing Time   Multicast    Pending

Interface        Peers  Un/Reliable  SRTT   Un/Reliable   Flow Timer   Routes

Se0/0              1        0/0        30       0/15         135           0

Lo0                0        0/0         0       0/1            0           0

Lo1                0        0/0         0       0/1            0           0

Lo2                0        0/0         0       0/1            0           0

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- صفحة دعم EIGRP

- مرجع أوامر IOS IPv6 من Cisco

- دعم تقنية IPv6

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems