المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

تكوين مثال

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوين

التحقق من الصحة

المقدمة

يصف هذا المستند إجراء تكوين إتحادات بروتوكول العبارة الحدودية (BGP) على سلسلة Nexus 9000.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- المحولات Nexus

- BGP

المكونات المستخدمة

لا تقتصر مستنداته على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يستخدم بروتوكول BGP للآلية لتجنب حلقات التوجيه ويقوم بإضافة رقم النظام الذاتي الخاص به (ASN) إلى سمة مسار AS. بالنسبة لمخطط IBGP، لا تقوم التحديثات بتعديل سمة AS-PATH لأنها تنتمي إلى نفس ASN، والتي يمكن أن تتسبب في حدوث تكرار حلقي للتوجيه.

يستخدم BGP قاعدة انقسام الأفق الخاصة به التي توضح أن جهاز BGP يستلم بادئة عبر نظير IBGP، ولا يمكنه الإعلان عن البادئة إلى جار IBGP آخر. تجبرك هذه القاعدة على الحصول على مخطط كامل الشبكة لتبادل البادئات مع كل جار IBGP. للشبكات الكبيرة أن يكون لها سيناريو متكامل لا يمكن تطويره نظرا لأنه يستخدم موارد مفرطة لإنشاء البادئات.

فيما يلي بدائل مخطط كامل السلسلة ل iBGP:

- انعكاس المسار

- إتحادات قارية

يركز هذا المستند على إستخدام إتحادات BGP فقط.

يعمل إتحاد BGP على التخلص من الحاجة إلى مخطط كامل الشبكة الفرعية من خلال تقسيم شبكة ASN إلى أنظمة متعددة ذاتية التحكم وتجميعها إلى إتحاد.

تكوين مثال

للتحقق من دليل تكوين إتحاد BGP، راجع دليل تكوين BGP المتقدم Nexus 9000.

الرسم التخطيطي للشبكة

ملاحظة: في المخطط، تعد Nexus 1 و Nexus 2 و Nexus 3 و Nexus 4 جزءا من نفس الاتحاد ASN 64513، لتقسيم الاتحاد إلى شطرين ASN أصغر (64512 و 64514)

ملاحظة: تقوم Nexus 1 و Nexus 3 بإنشاء منطقة جوار عبر بروتوكول iBGP.

ملاحظة: تقوم Nexus 2 و Nexus 4 بإنشاء منطقة جوار قائمة على بروتوكول iBGP.

ملاحظة: تقوم Nexus 1 و Nexus 2 بإنشاء منطقة جوار eBGP.

التكوين

ملاحظة: يتسبب تكوين الاتحاد في إعادة تعيين إلى كل نظير BGP تم إنشاؤه. يجب إجراء هذا التكوين ضمن إطار الصيانة.

Nexus 1

Nexus1# show running-config bgp

!Command: show running-config bgp

!Running configuration last done at: Thu Jul 20 21:13:08 2023

!Time: Thu Jul 20 23:28:41 2023

version 10.2(5) Bios:version 05.47

feature bgp

router bgp 64512 --> Local ASN

confederation identifier 64513 --> BGP Confederation identifier

confederation peers 64514 --> ASN that belong to the Confederation

log-neighbor-changes

neighbor 10.0.5.2

remote-as 64515

address-family ipv4 unicast

neighbor 172.16.255.2

remote-as 64514

update-source loopback0

address-family ipv4 unicast

neighbor 172.16.255.3

remote-as 64512

log-neighbor-changes

update-source loopback0

address-family ipv4 unicast

Nexus 2

Nexus2# show running-config bgp

!Command: show running-config bgp

!Running configuration last done at: Thu Jul 20 21:12:54 2023

!Time: Thu Jul 20 23:31:04 2023

version 10.2(5) Bios:version 05.47

feature bgp

router bgp 64514 --> Local ASN

confederation identifier 64513 --> BGP Confederation identifier

confederation peers 64512 --> ASN that belong to the Confederation

log-neighbor-changes

neighbor 172.16.255.1

remote-as 64512

update-source loopback0

address-family ipv4 unicast

neighbor 172.16.255.4

remote-as 64514

update-source loopback0

address-family ipv4 unicast

Nexus 3

Nexus3# show running-config bgp

!Command: show running-config bgp

!Running configuration last done at: Thu Jul 20 21:14:54 2023

!Time: Thu Jul 20 23:31:45 2023

version 10.2(5) Bios:version 05.47

feature bgp

router bgp 64512 --> Local ASN

confederation identifier 64513 --> BGP Confederation identifier

log-neighbor-changes

neighbor 172.16.255.1

remote-as 64512

log-neighbor-changes

update-source loopback0

address-family ipv4 unicast

Nexus 4

Nexus4# show running-config bgp

!Command: show running-config bgp

!Running configuration last done at: Thu Jul 20 15:11:15 2023

!Time: Thu Jul 20 17:32:58 2023

version 10.2(5) Bios:version 05.47

feature bgp

router bgp 64514 --> Local ASN

confederation identifier 64513 --> BGP Confederation identifier

log-neighbor-changes

address-family ipv4 unicast

network 172.30.1.0/24

network 172.30.2.0/24

network 172.30.3.0/24

network 172.30.4.0/24

network 172.30.5.0/24

network 172.30.6.0/24

network 172.30.7.0/24

network 172.30.8.0/24

neighbor 172.16.255.2

remote-as 64514

update-source loopback0

address-family ipv4 unicast

Nexus 5

Nexus5# show running-config bgp

!Command: show running-config bgp

!Running configuration last done at: Thu Jul 20 21:13:32 2023

!Time: Thu Jul 20 23:33:34 2023

version 10.2(5) Bios:version 05.47

feature bgp

router bgp 64515 --> Local ASN

log-neighbor-changes

address-family ipv4 unicast

network 192.168.1.0/24

network 192.168.2.0/24

network 192.168.3.0/24

network 192.168.4.0/24

network 192.168.5.0/24

network 192.168.6.0/24

network 192.168.7.0/24

network 192.168.8.0/24

neighbor 10.0.5.1

remote-as 64513

address-family ipv4 unicast

التحقق من الصحة

Nexus 1

الخطوة 1:  يتم إنشاء جيران BGP ويتبادلون البادئات.

Nexus1# show ip bgp summary

BGP summary information for VRF default, address family IPv4 Unicast

BGP router identifier 172.16.255.1, local AS number 64512

BGP table version is 28, IPv4 Unicast config peers 3, capable peers 3

16 network entries and 16 paths using 4416 bytes of memory

BGP attribute entries [2/704], BGP AS path entries [2/12]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor        V    AS    MsgRcvd    MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

10.0.5.2        4 64515        328        321       28    0    0 05:00:34 8

172.16.255.2    4 64514        270        264       28    0    0 04:16:51 8

172.16.255.3    4 64512        318        318       28    0    0 05:12:28 0

الخطوة 2: يتم تحديد البادئات التي يتعلمها نظير الكونفيدرالية من خلال النظر في الحالة c-confied.

Nexus1# show ip bgp

BGP routing table information for VRF default, address family IPv4 Unicast

BGP table version is 28, Local Router ID is 172.16.255.1

Status: s-suppressed, x-deleted, S-stale, d-dampened, h-history, *-valid, >-best

Path type: i-internal, e-external, c-confed, l-local, a-aggregate, r-redist, I-injected

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete, | - multipath, & - backup, 2 - best2

Network            Next Hop            Metric     LocPrf     Weight Path

*>c172.30.1.0/24      172.16.255.4                      100          0 (64514) i

*>c172.30.2.0/24      172.16.255.4                      100          0 (64514) i

*>c172.30.3.0/24      172.16.255.4                      100          0 (64514) i

*>c172.30.4.0/24      172.16.255.4                      100          0 (64514) i

*>c172.30.5.0/24      172.16.255.4                      100          0 (64514) i

*>c172.30.6.0/24      172.16.255.4                      100          0 (64514) i

*>c172.30.7.0/24      172.16.255.4                      100          0 (64514) i

*>c172.30.8.0/24      172.16.255.4                      100          0 (64514) i

*>e192.168.1.0/24     10.0.5.2                                       0 64515 i

*>e192.168.2.0/24     10.0.5.2                                       0 64515 i

*>e192.168.3.0/24     10.0.5.2                                       0 64515 i

*>e192.168.4.0/24     10.0.5.2                                       0 64515 i

*>e192.168.5.0/24     10.0.5.2                                       0 64515 i

*>e192.168.6.0/24     10.0.5.2                                       0 64515 i

*>e192.168.7.0/24     10.0.5.2                                       0 64515 i

*>e192.168.8.0/24     10.0.5.2                                       0 64515 i

Nexus 2

الخطوة 1:  يتم إنشاء جيران BGP ويتبادلون البادئات.

Nexus2# show ip bgp summary

BGP summary information for VRF default, address family IPv4 Unicast

BGP router identifier 172.16.255.2, local AS number 64514

BGP table version is 27, IPv4 Unicast config peers 2, capable peers 2

16 network entries and 16 paths using 3904 bytes of memory

BGP attribute entries [2/344], BGP AS path entries [1/12]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

172.16.255.1    4 64512     274     265       27    0    0 04:20:26 8

172.16.255.4    4 64514     269     262       27    0    0 04:16:00 8

الخطوة 2: يتم تحديد البادئات التي يتعلمها نظير الكونفيدرالية من خلال النظر في الحالة c-confied.

Nexus2# show ip bgp

BGP routing table information for VRF default, address family IPv4 Unicast

BGP table version is 27, Local Router ID is 172.16.255.2

Status: s-suppressed, x-deleted, S-stale, d-dampened, h-history, *-valid, >-best

Path type: i-internal, e-external, c-confed, l-local, a-aggregate, r-redist, I-injected

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete, | - multipath, & - backup, 2 - best2

Network            Next Hop            Metric     LocPrf     Weight Path

*>i172.30.1.0/24      172.16.255.4                      100          0 i

*>i172.30.2.0/24      172.16.255.4                      100          0 i

*>i172.30.3.0/24      172.16.255.4                      100          0 i

*>i172.30.4.0/24      172.16.255.4                      100          0 i

*>i172.30.5.0/24      172.16.255.4                      100          0 i

*>i172.30.6.0/24      172.16.255.4                      100          0 i

*>i172.30.7.0/24      172.16.255.4                      100          0 i

*>i172.30.8.0/24      172.16.255.4                      100          0 i

*>c192.168.1.0/24     10.0.5.2                          100          0 (64512) 64515 i

*>c192.168.2.0/24     10.0.5.2                          100          0 (64512) 64515 i

*>c192.168.3.0/24     10.0.5.2                          100          0 (64512) 64515 i

*>c192.168.4.0/24     10.0.5.2                          100          0 (64512) 64515 i

*>c192.168.5.0/24     10.0.5.2                          100          0 (64512) 64515 i

*>c192.168.6.0/24     10.0.5.2                          100          0 (64512) 64515 i

*>c192.168.7.0/24     10.0.5.2                          100          0 (64512) 64515 i

*>c192.168.8.0/24     10.0.5.2                          100          0 (64512) 64515 i

Nexus 3

الخطوة 1: يتم إنشاء جار BGP ويتبادل البادئات.

Nexus3# show ip bgp summary

BGP summary information for VRF default, address family IPv4 Unicast

BGP router identifier 172.16.255.3, local AS number 64512

BGP table version is 34, IPv4 Unicast config peers 1, capable peers 1

16 network entries and 16 paths using 4416 bytes of memory

BGP attribute entries [2/704], BGP AS path entries [2/12]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor        V    AS    MsgRcvd    MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/

PfxRcd

172.16.255.1    4 64512        332        323       34    0    0 05:17:52 16

الخطوة 2: من منظور Nexus 3، يتم التعرف على البادئات كبادئات عادية لبروتوكول iBGP. ومن منظورها، ليس لديها أي جارة كونفدرالية، والنظير الوحيد لها هو نظير بروتوكول iBGP.

Nexus3# show ip bgp

BGP routing table information for VRF default, address family IPv4 Unicast

BGP table version is 34, Local Router ID is 172.16.255.3

Status: s-suppressed, x-deleted, S-stale, d-dampened, h-history, *-valid, >-best

Path type: i-internal, e-external, c-confed, l-local, a-aggregate, r-redist, I-i

njected

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete, | - multipath, & - backup, 2 - b

est2

Network            Next Hop            Metric     LocPrf     Weight Path

*>i172.30.1.0/24      172.16.255.4                      100          0 (64514) i

*>i172.30.2.0/24      172.16.255.4                      100          0 (64514) i

*>i172.30.3.0/24      172.16.255.4                      100          0 (64514) i

*>i172.30.4.0/24      172.16.255.4                      100          0 (64514) i

*>i172.30.5.0/24      172.16.255.4                      100          0 (64514) i

*>i172.30.6.0/24      172.16.255.4                      100          0 (64514) i

*>i172.30.7.0/24      172.16.255.4                      100          0 (64514) i

*>i172.30.8.0/24      172.16.255.4                      100          0 (64514) i

*>i192.168.1.0/24     10.0.5.2                          100          0 64515 i

*>i192.168.2.0/24     10.0.5.2                          100          0 64515 i

*>i192.168.3.0/24     10.0.5.2                          100          0 64515 i

*>i192.168.4.0/24     10.0.5.2                          100          0 64515 i

*>i192.168.5.0/24     10.0.5.2                          100          0 64515 i

*>i192.168.6.0/24     10.0.5.2                          100          0 64515 i

*>i192.168.7.0/24     10.0.5.2                          100          0 64515 i

*>i192.168.8.0/24     10.0.5.2                          100          0 64515 i

Nexus 4

الخطوة 1: يتم إنشاء جار BGP ويتبادل البادئات.

Nexus4# show ip bgp summary

BGP summary information for VRF default, address family IPv4 Unicast

BGP router identifier 172.16.255.4, local AS number 64514

BGP table version is 18, IPv4 Unicast config peers 1, capable peers 1

16 network entries and 16 paths using 4416 bytes of memory

BGP attribute entries [2/704], BGP AS path entries [1/12]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor        V    AS    MsgRcvd    MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

172.16.255.2    4 64514        268        267       18    0    0 04:21:40 8

الخطوة 2:  من منظور Nexus 4، يتم التعرف على البادئات كبادئات iBGP عادية. ومن منظورها، ليس لديها أي جارة كونفدرالية، والنظير الوحيد لها هو نظير بروتوكول iBGP.

Nexus4# show ip bgp

BGP routing table information for VRF default, address family IPv4 Unicast

BGP table version is 18, Local Router ID is 172.16.255.4

Status: s-suppressed, x-deleted, S-stale, d-dampened, h-history, *-valid, >-best

Path type: i-internal, e-external, c-confed, l-local, a-aggregate, r-redist, I-injected

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete, | - multipath, & - backup, 2 - best2

Network            Next Hop            Metric     LocPrf     Weight Path

*>l172.30.1.0/24      0.0.0.0                           100      32768 i

*>l172.30.2.0/24      0.0.0.0                           100      32768 i

*>l172.30.3.0/24      0.0.0.0                           100      32768 i

*>l172.30.4.0/24      0.0.0.0                           100      32768 i

*>l172.30.5.0/24      0.0.0.0                           100      32768 i

*>l172.30.6.0/24      0.0.0.0                           100      32768 i

*>l172.30.7.0/24      0.0.0.0                           100      32768 i

*>l172.30.8.0/24      0.0.0.0                           100      32768 i

*>i192.168.1.0/24     10.0.5.2                          100          0 (64512) 64515 i

*>i192.168.2.0/24     10.0.5.2                          100          0 (64512) 64515 i

*>i192.168.3.0/24     10.0.5.2                          100          0 (64512) 64515 i

*>i192.168.4.0/24     10.0.5.2                          100          0 (64512) 64515 i

*>i192.168.5.0/24     10.0.5.2                          100          0 (64512) 64515 i

*>i192.168.6.0/24     10.0.5.2                          100          0 (64512) 64515 i

*>i192.168.7.0/24     10.0.5.2                          100          0 (64512) 64515 i

*>i192.168.8.0/24     10.0.5.2                          100          0 (64512) 64515 i

Nexus 5

الخطوة 1: يتم إنشاء جار BGP ويتبادل البادئات. في هذه الحالة، يكون الجار الوحيد هو Nexus 3، وهذه شبكة eBGP.

Nexus5# show ip bgp summary

BGP summary information for VRF default, address family IPv4 Unicast

BGP router identifier 172.16.255.5, local AS number 64515

BGP table version is 18, IPv4 Unicast config peers 1, capable peers 1

16 network entries and 16 paths using 3904 bytes of memory

BGP attribute entries [2/344], BGP AS path entries [1/6]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

10.0.5.1        4 64513     317     317       18    0    0 05:11:26 8

الخطوة 2: من منظور Nexus 5، يتم تلقي البادئات المستلمة من Nexus 3 باستخدام AS PATH الخاص ب Federation ASN، ولكنها يتم استقبالها كبادئات eBGP عادية.

Nexus5# show ip bgp

BGP routing table information for VRF default, address family IPv4 Unicast

BGP table version is 18, Local Router ID is 172.16.255.5

Status: s-suppressed, x-deleted, S-stale, d-dampened, h-history, *-valid, >-best

Path type: i-internal, e-external, c-confed, l-local, a-aggregate, r-redist, I-i

njected

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete, | - multipath, & - backup, 2 - b

est2

Network            Next Hop            Metric     LocPrf     Weight Path

*>e172.30.1.0/24      10.0.5.1                                       0 64513 i

*>e172.30.2.0/24      10.0.5.1                                       0 64513 i

*>e172.30.3.0/24      10.0.5.1                                       0 64513 i

*>e172.30.4.0/24      10.0.5.1                                       0 64513 i

*>e172.30.5.0/24      10.0.5.1                                       0 64513 i

*>e172.30.6.0/24      10.0.5.1                                       0 64513 i

*>e172.30.7.0/24      10.0.5.1                                       0 64513 i

*>e172.30.8.0/24      10.0.5.1                                       0 64513 i

*>l192.168.1.0/24     0.0.0.0                           100      32768 i

*>l192.168.2.0/24     0.0.0.0                           100      32768 i

*>l192.168.3.0/24     0.0.0.0                           100      32768 i

*>l192.168.4.0/24     0.0.0.0                           100      32768 i

*>l192.168.5.0/24     0.0.0.0                           100      32768 i

*>l192.168.6.0/24     0.0.0.0                           100      32768 i

*>l192.168.7.0/24     0.0.0.0                           100      32768 i

*>l192.168.8.0/24     0.0.0.0                           100      32768 i

ملاحظة: لا يعلم Nexus 5 بالكنفدرالية المستخدمة بين Nexus 1-Nexus 4. من وجهة نظره، هذه بادئات eBGP عادية.