المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

إظهار الأوامر

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يشكل إعادة توزيع متبادل بين EIGRP و BGP.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- بروتوكول توجيه العبارة الداخلي المحسن (EIGRP)

- بروتوكول البوابة الحدودية (BGP)

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى موجه السلسلة Cisco 7200 Series مع برنامج Cisco IOS®الإصدار 15.0(1).

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

التكوين

في هذا المثال، تتواصل الموجهات R1 و R2 مع بعضها البعض باستخدام EIGRP. تستخدم الموجهات R2 و R3 بروتوكول eBGP. من أجل إعادة توزيع مسارات eBGP بشكل متبادل إلى EIGRP، أستخدم الأمر redistribute bgpمع مقاييس EIGRP. بالمثل، لإعادة توزيع مسارات EIGRP إلى BGP، أستخدم redistribute eigrp AS number  الأمر.

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات التالية:

- الموجه R1

- الموجه R2

- الموجه R3

الموجه R1

!

hostname R1

!

ip cef

!

!

interface Loopback0

ip address 10.30.30.30 255.255.255.255

!

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.1.101 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

router eigrp 100

network 10.30.0.0

network 192.168.1.0

no auto-summary

!

end

الموجه R2

!

hostname R2

!

ip cef

!

!

interface Loopback0

ip address 10.10.10.10 255.255.255.255

!

interface Loopback1

ip address 10.20.20.20 255.255.255.255

!

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.1.100 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface Serial0/0

ip address 172.16.100.50 255.255.255.0

serial restart-delay 0

clock rate 2000000

!

router eigrp 100

redistribute static

redistribute bgp 1000 metric 100 1 255 1 1500

network 10.0.0.0

network 192.168.1.0

no auto-summary

!

router bgp 1000

no synchronization

bgp log-neighbor-changes

network 10.20.20.20 mask 255.255.255.255

redistribute connected

redistribute static

redistribute eigrp 100

neighbor 172.16.100.51 remote-as 2000

neighbor 172.16.100.51 next-hop-self

no auto-summary

!

end

الموجه R3

!

hostname R3

!

ip cef

!

interface Loopback0

ip address 10.22.22.22 255.255.255.255

!

interface Serial0/0

ip address 172.16.100.51 255.255.255.0

serial restart-delay 0

clock rate 2000000

!

router bgp 2000

no synchronization

bgp log-neighbor-changes

network 10.22.22.22 mask 255.255.255.255

network 172.16.100.0 mask 255.255.255.0

neighbor 172.16.100.50 remote-as 1000

neighbor 172.16.100.50 default-originate

default-information originate

!--- Default route is configured!

no auto-summary

!

end

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

يتم إستخدام محلل واجهة سطر الأوامر (CLI) لعرض تحليل مخرج show الأمر.

ملاحظة: يمكن فقط لمستخدمي Cisco المسجلين الوصول إلى أدوات Cisco ومعلومات داخلية.

إظهار الأوامر

للتحقق من أن EIGRP يستلم المسارات المعاد توزيعها، أستخدم show ip route eigrp  الأمر.

show ip route eigrp

في الموجه R1

R1#show ip route eigrp

10.20.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

D EX    10.20.20.20

[170/25625856] via 192.168.1.100, 01:00:33, FastEthernet0/0

10.22.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

D EX    10.22.22.22

[170/25625856] via 192.168.1.100, 00:59:49, FastEthernet0/0

10.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

D       10.10.10.10 [90/409600] via 192.168.1.100, 00:55:17, FastEthernet0/0

D*EX 0.0.0.0/0 [170/25625856] via 192.168.1.100, 00:46:24, FastEthernet0/0

!--- Shows the default route from router R3.

!--- EX indicates that the routes are EIGRP external routes.

للتحقق من إعادة توزيع مسارات EIGRP في BGP بشكل صحيح، أستخدم show ip route bgpالأمر في الموجه R3.

show ip route bgp

في الموجه R3

R3#show ip route bgp

show ip route bgp

10.20.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

B       10.20.20.20 [20/0] via 172.16.100.50, 01:03:02

10.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

B       10.10.10.10 [20/0] via 172.16.100.50, 01:03:02

B    192.168.1.0/24 [20/0] via 172.16.100.50, 01:03:02

10.30.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

B       10.30.30.30 [20/409600] via 172.16.100.50, 00:59:06

!--- The output indicates that the EIGRP routes are

!--- redistributed in BGP.

معلومات ذات صلة

- صفحة دعم بروتوكول العبّارة الحدودية (BGP)

- دراسات حالة لبروتوكول العبّارة الحدودية (BGP)

- صفحة دعم EIGRP

- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco