المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

طوبولوجيا

رصد

القرار

المرجع

المقدمة

يساعد هذا المستند المستخدمين على فهم سلوك اكتشاف تعارض العناوين (ACD - RFC 5277) مع GLBP على أنظمة Cisco Nexus الأساسية.

المتطلبات الأساسية

cisco يوصي أن يتلقى أنت معرفة الأساسية من الخطوة الأولى تكرار بروتوكول مثل HSRP، VRRP، GLBP، ومفهوم قناة الميناء الظاهري (vPC)، ربط أداة مثل ethanalyzer و ELAM على ال cisco Nexus منصة.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى النظام الأساسي Nexus.

يتم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند استنادا إلى بيئة معملية داخلية معينة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين افتراضي. إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر على تدفق حركة المرور الموجود.

طوبولوجيا

رصد

يتم إنشاء حزم ACD باستخدام مولد حركة المرور كما هو موضح أدناه

DMAC = ff.ff.ff.ff.ff.ff

SMAC = 00.00.04.00.08.00

SIP = 0.0.0.0

DIP = 11.95.232.123 (VIP)

عندما يرسل IXIA حزم قوائم التحكم في الوصول إلى IP الفعلي SVI، يستجيب المحول باستخدام GARP كما هو موضح أدناه -

Nexus Switch A# ethanalyzer local interface  inband display-filter "arp" limit-captured-frames 0

Capturing on inband

2018-10-18 07:56:09.422340 Xerox_00:08:00 -> Broadcast    ARP 60 Who has 11.95.232.121?  Tell 0.0.0.0

2018-10-18 07:56:09.424806 Cisco_a6:cb:c1 -> Broadcast    ARP 60 Gratuitous ARP for 11.95.232.121 (Request)

2018-10-18 07:56:09.432365 Xerox_00:08:00 -> Broadcast    ARP 60 Who has 11.95.232.121?  Tell 0.0.0.0

2018-10-18 07:56:09.434743 Cisco_a6:cb:c1 -> Broadcast    ARP 60 Gratuitous ARP for 11.95.232.121 (Request)

ولكن عندما يتم إرسال الحزمة نفسها مع مهمة GLBP، لا نرى أي إستجابة من المحول. يمكنك التقاط المحول على وحدة المعالجة المركزية (CPU) الموضح أدناه -

Nexus Switch A# ethanalyzer local interface  inband display-filter "arp" limit-captured-frames 0

Capturing on inband

2018-10-18 07:56:58.429581 Xerox_00:08:00 -> Broadcast    ARP 60 Who has 11.95.232.123?  Tell 0.0.0.0

2018-10-18 07:56:58.439582 Xerox_00:08:00 -> Broadcast    ARP 60 Who has 11.95.232.123?  Tell 0.0.0.0

ملاحظة - يظهر التقاط ELAM (غير مرفق هنا) على Nexus مؤشر المصدر كواجهة إيثرنت مدخل والتي هي الواجهة التي من خلالها دخلت الحزمة المحول. على أي حال، غاية فهرسة نقاط أن يسقط فهرسة.

تظهر الاختبارات المماثلة التي تم إجراؤها على بروتوكولات FHRP الأخرى مثل HSRP و VRRP أن المحول يستجيب إلى حزمة قائمة التحكم في الوصول (ACD) التي تم إرسالها باستخدام عنوان IP للشخصية المهمة.

تمت مشاهدة إستجابة GARP مع تكوين HSRP مع VIP:11.95.232.123

Nexus Switch A# ethanalyzer local interface inband display-filter "arp" limit-captured-frames 0

Capturing on inband

2018-10-18 08:56:09.596212 Xerox_00:08:00 -> Broadcast    ARP 60 Who has 11.95.232.123?  Tell 0.0.0.0

2018-10-18 08:56:09.598593 All-HSRP-routers_01 -> Broadcast    ARP 60 Gratuitous ARP for 11.95.232.123 (Request)

2018-10-18 08:56:09.606203 Xerox_00:08:00 -> Broadcast    ARP 60 Who has 11.95.232.123?  Tell 0.0.0.0

2018-10-18 08:56:09.608652 All-HSRP-routers_01 -> Broadcast    ARP 60 Gratuitous ARP for 11.95.232.123 (Request)

تمت مشاهدة إستجابة GARP مع تكوين VRRP مع VIP:11.95.232.123

Nexus Switch A# ethanalyzer local  interface inband display-filter "arp" limit-captured-frames 0

Capturing on inband

2018-10-18 09:03:30.225724 Xerox_00:08:00 -> Broadcast    ARP 60 Who has 11.95.232.123?  Tell 0.0.0.0

2018-10-18 09:03:30.228251 IETF-VRRP-VRID_01 -> Broadcast    ARP 60 Gratuitous ARP for 11.95.232.123 (Request)

2018-10-18 09:03:30.235711 Xerox_00:08:00 -> Broadcast    ARP 60 Who has 11.95.232.123?  Tell 0.0.0.0

2018-10-18 09:03:30.238252 IETF-VRRP-VRID_01 -> Broadcast    ARP 60 Gratuitous ARP for 11.95.232.123 (Request)

القرار

مع تكوين بروتوكول GLBP، يحتفظ كلا المحولين بالتحكم في الشخصية المهمة. نظرا لأن GARP هذا لا يتم إرساله حيث أنه سيولد ARP مكرر في السجلات.

المرجع

CSCvn03802   لا يعمل اكتشاف تعارض العناوين (ACD) مع GLBP Virtual GW.

ملاحظات:

عندما يرسل IXIA حزمة ACD إلى SVI VIP. وظهر رد فعل ال‍ GARP.

N7K-C7010-1# إيثاناليزر محلي قارن داخل النطاق عرض-مرشح "arp" limit-capture-frame 0

الالتقاط على النطاق الداخلي

2018-10-18 07:56:09.422340 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.121؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 07:56:09.424806 Cisco_a6:cb:c1 -> Broadcast ARP 60 Allowed ARP ل 11.95.232.121 (طلب)

2018-10-18 07:56:09.432365 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.121؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 07:56:09.434743 Cisco_a6:cb:c1 -> Broadcast ARP 60 Allowed ARP ل 11.95.232.121 (طلب)

2018-10-18 07:56:09.442287 Xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.121؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 07:56:09.44740 Cisco_a6:cb:c1 -> Broadcast ARP 60 Allowed ARP ل 11.95.232.121 (طلب)

لم يتم ملاحظة أي إستجابة عند إرسالها إلى الشخصية المهمة في بروتوكول GLBP.

N7K-C7010-1# إيثاناليزر محلي قارن داخل النطاق عرض-مرشح "arp" limit-capture-frame 0

الالتقاط على النطاق الداخلي

2018-10-18 07:56:58.429581 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 07:56:58.439582 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 07:56:58.449502 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 07:56:58.459502 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 07:56:58.469500 Xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 07:56:58.479461 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

أظهرت ELAM فهرس المصدر على هيئة إثرنيت 1/5 والتي هي الواجهة التي من خلالها دخلت الحزمة. ومع ذلك، أشار فهرس الوجهة إلى واجهة إيثرنت 2/23 التي نفترض أن المحول يستخدمها لإسقاط الحزمة.

تمت مشاهدة إستجابة GARP مع تكوين HSRP مع VIP:11.95.232.123

N7K-C7010-1(config-if)# ethanalyzer محلي قارن عرض-مرشح "arp" limit-capture-frame 0

الالتقاط على النطاق الداخلي

2018-10-18 08:56:09.596212 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 08:56:09.598593 All-HSRP-routers_01 -> بث ARP 60 Allowed ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 08:56:09.606203 Xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 08:56:09.608652 all-HSRP-routers_01 -> بث ARP 60 Allowed ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 08:56:09.616204 Xerox_00:08:00 -> Broadcast ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 08:56:09.618657 All-HSRP-routers_01 -> بث ARP 60 Allowed ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 08:56:09.626203 Xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 08:56:09.628657 All-HSRP-routers_01 -> بث ARP 60 Allowed ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 08:56:09.636205 Xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 08:56:09.638564 All-HSRP-routers_01 -> بث ARP 60 Allowed ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 08:56:09.646249 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 08:56:09.648541 All-HSRP-routers_01 -> بث ARP 60 Allowed ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 8:56:09.656205 Xerox_00:08:00 -> Broadcast ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

تمت مشاهدة إستجابة GARP مع تكوين VRRP مع VIP:11.95.232.123

N7K-C7010-1(config-if)# ethanalyzer محلي قارن داخل النطاق عرض-filter "arp" limit-capture-frame 0

الالتقاط على النطاق الداخلي

2018-10-18 09:03:30.225724 Xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 09:03:30.28251 IETF-VRRP-VRID_01 -> بث ARP 60 Gratuitous ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 09:03:30.235711 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 09:03:30.238252 IETF-VRRP-VRID_01 -> بث ARP 60 Gratuitous ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 09:03:30.245710 Xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 09:03:30.248253 IETF-VRRP-VRID_01 -> بث ARP 60 Gratuitous ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 09:03:30.255709 Xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 09:03:30.258248 IETF-VRRP-VRID_01 -> بث ARP 60 Gratuitous ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 09:03:30.265708 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 09:03:30.268255 IETF-VRRP-VRID_01 -> بث ARP 60 Gratuitous ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 09:03:30.275710 Xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 09:03:30.278259 IETF-VRRP-VRID_01 -> بث ARP 60 Gratuitous ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 09:03:30.285709 Xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 09:03:30.28296 IETF-VRRP-VRID_01 -> بث ARP 60 Gratuitous ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

السبب:

=======

باستخدام بروتوكول GLBP، يحتفظ كلا الجهازين بالتحكم في الشخصية المهمة. ولهذا السبب لا يمكننا السماح ل GARP بالعمل حيث أنه سيستمر في إعطاء سجلات ARP المكررة حيث إن كلا منهما سيحتفظ ب ip.

لقد فتحنا خطأ DOc CSCvn03802 ، لإدراج هذا في وثيقة CCO.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/unicast/configuration/guide/b-7k-Cisco-Nexus-7000-Series-NX-OS-Unicast-Routing-Configuration-Guide-Release/n7k_unicast_config_glbp.html#concept_FE1CBD0F54A14417ADD9DA2DC2312900

"لا تدعم GLBP بروتوكول تحليل العناوين (ARP) المجاني حسب التصميم"

تحياتى ،

لوفكيش

ملاحظات:

=============

عندما يرسل IXIA حزمة ACD إلى SVI VIP. وظهر رد فعل ال‍ GARP.

N7K-C7010-1# إيثاناليزر محلي قارن داخل النطاق عرض-مرشح "arp" limit-capture-frame 0

الالتقاط على النطاق الداخلي

2018-10-18 07:56:09.422340 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.121؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 07:56:09.424806 Cisco_a6:cb:c1 -> Broadcast ARP 60 Allowed ARP ل 11.95.232.121 (طلب)

2018-10-18 07:56:09.432365 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.121؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 07:56:09.434743 Cisco_a6:cb:c1 -> Broadcast ARP 60 Allowed ARP ل 11.95.232.121 (طلب)

2018-10-18 07:56:09.442287 Xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.121؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 07:56:09.44740 Cisco_a6:cb:c1 -> Broadcast ARP 60 Allowed ARP ل 11.95.232.121 (طلب)

لم يتم ملاحظة أي إستجابة عند إرسالها إلى الشخصية المهمة في بروتوكول GLBP.

N7K-C7010-1# إيثاناليزر محلي قارن داخل النطاق عرض-مرشح "arp" limit-capture-frame 0

الالتقاط على النطاق الداخلي

2018-10-18 07:56:58.429581 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 07:56:58.439582 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 07:56:58.449502 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 07:56:58.459502 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 07:56:58.469500 Xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 07:56:58.479461 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

أظهرت ELAM فهرس المصدر على هيئة إثرنيت 1/5 والتي هي الواجهة التي من خلالها دخلت الحزمة. ومع ذلك، أشار فهرس الوجهة إلى واجهة إيثرنت 2/23 التي نفترض أن المحول يستخدمها لإسقاط الحزمة.

تمت مشاهدة إستجابة GARP مع تكوين HSRP مع VIP:11.95.232.123

N7K-C7010-1(config-if)# ethanalyzer محلي قارن عرض-مرشح "arp" limit-capture-frame 0

الالتقاط على النطاق الداخلي

2018-10-18 08:56:09.596212 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 08:56:09.598593 All-HSRP-routers_01 -> بث ARP 60 Allowed ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 08:56:09.606203 Xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 08:56:09.608652 all-HSRP-routers_01 -> بث ARP 60 Allowed ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 08:56:09.616204 Xerox_00:08:00 -> Broadcast ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 08:56:09.618657 All-HSRP-routers_01 -> بث ARP 60 Allowed ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 08:56:09.626203 Xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 08:56:09.628657 All-HSRP-routers_01 -> بث ARP 60 Allowed ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 08:56:09.636205 Xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 08:56:09.638564 All-HSRP-routers_01 -> بث ARP 60 Allowed ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 08:56:09.646249 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 08:56:09.648541 All-HSRP-routers_01 -> بث ARP 60 Allowed ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 8:56:09.656205 Xerox_00:08:00 -> Broadcast ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

تمت مشاهدة إستجابة GARP مع تكوين VRRP مع VIP:11.95.232.123

N7K-C7010-1(config-if)# ethanalyzer محلي قارن داخل النطاق عرض-filter "arp" limit-capture-frame 0

الالتقاط على النطاق الداخلي

2018-10-18 09:03:30.225724 Xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 09:03:30.28251 IETF-VRRP-VRID_01 -> بث ARP 60 Gratuitous ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 09:03:30.235711 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 09:03:30.238252 IETF-VRRP-VRID_01 -> بث ARP 60 Gratuitous ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 09:03:30.245710 Xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 09:03:30.248253 IETF-VRRP-VRID_01 -> بث ARP 60 Gratuitous ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 09:03:30.255709 Xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 09:03:30.258248 IETF-VRRP-VRID_01 -> بث ARP 60 Gratuitous ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 09:03:30.265708 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 09:03:30.268255 IETF-VRRP-VRID_01 -> بث ARP 60 Gratuitous ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 09:03:30.275710 Xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 09:03:30.278259 IETF-VRRP-VRID_01 -> بث ARP 60 Gratuitous ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 09:03:30.285709 Xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 09:03:30.28296 IETF-VRRP-VRID_01 -> بث ARP 60 Gratuitous ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

السبب:

=======

باستخدام بروتوكول GLBP، يحتفظ كلا الجهازين بالتحكم في الشخصية المهمة. ولهذا السبب لا يمكننا السماح ل GARP بالعمل حيث أنه سيستمر في إعطاء سجلات ARP المكررة حيث إن كلا منهما سيحتفظ ب ip.

لقد فتحنا خطأ DOc CSCvn03802 ، لإدراج هذا في وثيقة CCO.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/unicast/configuration/guide/b-7k-Cisco-Nexus-7000-Series-NX-OS-Unicast-Routing-Configuration-Guide-Release/n7k_unicast_config_glbp.html#concept_FE1CBD0F54A14417ADD9DA2DC2312900

"لا تدعم GLBP بروتوكول تحليل العناوين (ARP) المجاني حسب التصميم"

تحياتى ،

لوفكيش

ملاحظات:

=============

عندما يرسل IXIA حزمة ACD إلى SVI VIP. وظهر رد فعل ال‍ GARP.

N7K-C7010-1# إيثاناليزر محلي قارن داخل النطاق عرض-مرشح "arp" limit-capture-frame 0

الالتقاط على النطاق الداخلي

2018-10-18 07:56:09.422340 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.121؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 07:56:09.424806 Cisco_a6:cb:c1 -> Broadcast ARP 60 Allowed ARP ل 11.95.232.121 (طلب)

2018-10-18 07:56:09.432365 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.121؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 07:56:09.434743 Cisco_a6:cb:c1 -> Broadcast ARP 60 Allowed ARP ل 11.95.232.121 (طلب)

2018-10-18 07:56:09.442287 Xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.121؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 07:56:09.44740 Cisco_a6:cb:c1 -> Broadcast ARP 60 Allowed ARP ل 11.95.232.121 (طلب)

لم يتم ملاحظة أي إستجابة عند إرسالها إلى الشخصية المهمة في بروتوكول GLBP.

N7K-C7010-1# إيثاناليزر محلي قارن داخل النطاق عرض-مرشح "arp" limit-capture-frame 0

الالتقاط على النطاق الداخلي

2018-10-18 07:56:58.429581 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 07:56:58.439582 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 07:56:58.449502 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 07:56:58.459502 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 07:56:58.469500 Xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 07:56:58.479461 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

أظهرت ELAM فهرس المصدر على هيئة إثرنيت 1/5 والتي هي الواجهة التي من خلالها دخلت الحزمة. ومع ذلك، أشار فهرس الوجهة إلى واجهة إيثرنت 2/23 التي نفترض أن المحول يستخدمها لإسقاط الحزمة.

تمت مشاهدة إستجابة GARP مع تكوين HSRP مع VIP:11.95.232.123

N7K-C7010-1(config-if)# ethanalyzer محلي قارن عرض-مرشح "arp" limit-capture-frame 0

الالتقاط على النطاق الداخلي

2018-10-18 08:56:09.596212 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 08:56:09.598593 All-HSRP-routers_01 -> بث ARP 60 Allowed ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 08:56:09.606203 Xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 08:56:09.608652 all-HSRP-routers_01 -> بث ARP 60 Allowed ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 08:56:09.616204 Xerox_00:08:00 -> Broadcast ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 08:56:09.618657 All-HSRP-routers_01 -> بث ARP 60 Allowed ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 08:56:09.626203 Xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 08:56:09.628657 All-HSRP-routers_01 -> بث ARP 60 Allowed ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 08:56:09.636205 Xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 08:56:09.638564 All-HSRP-routers_01 -> بث ARP 60 Allowed ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 08:56:09.646249 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 08:56:09.648541 All-HSRP-routers_01 -> بث ARP 60 Allowed ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 8:56:09.656205 Xerox_00:08:00 -> Broadcast ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

تمت مشاهدة إستجابة GARP مع تكوين VRRP مع VIP:11.95.232.123

N7K-C7010-1(config-if)# ethanalyzer محلي قارن داخل النطاق عرض-filter "arp" limit-capture-frame 0

الالتقاط على النطاق الداخلي

2018-10-18 09:03:30.225724 Xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 09:03:30.28251 IETF-VRRP-VRID_01 -> بث ARP 60 Gratuitous ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 09:03:30.235711 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 09:03:30.238252 IETF-VRRP-VRID_01 -> بث ARP 60 Gratuitous ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 09:03:30.245710 Xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 09:03:30.248253 IETF-VRRP-VRID_01 -> بث ARP 60 Gratuitous ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 09:03:30.255709 Xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 09:03:30.258248 IETF-VRRP-VRID_01 -> بث ARP 60 Gratuitous ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 09:03:30.265708 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 09:03:30.268255 IETF-VRRP-VRID_01 -> بث ARP 60 Gratuitous ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 09:03:30.275710 Xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 09:03:30.278259 IETF-VRRP-VRID_01 -> بث ARP 60 Gratuitous ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 09:03:30.285709 Xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 09:03:30.28296 IETF-VRRP-VRID_01 -> بث ARP 60 Gratuitous ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

السبب:

=======

باستخدام بروتوكول GLBP، يحتفظ كلا الجهازين بالتحكم في الشخصية المهمة. ولهذا السبب لا يمكننا السماح ل GARP بالعمل حيث أنه سيستمر في إعطاء سجلات ARP المكررة حيث إن كلا منهما سيحتفظ ب ip.

لقد فتحنا خطأ DOc CSCvn03802 ، لإدراج هذا في وثيقة CCO.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/unicast/configuration/guide/b-7k-Cisco-Nexus-7000-Series-NX-OS-Unicast-Routing-Configuration-Guide-Release/n7k_unicast_config_glbp.html#concept_FE1CBD0F54A14417ADD9DA2DC2312900

"لا تدعم GLBP بروتوكول تحليل العناوين (ARP) المجاني حسب التصميم"

تحياتى ،

لوفكيش

ملاحظات:

=============

عندما يرسل IXIA حزمة ACD إلى SVI VIP. وظهر رد فعل ال‍ GARP.

N7K-C7010-1# إيثاناليزر محلي قارن داخل النطاق عرض-مرشح "arp" limit-capture-frame 0

الالتقاط على النطاق الداخلي

2018-10-18 07:56:09.422340 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.121؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 07:56:09.424806 Cisco_a6:cb:c1 -> Broadcast ARP 60 Allowed ARP ل 11.95.232.121 (طلب)

2018-10-18 07:56:09.432365 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.121؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 07:56:09.434743 Cisco_a6:cb:c1 -> Broadcast ARP 60 Allowed ARP ل 11.95.232.121 (طلب)

2018-10-18 07:56:09.442287 Xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.121؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 07:56:09.44740 Cisco_a6:cb:c1 -> Broadcast ARP 60 Allowed ARP ل 11.95.232.121 (طلب)

لم يتم ملاحظة أي إستجابة عند إرسالها إلى الشخصية المهمة في بروتوكول GLBP.

N7K-C7010-1# إيثاناليزر محلي قارن داخل النطاق عرض-مرشح "arp" limit-capture-frame 0

الالتقاط على النطاق الداخلي

2018-10-18 07:56:58.429581 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 07:56:58.439582 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 07:56:58.449502 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 07:56:58.459502 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 07:56:58.469500 Xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 07:56:58.479461 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

أظهرت ELAM فهرس المصدر على هيئة إثرنيت 1/5 والتي هي الواجهة التي من خلالها دخلت الحزمة. ومع ذلك، أشار فهرس الوجهة إلى واجهة إيثرنت 2/23 التي نفترض أن المحول يستخدمها لإسقاط الحزمة.

تمت مشاهدة إستجابة GARP مع تكوين HSRP مع VIP:11.95.232.123

N7K-C7010-1(config-if)# ethanalyzer محلي قارن عرض-مرشح "arp" limit-capture-frame 0

الالتقاط على النطاق الداخلي

2018-10-18 08:56:09.596212 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 08:56:09.598593 All-HSRP-routers_01 -> بث ARP 60 Allowed ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 08:56:09.606203 Xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 08:56:09.608652 all-HSRP-routers_01 -> بث ARP 60 Allowed ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 08:56:09.616204 Xerox_00:08:00 -> Broadcast ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 08:56:09.618657 All-HSRP-routers_01 -> بث ARP 60 Allowed ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 08:56:09.626203 Xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 08:56:09.628657 All-HSRP-routers_01 -> بث ARP 60 Allowed ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 08:56:09.636205 Xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 08:56:09.638564 All-HSRP-routers_01 -> بث ARP 60 Allowed ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 08:56:09.646249 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 08:56:09.648541 All-HSRP-routers_01 -> بث ARP 60 Allowed ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 8:56:09.656205 Xerox_00:08:00 -> Broadcast ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

تمت مشاهدة إستجابة GARP مع تكوين VRRP مع VIP:11.95.232.123

N7K-C7010-1(config-if)# ethanalyzer محلي قارن داخل النطاق عرض-filter "arp" limit-capture-frame 0

الالتقاط على النطاق الداخلي

2018-10-18 09:03:30.225724 Xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 09:03:30.28251 IETF-VRRP-VRID_01 -> بث ARP 60 Gratuitous ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 09:03:30.235711 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 09:03:30.238252 IETF-VRRP-VRID_01 -> بث ARP 60 Gratuitous ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 09:03:30.245710 Xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 09:03:30.248253 IETF-VRRP-VRID_01 -> بث ARP 60 Gratuitous ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 09:03:30.255709 Xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 09:03:30.258248 IETF-VRRP-VRID_01 -> بث ARP 60 Gratuitous ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 09:03:30.265708 xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 09:03:30.268255 IETF-VRRP-VRID_01 -> بث ARP 60 Gratuitous ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 09:03:30.275710 Xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 09:03:30.278259 IETF-VRRP-VRID_01 -> بث ARP 60 Gratuitous ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

2018-10-18 09:03:30.285709 Xerox_00:08:00 -> بث ARP 60 من لديه 11.95.232.123؟  قل 0.0.0.0

2018-10-18 09:03:30.28296 IETF-VRRP-VRID_01 -> بث ARP 60 Gratuitous ARP ل 11.95.232.123 (طلب)

السبب:

=======

باستخدام بروتوكول GLBP، يحتفظ كلا الجهازين بالتحكم في الشخصية المهمة. ولهذا السبب لا يمكننا السماح ل GARP بالعمل حيث أنه سيستمر في إعطاء سجلات ARP المكررة حيث إن كلا منهما سيحتفظ ب ip.

لقد فتحنا خطأ DOc CSCvn03802 ، لإدراج هذا في وثيقة CCO.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/unicast/configuration/guide/b-7k-Cisco-Nexus-7000-Series-NX-OS-Unicast-Routing-Configuration-Guide-Release/n7k_unicast_config_glbp.html#concept_FE1CBD0F54A14417ADD9DA2DC2312900

"لا تدعم GLBP بروتوكول تحليل العناوين (ARP) المجاني حسب التصميم"

تحياتى ،

لوفكيش