المحتويات

المقدمة

لماذا لا تزال بعض إدخالات ARP الديناميكية موجودة في جدول ARP بعد انتهاء مهلة ARP الخاصة؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند شيخوخة إدخال بروتوكول تحليل العنوان الديناميكي (ARP).

لماذا لا تزال بعض إدخالات ARP الديناميكية موجودة في جدول ARP بعد انتهاء مهلة ARP الخاصة؟

في برنامج Cisco IOS®، يتم تعيين مهلة ذاكرة تخزين ARP المؤقت على أربع ساعات (240 دقيقة) بشكل افتراضي، ولكن يمكن تعديلها في وضع تكوين الواجهة.

أدخل الأمر show interfaces لعرض مهلة ذاكرة تخزين ARP المؤقت:

ASR1k#show interfaces gi0/0/2 | include ARP

Encapsulation ARPA, loopback not set

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

يتم تخزين إدخال ARP بالفعل في ذاكرة التخزين المؤقت ل ARP حتى بعد انتهاء المهلة الخاصة به. في هذا المثال، كان إدخال ARP الديناميكي لعنوان IP 10.2.2.2 موجودا في ذاكرة تخزين ARP المؤقت لمدة 253 دقيقة:

ASR1k#show arp

Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface

Internet  10.2.2.1                -   30e4.dbb7.7e02  ARPA   GigabitEthernet0/0/2

Internet  10.2.2.2              253   0004.c01d.7c1a  ARPA   GigabitEthernet0/0/2

الوقت الإضافي هو الرجفان الذي تتم إضافته إلى كل مدخل ARP ديناميكي عند إنشائه. تتم إضافة رجفان عشوائي إلى مهلة ذاكرة تخزين ARP المؤقت لتجنب انتهاء صلاحية إدخالات ARP المتزامنة، والتي قد تؤدي إلى تشغيل عاصفة ARP. يجب أن يكون الرجفان رقما عشوائيا بين 0 ثانية و 30 دقيقة، بحد أقصى رجفان 30 دقيقة.

يصف هذا الإجراء كيفية تأكيد أن الرجفان عشوائي:

1. أدخل الأمر show arp ip address detail للتحقق من تفاصيل إدخال ARP:

ASR1k#show arp 10.2.2.2 detail

ARP entry for 10.2.2.2, link type IP.

Dynamic, via GigabitEthernet0/0/2, last updated 253 minutes ago.

Encap type is ARPA, hardware address is 0004.c01d.7c1a, 6 bytes long.

ARP subblocks:

* Dynamic ARP Subblock

Entry will be refreshed in 9 minutes and 4 seconds.

It has 2 chances to be refreshed before it is purged.

Entry is complete.

* ARP HA

ARP entry is a new entry and has not been synchronized to standby RP.

* IP ARP Adjacency

Adjacency (for 10.2.2.2 on GigabitEthernet0/0/2) was installed.

Connection ID: 0

2. قم بمسح إدخال ARP، والتقاط الإخراج من الأمر show arp ip address detail مرة أخرى:

ASR1k#clear arp 10.2.2.2

ASR1k#show arp 10.2.2.2 detail

ARP entry for 10.2.2.2, link type IP.

Dynamic, via GigabitEthernet0/0/2, last updated 0 minute ago.

Encap type is ARPA, hardware address is 0004.c01d.7c1a, 6 bytes long.

ARP subblocks:

* Dynamic ARP Subblock

Entry will be refreshed in 261 minutes and 42 seconds.

It has 2 chances to be refreshed before it is purged.

Entry is complete.
لاحظ أنه تم إعادة تعيين المؤقت.

3. كرر الخطوة 2، ولاحظ أن النتيجة مختلفة:

ASR1k #clear arp 10.2.2.2

ASR1k #show arp 10.2.2.2 det

ARP entry for 10.2.2.2, link type IP.

Dynamic, via GigabitEthernet0/0/2, last updated 0 minute ago.

Encap type is ARPA, hardware address is 0004.c01d.7c1a, 6 bytes long.

ARP subblocks:

* Dynamic ARP Subblock

Entry will be refreshed in 263 minutes and 58 seconds.

It has 2 chances to be refreshed before it is purged.

Entry is complete.

معلومات ذات صلة

- show arp أمر في مرجع أوامر خدمات عنونة IP من Cisco IOS

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems