المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

قبل أن تبدأ

إدراج مشرف ثانوي

ثانوي مع إصدار 10.4(x)

نفس صورة الإصدار

صور إصدار مختلفة

ثانوي مع إصدار 10.3(x)

مزامنة الصورة

إصدار BIOS

فرض التنزيل من نشط

المشرف الثانوي للتمهيد من EOBC

ترقية BIOS للمشرف في وضع الاستعداد

ترقية EPLD للمشرفين

ملخص

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية الترحيل إلى مشرفين ثنائيين للمحولات النمطية Nexus 9800.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

إن وصول وحدة التحكم إلى كلا المشرفين ضروري.

cisco يوصي أن يفهم أنت الأساسية من يحسن Nexus 9000 مفتاح.

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى الوثائق هنا:

دليل ترقية برنامج Cisco Nexus 9000 Series NX-OS وإسقاطه، الإصدار 10.4(x)

cisco يوصي أن يفهم أنت الأساسيات من عالية توفر ل Nexus 9000 مفتاح.

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى الوثائق هنا:

دليل التوفر الفائق والتكرار لنظام التشغيل Cisco Nexus 9000 Series NX-OS، الإصدار 10.4(x)

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Nexus 9808 الذي يشغل برنامج NX-OS، الإصدار 10.4(3)F مع وحدتي الإشراف N9K-C9800-SUP-A.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

تتم حماية المحولات فئة Cisco Nexus 9000 من تأثير حالات فشل الأجهزة أو البرامج بواسطة مكونات الأجهزة المكررة.

توفر وحدات الإشراف المزدوجة وحدات إحتياطية لمستوى التحكم والإدارة. يعمل المشرفان في وحدة نشطة/جاهزة حيث تكون وحدة واحدة فقط من وحدات المشرف نشطة في أي وقت معين، بينما تعمل الوحدات الأخرى كوحدة إحتياطية. ويزامن كل من المشرفين باستمرار الحالة والتكوين لتوفير محول سلس وحديث الحالة لمعظم الخدمات في حالة فشل وحدة المشرف النشطة.

تم تقديم الدعم للمشرفين المزدوجين لمحولات Nexus 9808 في محولات 10.4(1)F و Nexus 9804 في 10.4(2)F على التوالي.

يمكن أن تحتوي عمليات النشر المبكرة لمنصات العمل على مشرف واحد في البداية والانتقال إلى مشرفين إثنين.

من المهم فهم كيفية الترحيل بشكل صحيح إلى المشرفين المزدوج على هذا النظام الأساسي.

تأتي المخرجات المشار إليها في جميع أنحاء هذا المستند من Nexus 9808 الذي يشغل برنامج NX-OS، الإصدار 10.4(3)F.

هذا المحتوى قابل للتطبيق أيضا على Nexus 9804.

في هذا المستند، يتم إستخدام المصطلحين "المشرف الثانوي" و"المشرف الاحتياطي".

يشير المشرف الثانوي إلى المشرف الثاني المثبت فعليا في الهيكل ولكن ليس من الضروري أن يتزامن مع المشرف النشط.

يشير المشرف الاحتياطي إلى المشرف الثاني الذي تم تثبيته فعليا في الهيكل وتمت مزامنته مع المشرف النشط في حالة إستعداد HA.

قبل أن تبدأ

أولا، قم بترقية محول Nexus 9800 مع مشرف واحد إلى إصدار برنامج NX-OS مع دعم مشرف مزدوج كما هو مذكور في القسم السابق.

لنشر الميزات المدعومة في 10.4(x) فقط، توصي Cisco بالترقية إلى أحدث إصدار متاح من 10.4(x) المشار إليه بإصدارات Cisco NX-OS الموصى بها للمحولات من السلسلة Cisco Nexus 9000.

إدراج مشرف ثانوي

استمر في إدراج مشرف ثانوي في فتحة المشرف 28 على Nexus 9800.

أدخل كبل وحدة تحكم في المشرف الثانوي وافتح جلسة طرفية لمراقبة عملية التمهيد.

ثانوي مع إصدار 10.4(x)

سيتعرف مشرف ثانوي مزود بإصدار 10.4(x) مثبت مسبقا على نفسه كمشرف في وضع الاستعداد ومشرف على المنفذ 27 كمشرف نشط.

سيبدأ المشرف الثانوي في المزامنة مع المشرف النشط بدءا من صور التمهيد الخاصة به.

cisco N9800(R) sery BIOS، الإصدار 1.11 أساسي

وحدة المعالجة المركزية Intel(R) Xeon(R) CPU D-1530 بسرعة 2.40 جيجاهرتز

نوع اللوحة 0x220 PID N9K-C9808 Serial FOX2739PFU4

بايغارد إنيت

إصدار مكتبة TAM: 3.4.26

Aikido الإصدار: 5.0.13

الرقم التسلسلي لشرائح Aikido:

006FE1619905AB2897EB0de352dfeff3000000000000000000000000

Aikido FPGA الإصدار: 0x120

مصادقة شرائح Aikido ناجحة

تنسيق Aikido KEY: UEFI

مفتاح PK من Cisco

مفتاح Cisco

مفتاح DBX من Cisco

مفتاح rel لنظام التشغيل من Cisco

مفتاح تطوير نظام التشغيل من Cisco

نوع اللوحة 5

IOFPGA @ 0xb240000

SLOT_ID @ 0x1c

نكسوس جروب

تعطيل المراقبة

نوع نظام الملفات غير معروف، نوع القسم 0x83

check_bootmode: group: تابع group

محاولة قراءة ملف التكوين /boot/grub/menu.lst.local من (hd0،4)

نوع Filesystem هو ext2fs، نوع القسم 0x83

تمهيد تمهيد ذاكرة التمهيد:/nxos64-cs.10.4.3.f.bin ...

تمهيد bootflash:/nxos64-cs.10.4.3.f.bin <<

محاولة التشغيل

نوع Filesystem هو ext2fs، نوع القسم 0x83

صورة صالحة

تم التحقق من توقيع الصورة بنجاح.

وقت التمهيد: 8/5/2024 17:41:4

التحميل: تراكب مركب على /newRoot/usr.

تثبيت klm_card_index

تم

إعداد تمهيد اللغة

يتم الآن ربط قسم SSD الخاص بماندو N9k..

إنشاء أجهزة flash boot_dev= sda

INIT: الإصدار 2.88 تمهيد

تم تثبيت وحدة ata_piix النمطية.

تم تثبيت الوحدة النمطية ل kheaders...

يتم الآن إلغاء تفريق الزهور ...

إجمالي الحجم المطلوب في ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash) هو 158780

تحقق من الأمر bootflash: موافق

يبلغ الحجم الإجمالي المطلوب في ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash) 55644

تحقق من الأمر bootflash: موافق

تمكين حل INTs الجاف لبرنامج تشغيل 8250 التسلسلي

يتم الآن تثبيت ملفات ISAN ... تم.

is_lxc: is_titan_eor: is_stby: suffix: klm_ftrace: /isanboot/lib/modules/klm_ftrace.o

تم تثبيت ftrace في وضع غير lxc

تم تثبيت وحدة SSE مع فهرس البطاقة 21213.

تم إنشاء عقدة جهاز SSE 243...

تنفيذ بداية /etc/rc.d/rcS.d/S06exablaze

تنفيذ بداية /etc/rc.d/rcS.d/S06exablaze

مجموعة شرائح CPA من MKR Mando

تم إعداد MANDO RP CPA

جار تحميل برنامج تشغيل I2C ... تم.

تثبيت برنامج تشغيل CCTRL ل card_type 132 بدون NEED_GE[ 16.676681] مما يتيح إمكانية مقاطعة RP للمستوى الأعلى

م.. [ 16. 682862] 28 ستدي بي في انتظار 27 لتصبح نشطة <<<

[ 18.689037] يتواصل الآن..

تم.

نفس صورة الإصدار

إذا كانت صورة التمهيد لكلا المشرفين هي نفسها، سيقوم المشرف الثانوي بإكمال عملية التمهيد والانتقال لإنشاء حالة إستعداد عالية التوفر (في وضع الاستعداد) مع المشرف النشط.

التحقق من وصول المستخدم

تسجيل الدخول إلى شبكة N9K-C9808(وضع الاستعداد): 2024 أغسطس 5:43:17 ٪$ VDC-1 ٪$ ٪KERN-0-SYSTEM_MSG: [ 16.676681] تمكين تقاطع RP من المستوى الأعلى - kernel

2024 أغسطس 5:43:17 ستارك ٪$ VDC-1 ٪$ ٪KERN-0-SYSTEM_MSG: [ 16.682862] 28 ستدي بي في انتظار 27 لتصبح نشطة - kernel

2024 أغسطس 5:43:17 ٪$ VDC-1 ٪$ ٪KERN-0-SYSTEM_MSG: [ 18.689037] جاري الآن.. - نواة

2024 أغسطس 5:43:17 ٪$ VDC-1 ٪$ ٪KERN-0-SYSTEM_MSG: [ 53.624182] تهيئة حالة الذعر NMI - kernel

2024 أغسطس 5:43:17 ستارك ٪$ VDC-1 ٪$ ٪KERN-0-SYSTEM_MSG: [ 53.656637] fpga_setup_probe - kernel

2024 أغسطس 5:43:17 ٪$ VDC-1 ٪$ ٪KERN-0-SYSTEM_MSG: [ 85.571069] تهيئة العمل المؤجل - kernel

2024 أغسطس 5:43:17 مطلق ٪$ VDC-1 ٪$ ٪KERN-0-SYSTEM_MSG: [ 85.575323] انتهت وظيفة INIT ل LFM - kernel

2024 أغسطس 5:43:17 مطلق ٪$ VDC-1 ٪$ ٪KERN-0-SYSTEM_MSG: [ 94.522919] MANDO RDN : register_rdn_int - kernel

2024 أغسطس 5:43:17 ستارك ٪$ VDC-1 ٪$ ٪KERN-0-SYSTEM_MSG: [ 94.527406] register_rdn_int: تم إرسال أول ضربات القلب - kernel

2024 أغسطس 5:43:18 ستارك ٪$ VDC-1 ٪$ ٪user-2-system_msg: <٪USBHSD-2-MOUNT> سجل الفلاش: عبر الإنترنت - usbhsd

2024 أغسطس 5:43:43 ستريم ٪$ VDC-1 ٪$ ٪user-2-system_msg: تثبيت RPMs من قبل الطرف الثالث - /thirdparty_install.py

2024 أغسطس 5:43:46 مطلق ٪$ VDC-1 ٪$ ٪USER-2-SYSTEM_MSG: ssnmgr_app_init دعا إلى SSNMGR up - aclmgr

2024 أغسطس 5:43:47 ستارك ٪$ VDC-1 ٪$ ٪USER-1-SYSTEM_MSG: VP Aclqos ta Get - pltfm_config

2024 أغسطس 5:44:11 ٪$ VDC-1 ٪$ ٪USER-1-SYSTEM_MSG: ASSERT@../utils/usd/libusd/usd_drv.c:3332 - s1hal_supe

2024 أغسطس 5:44:16 ستريم ٪$ VDC-1 ٪$ ٪USER-1-SYSTEM_MSG: ASSERT@../utils/usd/libusd/usd_drv.c:3332 - s1hal_supe (الرسالة تتكرر مرة واحدة)

2024 أغسطس 5:44:16 ٪$ VDC-1 ٪$ ٪USER-0-SYSTEM_MSG: نهاية الشرطي الافتراضي - CoPP

2024 أغسطس 5:44:36 ٪$ VDC-1 ٪$ ٪CARDCLIENT-2-FPGA_BOOT_PRIMARY: IOFPGA تم تمهيده من الأساسي

2024 أغسطس 5:44:36 ٪$ VDC-1 ٪$ ٪CARDCLIENT-2-FPGA_BOOT_PRIMARY: TMFPGA تم تمهيده من الأساسي

الوحدة النمطية N9K-C9808# show

حالة نموذج منافذ MOD

— — — — —

الوحدة النمطية 27 0 Supervisor Module N9K-C9800-SUP-A active *

الوحدة النمطية 28 0 Supervisor Module N9K-C9800-SUP-A HA - وضع الاستعداد <<<

صور إصدار مختلفة

إذا كانت صورة التمهيد لكلا المشرفين مختلفة عن إصدارات 10.4(x)، فسيتم إعادة تمهيد المشرف الثانوي لإجبار NetBoot وتنزيل صورة التمهيد للمشرف النشط إلى المشرف الثانوي.

في هذا المثال، يقوم المشرف النشط بتشغيل 10.4(3)F ولكن تم تمهيد المشرف الثانوي إلى 10.4(1)F.

cisco N9800(R) sery BIOS، الإصدار 1.11 أساسي

وحدة المعالجة المركزية Intel(R) Xeon(R) CPU D-1530 بسرعة 2.40 جيجاهرتز

نوع اللوحة 0x220 PID N9K-C9808 Serial FOX2739PFU4

بايغارد إنيت

إصدار مكتبة TAM: 3.4.26

Aikido الإصدار: 5.0.13

الرقم التسلسلي لشرائح Aikido:

006FE1619905AB2897EB0de352dfeff3000000000000000000000000

Aikido FPGA الإصدار: 0x120

مصادقة شرائح Aikido ناجحة

تنسيق Aikido KEY: UEFI

مفتاح PK من Cisco

مفتاح Cisco

مفتاح DBX من Cisco

مفتاح rel لنظام التشغيل من Cisco

مفتاح تطوير نظام التشغيل من Cisco

نوع اللوحة 5

IOFPGA @ 0xb240000

SLOT_ID @ 0x1c

نكسوس جروب

تعطيل المراقبة

نوع نظام الملفات غير معروف، نوع القسم 0x83

check_bootmode: group: تابع group

محاولة قراءة ملف التكوين /boot/grub/menu.lst.local من (hd0،4)

نوع Filesystem هو ext2fs، نوع القسم 0x83

تمهيد تمهيد ذاكرة التمهيد:/nxos64-cs.10.4.1.f.bin ...

تمهيد bootflash:/nxos64-cs.10.4.1.f.bin <<<

محاولة التشغيل

نوع Filesystem هو ext2fs، نوع القسم 0x83

صورة صالحة

<...>

[ 93.294604] ماندو RDN: register_rdn_int

[ 93.299095] register_rdn_int: تم إرسال أول نبض قلب

< إعادة التشغيل في عملية NetBoot >

cisco N9800(R) sery BIOS، الإصدار 1.11 أساسي

وحدة المعالجة المركزية Intel(R) Xeon(R) CPU D-1530 بسرعة 2.40 جيجاهرتز

نوع اللوحة 0x220 PID N9K-C9808 Serial FOX2739PFU4

بايغارد إنيت

إصدار مكتبة TAM: 3.4.26

Aikido الإصدار: 5.0.13

الرقم التسلسلي لشرائح Aikido:

006FE1619905AB2897EB0de352dfeff3000000000000000000000000

Aikido FPGA الإصدار: 0x120

مصادقة شرائح Aikido ناجحة

تنسيق Aikido KEY: UEFI

مفتاح PK من Cisco

مفتاح Cisco

مفتاح DBX من Cisco

مفتاح rel لنظام التشغيل من Cisco

مفتاح تطوير نظام التشغيل من Cisco

نوع اللوحة 5

IOFPGA @ 0xb240000

SLOT_ID @ 0x1c

نكسوس جروب

تعطيل المراقبة

البحث عن برنامج تشغيل لمورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) طراز 8086، الجهاز 15ab

معرف الانحراف i210 = 1537

برنامج تشغيل الحلقة لمورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) 8086 الجهاز 15ab

برنامج تشغيل الحلقة لمورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) 8086 الجهاز 15ab

برنامج تشغيل الحلقة لمورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) 8086 الجهاز 15ab

برنامج تشغيل الحلقة لمورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) 8086 الجهاز 15ab

برنامج تشغيل الحلقة لمورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) 8086 الجهاز 15ab

برنامج تشغيل الحلقة لمورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) 8086 الجهاز 15ab

برنامج تشغيل الحلقة لمورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) 8086 الجهاز 15ab

برنامج تشغيل الحلقة لمورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) 8086 الجهاز 15ab

برنامج تشغيل الحلقة لمورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) 8086 الجهاز 15ab

برنامج تشغيل الحلقة لمورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) 8086 الجهاز 15ab

برنامج تشغيل X Check لمورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) 8086 الجهاز 15ab

داخل برنامج تشغيل لمورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) 8086 الجهاز 15ab

pci_base_addres 0= b2c0000c ioAddr= 0

مسألة القناع

تم العثور على الجهاز 8086:15ab في iADDR 1000، MemberAse b2c0000 في 4:0

يتم الآن التحقق...

تحقيق IntelX

eobc عنوان MAC 000000:00000:00000:00000:0000000:000001c:000000000

board_type=5

الشبكة جاهزة.

bp_op = 1

bp_htype = 1

bp_hlen = 6

bp_xid = -160883712

bp_hwaddr = 00:00:00:1c:00:00

bp_hops = 0

bp_footer = 2132726648

*إعادة المحاولة 1 المهلة 27126 = 720

*إعادة المحاولة 2 المهلة 27684 = 720

bp_op = 1

bp_htype = 1

bp_hlen = 6

bp_xid = -160883712

bp_hwaddr = 00:00:00:1c:00:00

bp_hops = 0

bp_footer = 2132726648

Errnum = 0

reqretry = 0

*2 إعادة المحاولة 2 المهلة 27684 = 720

اسم الملف: /img-sync/curr-ks.img

board_type=5

board_type=5

العنوان: 127-1-1-28

NetMask: 255.255.0.0

الخادم: 127.1.1.27

البوابة: 0.0.0.0

نوع Filesystem هو TFTP، باستخدام القرص بأكمله

................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

تم التحقق من توقيع الصورة بنجاح.

بمجرد اكتمال التنزيل، سيقوم المشرف الثانوي بالتمهيد إلى الصورة الجديدة ثم ينتقل لإنشاء حالة إستعداد فائقة السرعة مع المشرف النشط.

الوحدة النمطية N9K-C9808# show

حالة نموذج منافذ MOD

— — — — —

الوحدة النمطية 27 0 Supervisor Module N9K-C9800-SUP-A active *

الوحدة النمطية 28 0 Supervisor Module N9K-C9800-SUP-A HA-standby

فتحة MOD SW HW

— — — —

27 10.4(3) 1.0 SUP1

28 10.4(3) 1.0 SUP2

ثانوي مع إصدار 10.3(x)

بالنسبة للمشرف الثانوي الذي تم تثبيت إصدار 10.3(x) به مسبقا، يمكن أن يحدث أحد الأحداث المدرجة بعد الإدراج:

1. حلقة التمهيد.

2. بدء التشغيل كمشرف مستقل.

3. بدء التشغيل في أداة التحميل > موجه الأمر

إذا كان المشرف الثانوي في حالة الحدث 1 أو 2، بعد ذلك يجب أن تقوم بتقسيمه إلى محمل > رسالة حث بكتابة Ctrl-C في "NXOS Group" أثناء عملية بدء التشغيل.

cisco N9800(R) sery BIOS، الإصدار 1.11 أساسي

وحدة المعالجة المركزية Intel(R) Xeon(R) CPU D-1530 بسرعة 2.40 جيجاهرتز

نوع اللوحة 0x220 PID N9K-C9808 Serial FOX2633PCKJ

بايغارد إنيت

إصدار مكتبة TAM: 3.4.26

Aikido الإصدار: 5.0.13

الرقم التسلسلي لشرائح Aikido:

3E772D0F6E8FC7406CEC11BBA5B2A84c000000000000000000000000000000000000000

Aikido FPGA الإصدار: 0x11b

مصادقة شرائح Aikido ناجحة

تنسيق Aikido KEY: UEFI

مفتاح PK من Cisco

مفتاح Cisco

مفتاح DBX من Cisco

مفتاح rel لنظام التشغيل من Cisco

مفتاح تطوير نظام التشغيل من Cisco

نوع اللوحة 5

IOFPGA @ 0xb240000

SLOT_ID @ 0x1b

مجموعة NXOS <<<<<< Ctrl+C هنا

تعطيل المراقبة

إجهاض قراءة ملف التكوين والتمهيد التلقائي

لا يوجد تمهيد تلقائي أو فشل التمهيد التلقائي. يتم السقوط إلى أداة التحميل

جهاز التحميل الإصدار 1.12

أداة تحميل >

في هذا المثال، بدأ المشرف الثانوي في التمهيد إلى 10.3(2)F التي عرفت نفسها بعد ذلك على أنها المشرف في وضع الاستعداد ثم تمت إعادة تمهيد أداة التحميل > موجه الأمر.

cisco N9800(R) sery BIOS، الإصدار 1.11 أساسي

وحدة المعالجة المركزية Intel(R) Xeon(R) CPU D-1530 بسرعة 2.40 جيجاهرتز

نوع اللوحة 0x220 PID N9K-C9808 Serial FOX2739PFU9

بايغارد إنيت

إصدار مكتبة TAM: 3.4.26

Aikido الإصدار: 5.0.13

الرقم التسلسلي لشرائح Aikido:

006FE1619905AB2897EB0de352dfeff3000000000000000000000000

Aikido FPGA الإصدار: 0x120

مصادقة شرائح Aikido ناجحة

تنسيق Aikido KEY: UEFI

مفتاح PK من Cisco

مفتاح Cisco

مفتاح DBX من Cisco

مفتاح rel لنظام التشغيل من Cisco

مفتاح تطوير نظام التشغيل من Cisco

نوع اللوحة 5

IOFPGA @ 0xb240000

SLOT_ID @ 0x1c

نكسوس جروب

تعطيل المراقبة

نوع نظام الملفات غير معروف، نوع القسم 0x83

check_bootmode: group: تابع group

محاولة قراءة ملف التكوين /boot/grub/menu.lst.local من (hd0،4)

نوع Filesystem هو ext2fs، نوع القسم 0x83

تمهيد تمهيد ذاكرة التمهيد:/nxos64-cs.10.3.2.f.bin ...

تمهيد bootflash:/nxos64-cs.10.3.2.f.bin <<

محاولة التشغيل

نوع Filesystem هو ext2fs، نوع القسم 0x83

صورة صالحة

تم التحقق من توقيع الصورة بنجاح.

وقت التمهيد: 7/23/2024 22:49:10

التحميل: تراكب مركب على /newRoot/usr.

تثبيت klm_card_index

تم

إعداد تمهيد اللغة

يتم الآن ربط قسم SSD الخاص بماندو N9k..

إنشاء أجهزة flash boot_dev= sda

INIT: الإصدار 2.88 تمهيد

تم تثبيت وحدة ata_piix النمطية.

تم تثبيت الوحدة النمطية ل kheaders...

يتم الآن إلغاء تفريق الزهور ...

إجمالي الحجم المطلوب في ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash) هو 153632

تحقق من الأمر bootflash: موافق

يبلغ الحجم الإجمالي المطلوب في ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash) 54464

تحقق من الأمر bootflash: موافق

تمكين حل INTs الجاف لبرنامج تشغيل 8250 التسلسلي

يتم الآن تثبيت ملفات ISAN ... تم.

is_lxc: is_titan_eor: is_stby: suffix: klm_ftrace: /isanboot/lib/modules/klm_ftrace.o

تم تثبيت ftrace في وضع غير lxc

تم تثبيت وحدة SSE مع فهرس البطاقة 21213.

تم إنشاء عقدة جهاز SSE 243...

تنفيذ بداية /etc/rc.d/rcS.d/S06exablaze

تنفيذ بداية /etc/rc.d/rcS.d/S06exablaze

يتم الآن إستخدام cctrli_lite على Mando SUP...

جار تحميل برنامج تشغيل I2C ... تم.

يتم الآن تثبيت برنامج تشغيل CCTRL ل card_type 132 بدون NEED_GEM ... تم.

جار تحميل برنامج تشغيل IGB ...

جار تحميل برنامج تشغيل IGB من Intel ل Mando...14.81: \nInstall klm_ins_ixgbe ل Mando... card_index=21213

تم تثبيت klm_ins_ixgbe.

ليس ميكرون إس دي...

التحقق من كافة أنظمة الملفات.

يتم الآن إستخراج RPMS من الصورة...

/

تم إعداد MANDO RP CPA

تم تثبيت برنامج تشغيل SPROM ... 21213 IS_N9K.

@@@ MANDO-RP

يتم الآن تثبيت الوحدة النمطية PFMSVCS ...تم.

يتم الآن تثبيت وحدة ذاكرة NVRAM ... تم.

يتم الآن تثبيت وحدة IF_INDEX باستخدام وضع المنفذ 6 ... تم.

تثبيت fcfwd

تم تثبيت RNI LCND.

تم تثبيت LCND.

\n S090Setup-eth sup_start

autoneg غير معدل، تجاهل

لم يتم تغيير معلمات الإيقاف المؤقت، يتم الآن الإجهاض

autoneg غير معدل، تجاهل

لم يتم تغيير معلمات الإيقاف المؤقت، يتم الآن الإجهاض

يتم الآن تثبيت psdev ...

يتم الآن تثبيت وحدة VEOBC ... تم.

إجابات RTNETlink: الملف موجود

تنظيف ملفات PCAP السابقة الموجودة في دليل TMP

التحقق من بطاقة SR

فهرس البطاقة هو 21213

48. 15: إدخال برنامج تشغيل Obfl و MTD SPI ...

البيانات القديمة: 0 بيانات جديدة: 9f00000

البيانات القديمة: 0 بيانات جديدة: 0

البيانات القديمة: 20907001 بيانات جديدة: A0901406

[ 48.207892] FPGA_setup_probe

48. 26: تم..إدخال برنامج تشغيل Obfl و MTD SPI ...

إنشاء أجهزة حرف OBFL

البيانات القديمة: c00000 بيانات جديدة: 9f00000

البيانات القديمة: 10c0000 بيانات جديدة: 0

البيانات القديمة: بيانات 989040 الجديدة: A0901406

أداة تركيب ل N9k!

48. 31: تركيب الحشرة ل N9k!

48. 32: تم ... نصب الحفريات ل N9k!

يتم الآن تحميل الاسترداد ل N9k!

48. 33: إستعادة التركيب ل N9k!

تثبيت متجر OBFL ل MTD

تم إدخال وحدة kernel_services النمطية...

إنشاء أجهزة أحرف kernel_services

تم تهيئة المجموعات

بدائل التحديث: ربط /usr/bin/unshare ب /usr/bin/unshare.util-linux

تتم الآن إزالة أي إرتباطات بدء تشغيل نظام ل cgroups-init ...

إضافة بدء تشغيل النظام ل /etc/init.d/cgroups-init.

يتم الآن تشغيل أوامر تجميع الإضافة..

ملاحظة: Docker-ce: Performance GroupAdd باستخدام [ -r docker]

بدائل التحديث: ربط /bin/vi ب /usr/bin/vim.tiny

بدائل التحديث: ربط /usr/bin/vim ب /usr/bin/vim.tiny

إزالة bootvar لإجبار RP(وضع الاستعداد) على أن يكون في نافذة مطالبة أداة التحميل يمكنك إستخدام cmdline enable_standby للسماح ل RP (وضع الاستعداد) بالتمهيد

INIT: Switching/isan/etc/rc.cleanup تجاهل إستدعاءات InTab

مؤامرات الطرف الثالث الوقفية

يتم الآن إرسال كافة العمليات لإشارة المصطلح...

يتم الآن إرسال كافة العمليات إلى إشارة KILL...

يتم الآن إلغاء تحميل نظام الملفات...

cisco N9800(R) sery BIOS، الإصدار 1.11 أساسي

وحدة المعالجة المركزية Intel(R) Xeon(R) CPU D-1530 بسرعة 2.40 جيجاهرتز

نوع اللوحة 0x220 PID N9K-C9808 Serial FOX2739PFU9

بايغارد إنيت

إصدار مكتبة TAM: 3.4.26

Aikido الإصدار: 5.0.13

الرقم التسلسلي لشرائح Aikido:

006FE1619905AB2897EB0de352dfeff3000000000000000000000000

Aikido FPGA الإصدار: 0x120

مصادقة شرائح Aikido ناجحة

تنسيق Aikido KEY: UEFI

مفتاح PK من Cisco

مفتاح Cisco

مفتاح DBX من Cisco

مفتاح rel لنظام التشغيل من Cisco

مفتاح تطوير نظام التشغيل من Cisco

نوع اللوحة 5

IOFPGA @ 0xb240000

SLOT_ID @ 0x1c

نكسوس جروب

تعطيل المراقبة

نوع نظام الملفات غير معروف، نوع القسم 0x83

check_bootmode: group: تابع group

محاولة قراءة ملف التكوين /boot/grub/menu.lst.local من (hd0،4)

نوع Filesystem هو ext2fs، نوع القسم 0x83

محاولة قراءة ملف التكوين /boot/grub/menu.lst.local من (hd0،5)

نوع Filesystem هو ext2fs، نوع القسم 0x83

لا يوجد تمهيد تلقائي أو فشل التمهيد التلقائي. يتم السقوط إلى أداة التحميل

جهاز التحميل الإصدار 1.11

أداة تحميل >

لبدء تزامن الصورة مع المشرف النشط لإنشاء HA، فلدينا طريقتان يمكننا إستخدامهما اعتمادا على إصدار BIOS الخاص بنا.

مزامنة الصورة

إصدار BIOS

ستحتاج إلى تحديد إصدار BIOS الحالي من المشرف الثانوي.

يمكن العثور على الإصدار الحالي على السطر الأول من الإخراج الأولي عند إدخال المشرف وبعد إعادة التمهيد قبل موجه الأمر loader >.

cisco N9800(R) sery BIOS، الإصدار 1.11 أساسي <<<

وحدة المعالجة المركزية Intel(R) Xeon(R) CPU D-1530 بسرعة 2.40 جيجاهرتز

نوع اللوحة 0x220 PID N9K-C9808 Serial FOX2739PFU9

بايغارد إنيت

إصدار مكتبة TAM: 3.4.26

Aikido الإصدار: 5.0.13

الرقم التسلسلي لشرائح Aikido:

006FE1619905AB2897EB0de352dfeff3000000000000000000000000

Aikido FPGA الإصدار: 0x120

مصادقة شرائح Aikido ناجحة

تنسيق Aikido KEY: UEFI

مفتاح PK من Cisco

مفتاح Cisco

مفتاح DBX من Cisco

مفتاح rel لنظام التشغيل من Cisco

مفتاح تطوير نظام التشغيل من Cisco

نوع اللوحة 5

IOFPGA @ 0xb240000

SLOT_ID @ 0x1c

نكسوس جروب

فرض التنزيل من نشط

إذا كان إصدار BIOS المثبت هو 1.11 أو أعلى، يمكن بدء مزامنة الصورة يدويا إلى المشرف الثانوي من المشرف النشط باستخدام الأمر reload module 28 force-dnld.

يجب أن يكون المشرف الثانوي في موجه الأمر loader > عند تنفيذ هذا الأمر.

وكما هو الحال مع قسم صور الإصدارات المختلفة، سيتم إعادة تمهيد المشرف الثانوي لإجبار NetBoot وتنزيل صورة تمهيد المشرف النشط إلى المشرف الثانوي.

من المشرف النشط -

N9K-C9808# إعادة تحميل الوحدة النمطية 28 force-dnld

N9K-C9808# 2024 Jul 23 22:59:15 N9K-C9808 ٪$ VDC-1 ٪$ ٪PLATFORM-2-PFM_MODULE_RESET: إعادة التشغيل اليدوي للوحدة النمطية 28 من واجهة سطر الأوامر

من المشرف الثانوي -

جهاز التحميل الإصدار 1.11

أداة تحميل >

< إعادة التحميل التي تم بدء تشغيلها بواسطة Active - إعادة التمهيد في عملية NetBoot >

cisco N9800(R) sery BIOS، الإصدار 1.11 أساسي

وحدة المعالجة المركزية Intel(R) Xeon(R) CPU D-1530 بسرعة 2.40 جيجاهرتز

نوع اللوحة 0x220 PID N9K-C9808 Serial FOX2739PFU4

بايغارد إنيت

إصدار مكتبة TAM: 3.4.26

Aikido الإصدار: 5.0.13

الرقم التسلسلي لشرائح Aikido:

006FE1619905AB2897EB0de352dfeff3000000000000000000000000

Aikido FPGA الإصدار: 0x120

مصادقة شرائح Aikido ناجحة

تنسيق Aikido KEY: UEFI

مفتاح PK من Cisco

مفتاح Cisco

مفتاح DBX من Cisco

مفتاح rel لنظام التشغيل من Cisco

مفتاح تطوير نظام التشغيل من Cisco

نوع اللوحة 5

IOFPGA @ 0xb240000

SLOT_ID @ 0x1c

نكسوس جروب

تعطيل المراقبة

البحث عن برنامج تشغيل لمورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) طراز 8086، الجهاز 15ab

معرف الانحراف i210 = 1537

برنامج تشغيل الحلقة لمورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) 8086 الجهاز 15ab

برنامج تشغيل الحلقة لمورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) 8086 الجهاز 15ab

برنامج تشغيل الحلقة لمورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) 8086 الجهاز 15ab

برنامج تشغيل الحلقة لمورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) 8086 الجهاز 15ab

برنامج تشغيل الحلقة لمورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) 8086 الجهاز 15ab

برنامج تشغيل الحلقة لمورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) 8086 الجهاز 15ab

برنامج تشغيل الحلقة لمورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) 8086 الجهاز 15ab

برنامج تشغيل الحلقة لمورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) 8086 الجهاز 15ab

برنامج تشغيل الحلقة لمورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) 8086 الجهاز 15ab

برنامج تشغيل الحلقة لمورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) 8086 الجهاز 15ab

برنامج تشغيل X Check لمورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) 8086 الجهاز 15ab

داخل برنامج تشغيل لمورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) 8086 الجهاز 15ab

pci_base_addres 0= b2c0000c ioAddr= 0

مسألة القناع

تم العثور على الجهاز 8086:15ab في iADDR 1000، MemberAse b2c0000 في 4:0

يتم الآن التحقق...

تحقيق IntelX

eobc عنوان MAC 000000:00000:00000:00000:0000000:000001c:000000000

board_type=5

الشبكة جاهزة.

bp_op = 1

bp_htype = 1

bp_hlen = 6

bp_xid = -160883712

bp_hwaddr = 00:00:00:1c:00:00

bp_hops = 0

bp_footer = 2132726648

*إعادة المحاولة 1 المهلة 27126 = 720

*إعادة المحاولة 2 المهلة 27684 = 720

bp_op = 1

bp_htype = 1

bp_hlen = 6

bp_xid = -160883712

bp_hwaddr = 00:00:00:1c:00:00

bp_hops = 0

bp_footer = 2132726648

Errnum = 0

reqretry = 0

*2 إعادة المحاولة 2 المهلة 27684 = 720

اسم الملف: /img-sync/curr-ks.img

board_type=5

board_type=5

العنوان: 127-1-1-28

NetMask: 255.255.0.0

الخادم: 127.1.1.27

البوابة: 0.0.0.0

نوع Filesystem هو TFTP، باستخدام القرص بأكمله

................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

تم التحقق من توقيع الصورة بنجاح.

بمجرد اكتمال التنزيل، سيقوم المشرف الثانوي بالتمهيد إلى الصورة الجديدة ثم ينتقل لإنشاء حالة إستعداد فائقة السرعة مع المشرف النشط.

الوحدة النمطية N9K-C9808# show

حالة نموذج منافذ MOD

— — — — —

الوحدة النمطية 27 0 Supervisor Module N9K-C9800-SUP-A active *

الوحدة النمطية 28 0 Supervisor Module N9K-C9800-SUP-A HA-standby

فتحة MOD SW HW

— — — —

27 10.4(3) 1.0 SUP1

28 10.4(3) 1.0 SUP2

المشرف الثانوي للتمهيد من EOBC

إذا كان إصدار BIOS المثبت أقل من 1.11، يمكن فقط بدء مزامنة الصورة يدويا بواسطة المشرف الثانوي من داخل موجه الأمر loader > باستخدام الأمر eobc.

سيؤدي هذا إلى فرض المحول على تمهيد TFTP من المشرف النشط ثم المزامنة معه.

أداة تحميل > ؟

؟ طباعة قائمة الأوامر

صورة جزمة

عرض/تغيير وضع التمهيد الحالي

محتويات ملف قائمة dir على جهاز ما

صورة تمهيد من EOBC من Sup نشط عبر قناة EOBC

معلومات مفتاح BIOS

المساعدة في طباعة قائمة الأوامر أو إستخدام أمر محدد

عنوان IP أو عنوان البوابة الخاص بإعداد ip

أعد تمهيد النظام

إعداد وحدة التحكم التسلسلية التسلسلية

تعيين تكوين الشبكة

show show loader تشكيل

محمل > Eobc

البحث عن برنامج تشغيل لمورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) طراز 8086، الجهاز 15ab

معرف الانحراف i210 = 1537

برنامج تشغيل الحلقة لمورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) 8086 الجهاز 15ab

برنامج تشغيل الحلقة لمورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) 8086 الجهاز 15ab

برنامج تشغيل الحلقة لمورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) 8086 الجهاز 15ab

برنامج تشغيل الحلقة لمورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) 8086 الجهاز 15ab

برنامج تشغيل الحلقة لمورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) 8086 الجهاز 15ab

برنامج تشغيل الحلقة لمورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) 8086 الجهاز 15ab

برنامج تشغيل الحلقة لمورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) 8086 الجهاز 15ab

برنامج تشغيل الحلقة لمورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) 8086 الجهاز 15ab

برنامج تشغيل الحلقة لمورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) 8086 الجهاز 15ab

برنامج تشغيل الحلقة لمورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) 8086 الجهاز 15ab

برنامج تشغيل X Check لمورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) 8086 الجهاز 15ab

داخل برنامج تشغيل لمورد بطاقة واجهة الشبكة (NIC) 8086 الجهاز 15ab

pci_base_addres 0= b2c0000c ioAddr= 0

مسألة القناع

تم العثور على الجهاز 8086:15ab في iADDR 1000، MemberAse b2c0000 في 4:0

يتم الآن التحقق...

تحقيق IntelX

< بعد بضع دقائق يبدأ المشرف عملية تمهيد TFTP >

العنوان: 127-1-1-27

NetMask: 255.255.0.0

الخادم: 127.1.1.28

البوابة: 0.0.0.0

نوع Filesystem هو TFTP، باستخدام القرص بأكمله

................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

< بعد بعض الوقت تنتهي عملية تمهيد TFTP وتبدأ عملية مزامنة الصورة. >

يتم الآن حفظ الصورة لمزامنة img ...

تم العثور على مساحة حرة كافية على القرص على ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash)

< لا تظهر عملية المزامنة حالة التقدم ويمكن أن تستغرق بعض الوقت. >

يتم الآن التحقق من المجموع الاختباري MD5 ل /bootflash/curr-ks.img ...

تحقق من صحة OK!!

< بعد ذلك بوقت قصير، يقوم المشرف بإكمال عملية التمهيد والمزامنة بنجاح، ثم يأتي دور المشرف الاحتياطي. >

وضع تحويل الإيثرنت في 21 يونيو 21 15:46:14 بالتوقيت العالمي المنسق 2024

تجهيز فسحة بين دعامتين CLI

[ 666.302971] RDN الخاص بماندو : register_rdn_int

[ 666.307460] register_rdn_int: تم إرسال أول نبض قلب

التحقق من وصول المستخدم

تسجيل الدخول إلى شبكة N9K-C9808(وضع الاستعداد):

قد تستغرق عملية التمهيد والمزامنة بالكامل أكثر من 15 دقيقة.

هو يستطيع كنت monitore من الوحدة طرفية للتحكم.

على المشرف النشط يمكنك تأكيد حالة المشرف الثانوي هو وضع الاستعداد.

الوحدة النمطية N9K-C9808# show

حالة نموذج منافذ MOD

— — — — —

الوحدة النمطية 27 0 Supervisor Module N9K-C9800-SUP-A active *

الوحدة النمطية 28 0 Supervisor Module N9K-C9800-SUP-A HA-standby

فتحة MOD SW HW

— — — —

27 10.4(3) 1.0 SUP1

28 10.4(3) 1.0 SUP2

يتطلب تنفيذ أي من الطريقتين المذكورتين مرة واحدة فقط.

يوصى بحذف الإصدار 10.3(x) من bootflash للمشرف في وضع الاستعداد تاركا الإصدار 10.4(x) المتبقي.

ترقية BIOS للمشرف في وضع الاستعداد

سيكون المشرف النشط بالفعل على أحدث إصدار BIOS إذا تم إجراء ترقية مدعومة تقوم بتثبيت جميع NXOS عليه.

العمليات الموضحة في صور الإصدار المختلفة، فرض التنزيل من قسم المشرف الثانوي للتمهيد النشط وEOBC لا يقوم بترقية BIOS على المشرف في وضع الاستعداد.

تتمثل الخطوة التالية في ترقية BIOS على "المشرف" في وضع الاستعداد لمطابقة النشط.

إذا كان برنامج Supervisor BIOS للمشرف في وضع الاستعداد هو البرنامج الوحيد الذي تتم ترقيته، فلن يكون بحاجة إلى إعادة تحميله.

N9K-C9808# قم بتثبيت كل nxos bootflash:nxos64-cs.10.4.3.f.bin

سيقوم المثبت أولا بالتحقق من التوافق. الرجاء الانتظار.

المثبت مضطرب

يتم الآن التحقق من ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash) للصورة:/nxos64-cs.10.4.3.F.bin لمتغير التمهيد "nxos".

[##############] 100٪ - النجاح

التحقق من نوع الصورة.

[##############] 100٪ - النجاح

تحضير معلومات إصدار "nxos" باستخدام صورة bootflash:/nxos64-cs.10.4.3.f.bin.

[##############] 100٪ - النجاح

تحضير معلومات إصدار "BIOS" باستخدام صورة bootflash:/nxos64-cs.10.4.3.f.bin.

[##############] 100٪ - النجاح

إجراء فحوصات دعم الوحدة النمطية.

[##############] 100٪ - النجاح

إعلام الخدمات حول ترقية النظام.

[##############] 100٪ - النجاح

تم التحقق من التوافق:

سبب نوع تثبيت التأثير القابل لتمهيد الوحدة النمطية

— — — — —

27 نعم، لا يمكن أن تكون الترقية الافتراضية للنسخ فقط التعطيلية بدون انقطاع

28 نعم معطلة لا توجد ترقية افتراضية بلا حدود

ستتم ترقية الصور وفقا للجدول التالي:

Module Image Running-Version(pri:alt) New-version UPG-required

— — — — —

27 nxos 10.4(3) 10.4(3) لا

27 نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) الإصدار 01.09(12/19/2022):الإصدار 01.03(12/29/2021) الإصدار 01.12(11/28/2023) نعم

28 nxos 10.4(3) 10.4(3) لا

28 نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) v01.12(11/28/2023):v01.03(12/29/2021) v01.12(11/28/2023) no

سيتم إعادة تحميل المحول للترقية التخريبية.

هل تريد متابعة التثبيت (ص/ن)؟ [n] y

التثبيت قيد التقدم، الرجاء الانتظار.

إجراء فحوصات وقت التشغيل.

[##############] 100٪ - النجاح

مزامنة صورة bootflash:/nxos64-cs.10.4.3.f.bin إلى وضع الاستعداد.

[##############] 100٪ - النجاح

ضبط متغيرات التمهيد.

[##############] 100٪ - النجاح

تنفيذ نسخة التكوين.

[##############] 100٪ - النجاح

الوحدة النمطية 20: تحديث الفلاش المدمج وترقية BIOS/أداة تحميل/ذاكرة مؤقتة.

تحذير: الرجاء عدم إزالة الوحدة النمطية أو إيقاف تشغيلها في الوقت الحالي.

[##############] 100٪ - النجاح

الوحدة النمطية 22: تحديث الفلاش المدمج وترقية BIOS/أداة تحميل/ذاكرة مؤقتة.

تحذير: الرجاء عدم إزالة الوحدة النمطية أو إيقاف تشغيلها في الوقت الحالي.

[##############] 100٪ - النجاح

الوحدة النمطية 24: تحديث الفلاش المدمج وترقية BIOS/أداة تحميل/ذاكرة مؤقتة.

تحذير: الرجاء عدم إزالة الوحدة النمطية أو إيقاف تشغيلها في الوقت الحالي.

[##############] 100٪ - النجاح

الوحدة النمطية 26: تحديث الفلاش المدمج وترقية BIOS/أداة تحميل/ذاكرة مؤقتة.

تحذير: الرجاء عدم إزالة الوحدة النمطية أو إيقاف تشغيلها في الوقت الحالي.

[##############] 100٪ - النجاح

الوحدة النمطية 27: تحديث الفلاش المدمج وترقية BIOS/أداة تحميل/ذاكرة مؤقتة.

تحذير: الرجاء عدم إزالة الوحدة النمطية أو إيقاف تشغيلها في الوقت الحالي.

[##############] 100٪ - النجاح

الوحدة النمطية 28: تحديث الفلاش المدمج وترقية BIOS/أداة تحميل/ذاكرة مؤقتة.

تحذير: الرجاء عدم إزالة الوحدة النمطية أو إيقاف تشغيلها في الوقت الحالي.

[##############] 100٪ - النجاح

تم التثبيت بنجاح.

نسخة BIOS متوفرة على كل من "المشرفون الفاعلون" و"المسؤولون عن وضع الاستعداد" متوافقة الآن ولكن إصدار EPLD لا:

N9K-C9808(في وضع الاستعداد)# إظهار إصدار التطوير الداخلي للأجهزة

—

تاريخ إصدار InstanceNum للاسم

—

IO FPGA 0 0x1001b

TM FPGA 0 0x10006

BIOS الإصدار 01.12(11/28/2023)

BIOS الإصدار V01.03(12/29/2021) البديل

N9K-C9808# show جهاز داخلي نسخة

—

تاريخ إصدار InstanceNum للاسم

—

IO FPGA 0 0x10017

TM FPGA 0 0x10002

وحدة FM-20 FPGA 1 0x10000

وحدة FM-22 FPGA 3 0x10000

وحدة FM-24 FPGA 5 0x10000

وحدة FM-26 FPGA 7 0x10000

BIOS الإصدار 01.12(11/28/2023)

BIOS الإصدار V01.03(12/29/2021) البديل

ترقية EPLD للمشرفين

كما هو مذكور في دليل التوفر الفائق والتكرار لنظام التشغيل Cisco Nexus 9000 Series NX-OS، الإصدار 10.4(x)، فمن المتطلبات الإلزامية إجراء ترقية EPLD لعمليات نشر المشرف المزدوج Nexus 9800.

كما هو موضح في معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCwk42621 يوضح هذا الجدول الحد الأدنى لإصدار EPLD على المشرفين حتى يعمل HA بشكل كامل:

IO FPGA

0x10020 أو أعلى

TM FPGA

0x10006 أو أعلى

يمكنك ترقية الوحدات النمطية الفردية أو الهيكل بأكمله مرة واحدة.

على حسب أي وحدات تتم ترقيتها، قد يكون هذا الإجراء مخربا.

يوصى بترقية جميع الوحدات النمطية إن أمكن.

سيؤثر عدد الوحدات النمطية التي تتم ترقيتها على المدة التي ستستغرقها الترقية بأكملها.

توصي Cisco بإجراء ترقية EPLD أثناء نافذة صيانة لتقليل الاحتمالات الاحتمالات.

N9K-C9808# قم بتثبيت الوحدة النمطية epld bootflash:n9000-epld.10.4.3.f.img ؟

Word X أو X-y (الحد الأقصى للحجم 5)

الكل يركب كل الوحدات النمطية

N9K-C9808# قم بتثبيت epld bootflash:n9000-epld.10.4.3.f.img module all

التحقق من التوافق:

سبب التأثير القابل للترقية لنوع الوحدة النمطية

— — — — —

20 FM YES وحدات مخربة قابلة للترقية

22 FM نعم وحدات مخربة قابلة للترقية

24 FM YES وحدات مخربة قابلة للترقية

26 FM YES وحدات مخربة قابلة للترقية

27 SUP نعم وحدة مخربة قابلة للترقية

28 SUP نعم وحدات مخربة قابلة للترقية

يتم الآن إسترداد إصدارات EPLD... الرجاء الانتظار.

ستتم ترقية الصور وفقا للجدول التالي:

الوحدة النمطية Type EPLD Running-version New-version UPG-Required

— — — — — —

20 FM MI FPGA 0x10000 0x10002 نعم

22 FM MI FPGA 0x10000 0x10002 نعم

24 FM MI FPGA 0x10000 0x10002 نعم

26 FM MI FPGA 0x10000 0x10002 نعم

27 SUP TM FPGA 0x10006 0x10006 no

27 Sup IO FPGA 0x1001b 0x10020 نعم

الطراز 28 sup tm FPGA 0x10002 0x10006 نعم

28 Sup IO FPGA 0x10017 0x10020 نعم

تتطلب الوحدات المذكورة أعلاه الترقية.

هل تريد المتابعة (y/n) ؟ [n] y

هل تريد ترقية المشرف النشط؟ [n] y

المضي في ترقية الوحدات النمطية.

المضي في ترقية الوحدات النمطية.

ترقية Start Module 20 EPLD

الوحدة النمطية 20: MI FPGA [البرمجة]: 0.00 في المائة (0 من 64 قطاعا)

الوحدة النمطية 20: MI FPGA [البرمجة]: 100.00 في المائة (64 قطاعا من 64 قطاعا)

تمت ترقية الوحدة النمطية 20 EPLD بنجاح.

تمت ترقية الوحدة النمطية 20 EPLD بنجاح.

ترقية Start Module 22 EPLD

الوحدة 22: MI FPGA [البرمجة]: 100.00 في المائة (64 قطاعا من 64 قطاعا)

تمت ترقية الوحدة النمطية 22 EPLD بنجاح.

تمت ترقية الوحدة النمطية 22 EPLD بنجاح.

ترقية Start Module 24 EPLD

الوحدة النمطية 24: MI FPGA [البرمجة]: 100.00 في المائة (64 قطاعا من 64 قطاعا)

تمت ترقية الوحدة النمطية 24 EPLD بنجاح.

تمت ترقية الوحدة النمطية 24 EPLD بنجاح.

ترقية Start Module 26 EPLD

الوحدة النمطية 26: MI FPGA [البرمجة]: 100.00 في المائة (64 قطاعا من 64 قطاعا)

تمت ترقية الوحدة النمطية 26 EPLD بنجاح.

تمت ترقية الوحدة النمطية 26 EPLD بنجاح.

الوحدة النمطية 27: IO FPGA [البرمجة]: 0.00 في المائة (0 من إجمالي 64 قطاعا)

الوحدة النمطية 27: IO FPGA [البرمجة]: 100.00٪ (64 من إجمالي 64 قطاعا)

تمت ترقية الوحدة النمطية 27 EPLD بنجاح.

ترقية Start Module 28 EPLD

الوحدة النمطية 28: IO FPGA [البرمجة]: 100.00 في المائة (64 قطاعا من 64 قطاعا)

تمت ترقية الوحدة النمطية 28 EPLD بنجاح.

ترقية-نتيجة نوع الوحدة النمطية

— — —

نجاح بروتوكول SUP وفقا لمعيار 27

نجاح بروتوكول SUP المتوافق مع المعيار 28

تمت ترقية EPLDs. تنفيذ التحويل.

تمت ترقية الوحدة النمطية 28 EPLD بنجاح.

يتم الآن إعادة تحميل الهيكل...

إعادة ضبط SUP الاحتياطي (الوحدة النمطية 27) FPGAs. الرجاء الانتظار...

سيتم إعادة تحميل الوحدة التعليمية 27.

إعادة ضبط الوحدة النمطية 20 FPGAs. الرجاء الانتظار...

سيتم إعادة تحميل الوحدة التعليمية 20.

إعادة ضبط الوحدة النمطية 22 FPGAs. الرجاء الانتظار...

سيتم إعادة تحميل الوحدة التعليمية 22.

إعادة ضبط الوحدة النمطية 24 FPGAs. الرجاء الانتظار...

سيتم إعادة تحميل الوحدة التعليمية 24.

إعادة ضبط الوحدة النمطية 26 FPGAs. الرجاء الانتظار...

سيتم إعادة تحميل الوحدة التعليمية 26.

تتم الآن معالجة إعادة تعيين SUP النشطة...

إعادة ضبط SUP النشط (الوحدة النمطية 28) FPGAs. الرجاء الانتظار...

إعادة التحميل في 10 ثوان .....

إعادة ضبط الوحدة النمطية 20 FPGAs. الرجاء الانتظار...

سيتم إعادة تحميل الوحدة التعليمية 20.

بعد ترقية EPLD وإعادة تحميل أدوار المشرف النشطة والتابعة للاستعداد يمكن تحويلها:

وحدة العرض النمطية N9K-C9808# Show Module

حالة نموذج منافذ MOD

— — — — —

الوحدة النمطية 27 0 Supervisor Module N9K-C9800-SUP-A active *

الوحدة النمطية 28 0 Supervisor Module N9K-C9800-SUP-A HA-standby

لتغيير المشرف النشط يمكنك إستخدام الأمر "system switchover" لإعادة تحميل المشرف النشط وجعل المشرف في وضع الاستعداد نشطا.

من المشرف النشط:

محول النظام N9K-C9808#

من المشرف الاحتياطي كما يصبح هو النشط:

N9K-C9808 (وضع الاستعداد) تسجيل الدخول: [ 784. 909143] حصل على RP P2PM بالكامل، وأصبح نشطا !!

التحقق من وصول المستخدم

تسجيل الدخول إلى شبكة N9K-C9808: admin

كلمة المرور:

برنامج نظام تشغيل Cisco Nexus (NX-OS)

دعم TAC: http://www.cisco.com/tac

حقوق النشر (C) 2002-2024 و/أو شركة Cisco و/أو الشركات التابعة لها.

جميع الحقوق محفوظة.

حقوق النسخ لبعض الأعمال المضمنة في هذا البرنامج هي

مملوكة من قبل أطراف ثالثة أخرى ومستخدمة وموزعة بموجب

التراخيص، مثل المصدر المفتوح. يتم توفير هذا البرنامج "كما هو"، وما لم

خلاف ذلك، لا يوجد ضمان، صريح أو ضمني، بما في ذلك ولكن ليس

تقتصر على ضمانات قابلية التسويق والملاءمة لغرض معين.

يتم ترخيص بعض مكونات هذا البرنامج بموجب

ترخيص GNU العام (GPL) الإصدار 2.0 أو

الترخيص العام GNU (GPL)، الإصدار 3.0 أو GNU

الترخيص العام الأقل (LGPL) الإصدار 2.1 أو

الترخيص العام الأقل (LGPL)، الإصدار 2. 0.

وتتوفر نسخة من كل ترخيص على العنوان التالي

http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php و

http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html و

http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php و

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

وحدة العرض النمطية N9K-C9808# Show Module

حالة نموذج منافذ MOD

— — — — —

تم تشغيل الوحدة النمطية للمشرف 27 0 Supervisor Module

الوحدة النمطية 28 0 Supervisor Module N9K-C9800-SUP-A active *

ملخص

1. تثبيت مشرف ثانوي

2. قم بإجراء عملية لمزامنة الصورة على المستوى الثانوي مع المشرف النشط اعتمادا على الإصدار المثبت مسبقا

3. ترقية BIOS على المشرف الاحتياطي

4. ترقية EPLD لجميع الوحدات النمطية