المحتويات

المقدمة

إرشادات الترقية العامة

مصفوفة الترقية الموصى بها ل Cisco Nexus 3000/9000

مصفوفة الترقية الموصى بها ل Cisco Nexus 7000

وثائق الإصدار الموصى بها

المحولات Cisco Nexus 3000 و 3100 و 3200 و 3400-S و 3500 و 3600 Series Switches

سلسلة مبدلات Cisco Nexus 9000

سلسلة مبدلات Cisco Nexus 5500

سلسلة مبدلات Cisco Nexus 5600

سلسلة مبدلات Cisco Nexus 6000

سلسلة مبدلات Cisco Nexus 7000

المقدمة

يصف هذا المستند المواد ذات الصلة المطلوبة لإعداد جهاز Cisco Nexus لترقية Cisco NX-OS.

إرشادات الترقية العامة

مصفوفة الترقية الموصى بها ل Cisco Nexus 3000/9000

مصفوفة ترقية المحولات من السلسلة Nexus 3000/9000:

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/dcn/tools/nexus-9k3k-issu-matrix/index.html

مصفوفة الترقية الموصى بها ل Cisco Nexus 7000

جدول ترقية المحولات من السلسلة Nexus 7000:

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/dcn/tools/nexus-7k-issu-matrix/index.html

وثائق الإصدار الموصى بها

المحولات Cisco Nexus 3000 و 3100 و 3200 و 3400-S و 3500 و 3600 Series Switches

إصدارات نظام التشغيل NX الموصى بها من Cisco للمحولات من السلسلة Cisco Nexus 3000 و 3100 و 3200 و 3400-S و 3500 و 3600:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus3000/sw/recommended_release/b_Minimum_and_Recommended_Cisco_NX-OS_Releases_for_Cisco_Nexus_3000_Series_Switches.html

سلسلة مبدلات Cisco Nexus 9000

إصدارات نظام التشغيل NX-OS الموصى بها من Cisco Nexus 9000 Series Switches:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/recommended_release/b_Minimum_and_Recommended_Cisco_NX-OS_Releases_for_Cisco_Nexus_9000_Series_Switches.html

سلسلة مبدلات Cisco Nexus 5500

إصدارات نظام التشغيل NX-OS الموصى بها من Cisco Nexus 5500 Series Switches:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus5500/sw/release/recommended_releases/n5500_recommended_nx-os_releases.html

سلسلة مبدلات Cisco Nexus 5600

إصدارات نظام التشغيل NX-OS الموصى بها من Cisco Nexus 5600 Series Switches:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus5600/sw/release/recommended_releases/n5600_recommended_nx-os_releases.html

سلسلة مبدلات Cisco Nexus 6000

إصدارات نظام التشغيل NX-OS الموصى بها من Cisco Nexus 6000 Series Switches:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus6000/sw/release/recommended_releases/recommended_nx-os_releases.html

سلسلة مبدلات Cisco Nexus 7000

إصدارات نظام التشغيل NX-OS الموصى بها من Cisco Nexus 7000 Series Switches:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/recommended_releases/recommended_nx-os_releases.html