المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

أستكشاف أخطاء vPC وإصلاحها على أجهزة NX-OS

الإصدار رقم 1: منافذ أعضاء الكمبيوتر الشخصي vPC غير متوافقة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة رقم 2: انقطع اتصال النظير

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الإصدار رقم 3: يتعذر الوصول إلى الأقران من خلال رسائل تنشيط الأقران

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

القضية رقم 4: عدم الاتساق من النوع 1

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

القضية رقم 5: عدم الاتساق من النوع 2

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة #6: رقم الواجهة وعدم اتساق معرف vPC

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا وثيقة يرى بشكل شائع قناة منفذ ظاهري (vPC) عدم تناسق إصدار وخطوات لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يسمح vPC للروابط المتصلة ماديا بمحولين مختلفين بالظهور كقناة أحادية المنفذ بواسطة جهاز ثالث.

أستكشاف أخطاء vPC وإصلاحها على أجهزة NX-OS

تحقق من مخرجات  show vpc brief  ونرى ما إذا كانت هناك أي مشكلة توافق في أحد منافذ أعضاء vPC.

أستخدم الأوامر المدرجة للتحقق من عدم تناسق vPC المحدد:

show vpc consistency-parameters global

show vpc consistency-parameters interface Ethernet x/y

show vpc consistency-parameters vlans

show vpc consistency-parameters vpc vpc-id

الإصدار رقم 1: منافذ أعضاء الكمبيوتر الشخصي vPC غير متوافقة

تحقق من وجود أي مشكلة توافق بين منافذ أعضاء الكمبيوتر الشخصي، كما هو موضح في show vpc كتمان

في حالة وجود أي مشكلة، يتم الإبلاغ عن فشله في "التحقق من التوافق"، كما هو موضح في هذا الإخراج

`show vpc`

Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id : 1

Peer status : peer adjacency formed ok

vPC keep-alive status : peer is alive

Configuration consistency status : success

Per-vlan consistency status : success

Type-2 consistency status : success

vPC role : secondary

Number of vPCs configured : 18

Peer Gateway : Enabled

Dual-active excluded VLANs : -

Graceful Consistency Check : Enabled

Auto-recovery status : Enabled, timer is off.(timeout = 240s)

Delay-restore status : Timer is off.(timeout = 50s)

Delay-restore SVI status : Timer is off.(timeout = 10s)

vPC Peer-link status

---------------------------------------------------------------------

id Port Status Active vlans

-- ---- ------ --------------------------------------------------

1  Po100 up    1,5,10,118,121-132,150,160,253

vPC status

----------------------------------------------------------------------

id Port Status Consistency Reason Active vlans

-- ---- ------ ----------- ------ ------------

1  Po1  up     success     success 1,5,10,118, 121-132,150

2  Po2  down*  failed      Compatibility check failed -      <--- for speed

`show vpc consistency-parameters vpc 2`

Legend:

Type 1 : vPC will be suspended in case of mismatch

Name                        Type  Local Value            Peer Value

-------------               ----  ---------------------- -----------------------

delayed-lacp                1     disabled               disabled

mode                        1     active                 active

Switchport Isolated         1     0                      0

Interface type              1     port-channel           port-channel

LACP Mode                   1     on                     on

Virtual-ethernet-bridge     1     Disabled               Disabled

Speed                       1     10 Gb/s                100 Gb/s     <--- speed mismatch

Duplex                      1     full                   full

MTU                         1     9216                   9216

Port Mode                   1     trunk                  trunk

Native Vlan                 1     20                     20

Admin port mode             1     trunk                  trunk

STP Port Guard              1     Default                Default

STP Port Type               1     Edge Trunk Port        Edge Trunk Port

STP MST Simulate PVST       1     Default                Default

lag-id                      1     [(64, 0-23-4-ee-be-6d, [(0,

806b, 0, 0), (ffff,   50-6b-4b-46-3a-fa, 0,

50-6b-4b-46-39-6a, 1,  0, 0), (64,

0, 0)]                 0-23-4-ee-be-6d, 806b,

0, 0)]

Vlan xlt mapping            1     Disabled               Disabled

vPC card type               1     N9K TOR                N9K TOR

Allowed VLANs               -     1,5,10,118             1,5,10,118

Local suspended VLANs       -     -                      -

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- تأكد من تكوين واجهات vPC والجانب البعيد (الخادم/المحول الثالث) بنفس السرعات. إستخدام show vpc consistency-parameters vpc vpc-id للتحقق من عدم تطابق السرعة مع واجهات الأجهزة النظيرة vPC.

- وبالإضافة إلى ذلك، تأكد من تكوين جميع واجهات الأعضاء في vPC بنفس السرعات.

المشكلة رقم 2: انقطع اتصال النظير

التحقق مما إذا كانت حالة النظير معطلة  show vpc

إذا كانت هناك أي مشكلة في حالة إرتباط النظير، فيجب الإبلاغ عنه ك "إرتباط النظير معطل" ل "حالة النظير"، كما هو موضح في هذا الإخراج:

`show vpc brief`

Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id                     : 100

Peer status                       : peer link is down      <--- peer-link is down then vPC is down

vPC keep-alive status             : peer is alive

Configuration consistency status  : success

Per-vlan consistency status       : success

Type-2 consistency status         : failed

Type-2 inconsistency reason       : SVI type-2 configuration incompatible

vPC role                          : secondary

Number of vPCs configured         : 1

Peer Gateway                      : Disabled

Dual-active excluded VLANs        : -

Graceful Consistency Check        : Enabled

Auto-recovery status              : Disabled

Delay-restore status              : Timer is off.(timeout = 30s)

Delay-restore SVI status          : Timer is off.(timeout = 10s)

Operational Layer3 Peer-router    : Disabled

Virtual-peerlink mode             : Disabled

vPC Peer-link status

---------------------------------------------------------------------

id    Port   Status Active vlans

--    ----   ------ -------------------------------------------------

1     Po1    down   -

vPC status

----------------------------------------------------------------------------

Id    Port          Status Consistency Reason                Active vlans

--    ------------  ------ ----------- ------                ---------------

123   Po123         down   failed      Peer-link is down     -           <--- Reason: Peer-link down

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- تحقق من حالة واجهة قناة المنفذ وواجهات الأعضاء التي تم تكوينها في إرتباط النظير. إذا كانت متصلة أو غير متصلة، فيرجى التحقق من الاتصال المادي، مثل الكبل/SFP وما إلى ذلك.

- يلزم تكوين شبكة نوع منفذ بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) على نظير نظير vPC كشبكة، لذلك يتم تمكين ضمان الجسر على جميع روابط نظير vPC على كلا محولات نظير vPC.

- تحقق من تكوين إرتباط نظير vPC كخط اتصال قناة-طبقة 2 الذي يسمح بشبكات VLAN الخاصة ببروتوكول vPC فقط.

- إلى أن يتم إنشاء إرتباط نظير vPC بين الأقران في البداية، تظل جميع قنوات منافذ vPC في حالة إيقاف مؤقت. في حالة فشل إرتباط نظير vPC مرة واحدة عبر الإنترنت لبعض الوقت، يتم إيقاف أجهزة vPCs الموجودة على الارتباط الثانوي مؤقتا حتى يتم إسترداد إرتباط النظير.

الإصدار رقم 3: يتعذر الوصول إلى الأقران من خلال رسائل تنشيط الأقران

التحقق من عدم إمكانية الوصول إلى حالة البقاء على قيد الحياة الخاصة ب vPC من خلال رسائل تنشيط النظير في  show vpc

يقوم الإخراج بالإعلام عن تعطل النظير vPC-keepalive مع وجود السبب في عدم إمكانية الوصول إلى النظير من خلال وضع الكتابة إلى النظير، كما هو موضح:

`show vpc brief`

Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id                     : 100

Peer status                       : peer adjacency formed ok

vPC keep-alive status             : peer is not reachable through peer-keepalive  <--- keep-alive is down

Configuration consistency status  : success

Per-vlan consistency status       : success

Type-2 consistency status         : failed

Type-2 inconsistency reason       : SVI type-2 configuration incompatible

vPC role                          : secondary

Number of vPCs configured         : 1

Peer Gateway                      : Disabled

Dual-active excluded VLANs        : -

Graceful Consistency Check        : Enabled

Auto-recovery status              : Disabled

Delay-restore status              : Timer is off.(timeout = 30s)

Delay-restore SVI status          : Timer is off.(timeout = 10s)

Operational Layer3 Peer-router    : Disabled

Virtual-peerlink mode             : Disabled

vPC Peer-link status

---------------------------------------------------------------------

id    Port   Status Active vlans

--    ----   ------ -------------------------------------------------

1     Po1    up     1,10

vPC status

----------------------------------------------------------------------------

Id    Port          Status Consistency Reason                Active vlans

--    ------------  ------ ----------- ------                ---------------

123   Po123         up     success     success               1,10               <-- vpc is still up

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- تحقق من اقتران واجهة الطبقة 3 بإعادة توجيه المسار الظاهري الصحيح (VRF) المستخدم ل peer-keepalive بين محولات نظير vPC.

- إذا كان معرف فئة المورد (VRF) الخاص بالإدارة يستخدم للنظير-keepalive، فتأكد من اتصال محول الإدارة بمنافذ الإدارة على كل من أجهزة نظير الطراز vPC.

- دققت أن على حد سواء المصدر والوجهة عنوان يستعمل ل ال peer-keepalive رسالة يكون reachable من ال VRF يربط مع ال vPC peer-keepalive.

- ضمنت عنوان حللت بروتوكول (ARP) وأنت يستطيع فحصت بين النظير-keepalive عنوان أن إختبار إمكانية الوصول.  إذا لم توجد إمكانية وصول، فتحقق من المشاكل الموجودة على المسار (L1، STP، وما إلى ذلك).

القضية رقم 4: عدم الاتساق من النوع 1

التحقق من فشل حالة تناسق النوع 1 في  show vpc

تقوم نتائج الأمر بالإعلام عن سبب الفشل في حالة اكتشاف مشاكل في تناسق التكوين، كما يوضح هذا:

`show vpc`

Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id                     : 1

Peer status                       : peer adjacency formed ok

vPC keep-alive status             : peer is alive

Configuration consistency status  : failed      <--- consistency check failed

Per-vlan consistency status       : success

Configuration inconsistency reason: vPC type-1 configuration incompatible - STP Mode inconsistent    <--- reason of inconsistency

Type-2 consistency status         : success

vPC role                          : primary

Number of vPCs configured         : 0

Peer Gateway                      : Enabled

Dual-active excluded VLANs        : -

Graceful Consistency Check        : Enabled

Auto-recovery status              : Enabled, timer is off.(timeout = 360s)

Delay-restore status              : Timer is on.(timeout = 150s, 30s left)

Delay-restore SVI status          : Timer is off.(timeout = 10s)

Operational Layer3 Peer-router    : Enabled

Virtual-peerlink mode             : Disabled

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- تحقق من أن كلا محولات النظير تتحكم في وضع الشجرة المتفرعة نفسه. على سبيل المثال، إذا كان المحول النظير يستخدم وضع الشجرة المتفرعة المتعددة (MST) والمحول النظير الآخر يستخدم الشجرة المتفرعة السريعة لكل شبكة محلية ظاهرية (VLAN) (Rapid-PVST). قم بتغيير وضع الشجرة المتفرعة ليكون هو نفسه على كلا المحولين لمسح هذا الخطأ.

- تغيير وضع الشجرة المتفرعة باستخدام هذا الأمر:

Switch(config)# spanning-tree mode mst

أو

Switch(config)# spanning-tree mode rapid-pvst

للاطلاع على أنواع أخرى من حالات فشل التكوين العام ل Type-1 VPC، أستخدم هذا الأمر لتحديد الفئة، وكذلك قيمة النظير والمحلي:

`show vpc consistency-parameters global`

Legend:

Type 1 : vPC will be suspended in case of mismatch

Name                        Type  Local Value            Peer Value

-------------               ----  ---------------------- -----------------------

STP MST Simulate PVST       1     Enabled                Enabled

STP Port Type, Edge         1     Normal, Disabled,      Normal, Disabled,

BPDUFilter, Edge BPDUGuard        Disabled               Disabled

STP MST Region Name         1     ""                     ""

STP Disabled                1     None                   None

STP Mode                    1     Rapid-PVST             Rapid-PVST

STP Bridge Assurance        1     Enabled                Enabled

STP Loopguard               1     Disabled               Disabled

STP MST Region Instance to  1

VLAN Mapping

STP MST Region Revision     1     0                      0

Interface-vlan admin up     2                            10

Interface-vlan routing      2     1                      1,10

capability

QoS (Cos)                   2     ([0-7], [], [], [],    ([0-7], [], [], [],

[], [])                [], [])

Network QoS (MTU)           2     (1500, 1500, 1500,     (1500, 1500, 1500,

1500, 1500, 1500)      1500, 1500, 1500)

Network Qos (Pause:         2     (F, F, F, F, F, F)     (F, F, F, F, F, F)

T->Enabled, F->Disabled)

Input Queuing (Bandwidth)   2     (0, 0, 0, 0, 0, 0)     (0, 0, 0, 0, 0, 0)

Input Queuing (Absolute     2     (F, F, F, F, F, F)     (F, F, F, F, F, F)

Priority: T->Enabled,

F->Disabled)

Output Queuing (Bandwidth   2     (0, 0, 0, 0, 0, 0)     (0, 0, 0, 0, 0, 0)

Remaining)

Output Queuing (Absolute    2     (T, F, F, F, F, F)     (T, F, F, F, F, F)

Priority: T->Enabled,

F->Disabled)

Allowed VLANs               -     1,10                   1,10

Local suspended VLANs       -     -                      -

يوضح هذا المثال كيفية عرض معلمات تناسق vPC لمنفذ vPC معين:

`show vpc consistency-parameters interface port-channel 10`

Legend:

Type 1 : vPC will be suspended in case of mismatch

Name                        Type  Local Value            Peer Value

-------------               ----  ---------------------- -----------------------

STP Mode                    1     Rapid-PVST             Rapid-PVST

STP Disabled                1     None                   None

STP MST Region Name         1     ""                     ""

STP MST Region Revision     1     0                      0

STP MST Region Instance to  1

VLAN Mapping

STP Loopguard               1     Disabled               Disabled

STP Bridge Assurance        1     Enabled                Enabled

STP Port Type               1     Normal                 Normal

STP MST Simulate PVST       1     Enabled                Enabled

Allowed VLANs               -     1-10,15-20,30,37,99    1-10,15-20,30,37,9

- أستخدم معلمات تناسق vPC العالمية والقناة المport، بالإضافة إلى التكوين الحالي لتحديد أي فوارق بين أقران vPC.

القضية رقم 5: عدم الاتساق من النوع 2

التحقق من فشل حالة تناسق النوع 2 في  show vpc

.

يقوم تقرير نتائج هذا الأمر بالإعلام عن سبب الفشل في حالة اكتشاف عدم تناسق التكوين:

`show vpc`

Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id                     : 1

Peer status                       : peer adjacency formed ok

vPC keep-alive status             : peer is alive

Configuration consistency status  : success

Per-vlan consistency status       : success

Type-2 consistency status         : failed      <--- Type-2 inconsistency found

Type-2 inconsistency reason       : SVI type-2 configuration incompatible    <--- Reason for Type-2 inconsistency

vPC role                          : primary

Number of vPCs configured         : 0

Peer Gateway                      : Enabled

Dual-active excluded VLANs        : -

Graceful Consistency Check        : Enabled

Auto-recovery status              : Enabled, timer is off.(timeout = 360s)

Delay-restore status              : Timer is off.(timeout = 150s)

Delay-restore SVI status          : Timer is off.(timeout = 10s)

Operational Layer3 Peer-router    : Enabled

Virtual-peerlink mode             : Disabled

يمكن إستخدام هذا الأمر للبحث بشكل أعمق للاطلاع على جميع حالات عدم التناسق من النوع 2، وكذلك تكوين القيم النظيرة والمحلية لمعرفة ما إذا كان التكوين غير متطابق:

`show vpc consistency-parameters global`

Legend:

Type 1 : vPC will be suspended in case of mismatch

Name                        Type  Local Value            Peer Value

-------------               ----  ---------------------- -----------------------

STP MST Simulate PVST       1     Enabled                Enabled

STP Port Type, Edge         1     Normal, Disabled,      Normal, Disabled,

BPDUFilter, Edge BPDUGuard        Disabled               Disabled

STP MST Region Name         1     ""                     ""

STP Disabled                1     None                   None

STP Mode                    1     Rapid-PVST             Rapid-PVST

STP Bridge Assurance        1     Enabled                Enabled

STP Loopguard               1     Disabled               Disabled

STP MST Region Instance to  1

VLAN Mapping

STP MST Region Revision     1     0                      0

Interface-vlan admin up     2                            10    <--- mismatch for SVIs between peers

Interface-vlan routing      2     1                      1,10    <--- mismatch for SVIs between peers

capability

QoS (Cos)                   2     ([0-7], [], [], [],    ([0-7], [], [], [],

[], [])                [], [])

Network QoS (MTU)           2     (1500, 1500, 1500,     (1500, 1500, 1500,

1500, 1500, 1500)      1500, 1500, 1500)

Network Qos (Pause:         2     (F, F, F, F, F, F)     (F, F, F, F, F, F)

T->Enabled, F->Disabled)

Input Queuing (Bandwidth)   2     (0, 0, 0, 0, 0, 0)     (0, 0, 0, 0, 0, 0)

Input Queuing (Absolute     2     (F, F, F, F, F, F)     (F, F, F, F, F, F)

Priority: T->Enabled,

F->Disabled)

Output Queuing (Bandwidth   2     (0, 0, 0, 0, 0, 0)     (0, 0, 0, 0, 0, 0)

Remaining)

Output Queuing (Absolute    2     (T, F, F, F, F, F)     (T, F, F, F, F, F)

Priority: T->Enabled,

F->Disabled)

Allowed VLANs               -     1,10                   1,10

Local suspended VLANs       -     -                      -

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- يمكن أن يكون عدم اتساق تكوين الواجهة الظاهرية المحولة (SVI) النوع 2 بسبب العديد من SVIs غير المتناسقة التي تم تكوينها بين محولات نظير vPC. على سبيل المثال، عند تكوين شبكة VLAN SVI معينة على محول واحد، ولكنها غير موجودة على المحول النظير.

- التحقق باستخدام  show running-config  أمر على كلا مفتاح أن يعين أي فرق بين ال SVI يشكل.

- إذا كانت لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من المساعدة لتحديد الاختلافات في حالة SVI التي تم تكوينها، فقم بفتح حالة مركز المساعدة الفنية.

المشكلة #6: رقم الواجهة وعدم اتساق معرف vPC

فحصت إن هناك أي عضو ميناء مع تناسق إخفاق تحت حالة vPC في  show vpc  نتائج الأوامر.

`show vpc`

Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id                     : 100

Peer status                       : peer adjacency formed ok

vPC keep-alive status             : peer is alive

Configuration consistency status  : success

Per-vlan consistency status       : success

Type-2 consistency status         : success

vPC role                          : secondary

Number of vPCs configured         : 1

Peer Gateway                      : Disabled

Dual-active excluded VLANs        : -

Graceful Consistency Check        : Enabled

Auto-recovery status              : Disabled

Delay-restore status              : Timer is off.(timeout = 30s)

Delay-restore SVI status          : Timer is off.(timeout = 10s)

Operational Layer3 Peer-router    : Disabled

Virtual-peerlink mode             : Disabled

vPC Peer-link status

---------------------------------------------------------------------

id    Port   Status Active vlans

--    ----   ------ -------------------------------------------------

1     Po1    up     1

vPC status

----------------------------------------------------------------------------

Id    Port          Status Consistency Reason                Active vlans

--    ------------  ------ ----------- ------                ---------------

123   Po123         down*  failed      vPC type-1            -                        <---  type-1 inconsistency

configuration

incompatible - STP

interface port type

inconsistent

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- تحقق من عدم تطابق نوع المنفذ الدقيق بين واجهة vPC مع  show vpc consistency-parameters vpc vpc-id.

خطوات التحقق من عدم تطابق أنواع منافذ STP:

`show vpc consistency-parameters vpc 123`

Legend:

Type 1 : vPC will be suspended in case of mismatch

Name                        Type  Local Value            Peer Value

-------------               ----  ---------------------- -----------------------

Interface type              1     port-channel           port-channel

LACP Mode                   1     on                     on

STP Port Guard              1     Default                Default

STP Port Type               1     Edge Trunk Port        Default  <--- this VPC port-channel is configured as Edge Trunk port while peer has Default STP port type.

- قم بتكوين نوع منفذ STP على كلا النظراء لمطابقة واجهات vPC. يجسر - شجرة ميناء يستطيع كنت شكلت كحافة ميناء، شبكة ميناء، أو عادي ميناء. يمكن أن يكون المنفذ في واحدة فقط من هذه الدول في وقت معين. يكون نوع منفذ الشجرة المتفرعة الافتراضي طبيعيا.

- يمكن تكوين نوع منفذ STP بشكل عام أو على مستوى الواجهة.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والتنزيلات من Cisco