المحتويات

المقدمة

أدوات مصفوفة الترقية

فحص الصحة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند تفاصيل حول العديد من أدوات Nexus Upgrade Matrix المتوفرة لمساعدتك في الترقية إلى محولات Nexus. توفر الوثائق المشار إليها إرشادات تفصيلية حول إجراءات الترقية والعيوب/التحذيرات المرتبطة بها وإمكانية دعم الأجهزة وغير ذلك.

أدوات مصفوفة الترقية

تعمل أدوات مصفوفة الترقية كمصدر واحد للحقيقة بالنسبة لمسارات الترقية التي تم التحقق من صحتها من Cisco للأنظمة الأساسية المختلفة من Nexus وأساليب الترقية، مثل ترقية البرامج أثناء الخدمة (ISSU) والتمهيد البارد. وبالإضافة إلى ذلك، يتم توفير معلومات حول معرفات منتجات الأجهزة المدعومة (PIDs) والمسارات البديلة والتحذيرات المفتوحة/التي تم حلها في إصدارات NX-OS الحالية والمستهدفة، مع إرتباطات للوصول إلى وثائق NX-OS ذات الصلة.

أدوات مصفوفة الترقية المتوفرة هي:

- مصفوفة دعم Cisco Nexus 9000 و 3000 ISSU

- مصفوفة دعم التمهيد البارد و Cisco Nexus 7000 ISSU

فحص الصحة

هل أنت مهتم بكيفية إجراء فحص صحة تلقائي على أجهزتك قبل ترقية البرامج أو صيانتها؟ إذا كانت الإجابة بنعم، اتبع الإجراء الوارد في إجراء التحقق من صحة Nexus وتكوينها.

معلومات ذات صلة

- إشعارات نهاية العمر الافتراضي / نهاية البيع Nexus 9500

- إشعارات نهاية العمر الافتراضي / نهاية البيع ل Nexus 3000

- إشعارات نهاية العمر الافتراضي / نهاية البيع Nexus 7000/7700

- إصدارات نظام التشغيل NX-OS الموصى بها من Cisco Nexus 9000 Series Switches

- إصدارات نظام التشغيل NX-OS الموصى بها من Cisco Nexus 3000 Series Switches

- إصدارات نظام التشغيل NX-OS الموصى بها من Cisco Nexus 7000 Series Switches

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems