المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

كيف تحددون الاجراء الملائم لنفسكم؟

تحضير

إستخدام إجراء Init-System على المحولات المزودة بمحرك أقراص ثابتة صلب

إستخدام إجراء DD على المحولات/المدراء/وحدات التحكم في النظام باستخدام منفذ eUSB

أستخدم dd لكتابة صفر بايت إلى الأقسام ذات الصلة على وحدة الإدخال/الإخراج

قم باسترداد المحول وإعادة تثبيت نظام التشغيل

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يمسح بأمان القرص من cisco Nexus مفتاح، أي يستخدم أدوات Linux مساعدة قياسية.  يعتبر ذلك ضروريا لبعض العملاء العسكريين والحكوميين الذين ينقلون المعدات من منطقة آمنة إلى منطقة غير آمنة، أو لأي عميل آخر لديه متطلبات التوافق لتحويل المعدات إلى خارج منطقتهم.

معلومات أساسية

هناك خياران يعتمدان على ما إذا كان المحول يحتوي على محرك أقراص SSD أو eUSB:

- يتم إستخدام Init-System على محولات الطرز الأحدث المزودة بمحركات أقراص مزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة. يستخدم Init-System ATA Secure Erase لكتابة الأصفار الثنائية إلى جميع قطاعات محرك الأقراص.

- بالنسبة لمحولات الطرز الأقدم المزودة بمحركات أقراص eUSB، يمكنك أيضا كتابة 0s إلى جميع قطاعات محرك الأقراص، باستخدام طريقة المسح التي لا تتضمن أية بايت.

والأدوات المساعدة القياسية المستخدمة في الإجراء الموثق تستخدم سلسلة من الأوامر التي تدمر البيانات الموجودة على قرص التخزين بشكل آمن، وفي معظم الحالات تجعل من الصعب أو المستحيل إسترداد البيانات.

يساعدك هذا الدليل في كلتا العمليتين مع وضع محولات Cisco Nexus 3000 Series Switches، و Cisco Nexus 5000 Series Switches، و Cisco Nexus 9000 Series Switches، و Cisco Nexus 7000 Series Switches، و Cisco MDS Series في الاعتبار، ولكنه يعمل بالنسبة لمعظم محولات Cisco Nexus الأخرى، شريطة أن يكون لديك حق الوصول في نظام أو نظام BaseH.  إن المفتاح أنت تتلقى أو برمجية إطلاق أنت يكون لا يتلقى دعم أن يمكن سمة أساسي أن يحصل منفذ إلى ال bash طبقة، افتح خدمة طلب مع cisco TAC أن يحصل مساعدة مع يستعمل debug إضافي ل هذا إجراء.

كيف تحددون الاجراء الملائم لنفسكم؟

إذا قام معرف العملية (PID) بإرجاع قيمة 0، فسيقوم النظام باستخدام محرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) ويمكنه إستخدام طريقة Init-System لمسح محرك الأقراص.

إذا كانت معرف العملية (PID) الخاص بك يرجع بقيمة 1، فإن النظام يستخدم محرك أقراص eUSB، ويجب عليك إستخدام طريقة "مسح" من صفر بايت.

F340.23.13-C3064PQ-1# config terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

F340.23.13-C3064PQ-1(config)# feature bash-shell

F340.23.13-C3064PQ-1(config)#

F340.23.13-C3064PQ-1(config)# exit

F340.23.13-C3064PQ-1# run bash

bash-4.2$ cat /sys/block/sda/queue/rotational

1

bash-4.2$

بعد تنفيذ الإجراء السابق، إذا لم يكن من الواضح بعد نوع محرك الأقراص في نظامك وما الإجراء الذي يجب إستخدامه لمسح محتويات القرص بشكل آمن، افتح طلب خدمة مع Cisco TAC.

تحضير

قبل مسح محرك الأقراص، يجب أن تتوفر لديك العناصر التالية:

1. وصول وحدة التحكم إلى المحول.

2. الوصول إلى خادم TFTP من خلال واجهة Management0 - وهو أمر ضروري لإجراء نسخ إحتياطي للتكوين الحالي ثم لاستعادة نظام التشغيل.

3. نسخة إحتياطية من running-config وأي ملفات أخرى تريد حفظها من النظام دون اتصال حيث يتم إتلافها في هذه العملية!

ملاحظة: يوصى بشدة بتنفيذ هذا الإجراء على الأجزاء التي لم تعد قيد الإنتاج أو التي تم تثبيتها في هيكل الإنتاج. يجب نقل الأجهزة أو الأجزاء إلى بيئة غير منتجة قبل إجراء هذا الإجراء لتجنب أي أعطال غير مقصودة في الشبكة.

إستخدام إجراء Init-System على المحولات المزودة بمحرك أقراص ثابتة صلب

ملاحظة: عند تنفيذ هذا الإجراء على مشرف داخل محول قائم على الوحدات النمطية، يوصى بتركيب المشرف الذي تخطط لتنفيذه في النظام فقط.

1. أعد تحميل المحول أو قم بتشغيله أثناء إتصاله عبر وحدة التحكم.

2. أثناء تمهيد المحول، أستخدم CTRL-C لكسر المحول في موجه الأمر Load>.

3. من موجه الأمر Loader>، أدخل cmdline recoveryMode=1.  هذا يوقف المفتاح يمهد في المفتاح(boot)# رسالة:

loader > cmdline recoverymode=1

4. ابدأ إجراء التمهيد باستخدام ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash):<nxos_filename.bin>.

loader > boot bootflash:nxos.7.0.3.I7.8.bin

5. يجري تمهيد المحول إلى موجه الأمر switch(boot)#.  عند كتابة هذه المطالبة، يتم إرسال صفر إلى جميع الكتل في ذاكرة NVRAM، باستثناء كتل الترخيص، باستخدام واجهة سطر الأوامر (CLI) واضحة لذاكرة NVRAM بالإضافة إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بنظام الإدخال.
ملاحظة: تم إجراء هذا الاختبار على المعالج N9K-C9372TX-E المجهز بوحدة معالجة مركزية (CPU) من Intel Core i3 بسرعة 2. 50 جيجاهرتز ومحرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) من الجيل الحادي عشر.  استغرق إجمالي وقت نظام الإدخال ما يقارب 8 ثوان:

switch(boot)# clear nvram

switch(boot)# init system

This command is going to erase your startup-config, licenses as well as the contents of your bootflash:.

Do you want to continue? (y/n)  [n] y

6. ما إن يكتمل خطوة 5، أعدت المفتاح:

switch(boot)# reload

This command will reboot this supervisor module. (y/n) ? y

إستخدام إجراء DD على المحولات/المدراء/وحدات التحكم في النظام باستخدام منفذ eUSB

1. login إلى الإدارة حساب من المفتاح عن طريق الوحدة طرفية للتحكم ميناء.

ملاحظة: عندما تقوم بتنفيذ هذا الإجراء على مشرف داخل محول قائم على الوحدات النمطية، يوصى بتركيب المشرف فقط الذي تخطط لتنفيذه في النظام.

2. قم بتمكين ميزة bash-shell من وضع التكوين وأدخل نافذة مطالبة BaseH مع تشغيل baseH (N3K/9K فقط.  تحتاج محولات Cisco Nexus الأخرى إلى الوظيفة الإضافية لتصحيح الأخطاء للوصول إلى BASH).

F340.23.13-C3064PQ-1# config terminal

F340.23.13-C3064PQ-1(config)# feature bash-shell

F340.23.13-C3064PQ-1(config)# exit

F340.23.13-C3064PQ-1# run bash

bash-4.2$

N7K-1# load n7000-s2-debug-sh.7.2.1.D1.1.gbin

Loading plugin version 7.2(1)D1(1)

###############################################################

Warning: debug-plugin is for engineering internal use only!

For security reason, plugin image has been deleted.

###############################################################

Successfully loaded debug-plugin!!!

Linux(debug)#

3. اكتساب الوصول الجذري باستخدام Sudo SU -

ملاحظة: يمكن تخطي هذه الخطوة للمحولات من السلسلة Cisco Nexus 7000 التي تستخدم مكون تصحيح أخطاء لهذا الإجراء.

bash-4.2$ sudo su -

root@F340#

4. إذا كنت تقوم بتنفيذ هذا الإجراء على وحدة تحكم في النظام مثبتة في محول من السلسلة Nexus 9000، فيجب عليك تسجيل الدخول عن بعد إلى رقم الفتحة الذي تريد إجراء هذا الإجراء عليه.  على سبيل المثال، يتم تنفيذ هذا الإجراء فيما يتعلق بوحدة التحكم في النظام في الفتحة 29:

N9K-EOR# run bash

bash-4.2$ sudo su -

root@N9K-EOR#rlogin lc29

root@sc29:~#

5. تحقق من حجم الكتلة لكل قرص باستخدام fdisk -l.  على N3K-C3064PQ-10X، يوجد فقط /dev/sda @ 512 بايت حجم الكتلة، انظر هنا:

ملاحظة: في بعض محولات Cisco Nexus، قد يكون هناك أكثر من قرص واحد. يجب وضعه في الاعتبار عند تنفيذ عملية dd. على سبيل المثال، N7K-SUP2 يوجد /dev/sda، /dev/sdb، /dev/sdc/، /dev/md2، /dev/md3، /dev/md4، /dev/md5، و dev/md6. يجب عليك تنفيذ عملية dd على كل من هذه لاستكمال إجراء المسح الآمن بشكل صحيح.

ملاحظة: في محولات Cisco Nexus 9000 Series Switches، يحتوي جهاز تحكم النظام على /dev/mtdblock0، /dev/mtdblock1، /dev/mtdbloc2، /dev/mtdblock3، /dev/mtdblock4، /dev/mtdblock5، و/dev/mtdblock6.  يجب تنفيذ العملية dd على كل من هذه لاستكمال إجراء المسح الآمن بشكل صحيح.

root@F340# fdisk -l

Disk /dev/sda: 2055 MB, 2055208960 bytes

64 heads, 62 sectors/track, 1011 cylinders

Units = cylinders of 3968 * 512 = 2031616 bytes

Disk identifier: 0x8491e758

Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System

/dev/sda1               1           5        9889   83  Linux

/dev/sda2               6          45       79360    5  Extended

/dev/sda3              67        1011     1874880   83  Linux

/dev/sda4              46          66       41664   83  Linux

/dev/sda5               6          26       41633   83  Linux

/dev/sda6              27          45       37665   83  Linux

6. اكتب صفر بايت لكل قطاع على القرص.

ملاحظة: تم إجراء هذا الاختبار على محول N3K-C3064PQ-10X مع وحدة معالجة مركزية (CPU) طراز P4505 من Intel Celeron بسرعة 1.87 جيجاهرتز و 13G eUSB استغرق إجراء العملية التي تحتوي على بايت صفري ما يقرب من 501 ثانية.

root@F340# dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=512

ملاحظة: من المتوقع أن يتم إنشاء رسائل Kernel في هذه الخطوة على بعض الأجزاء.

7. بمجرد اكتمال الخطوة الخامسة، قم بإعادة تحميل المحول أو المشرف أو وحدة التحكم في النظام:

ملاحظة: لإعادة تحميل وحدة التحكم في النظام في محول نمطي من السلسلة Cisco Nexus 9000 Series، أدخل واجهة سطر الأوامر (CLI) للوحدة النمطية <slot_number.

bash-4.2$ exit

F340.23.13-C3064PQ-1# exit

F340.23.13-C3064PQ-1# reload

WARNING: There is unsaved configuration!!!

WARNING: This command will reboot the system

Do you want to continue? (y/n) [n] y

أستخدم dd لكتابة صفر بايت إلى الأقسام ذات الصلة على وحدة الإدخال/الإخراج

1. سجل الدخول إلى حساب المسؤول للمحول عبر منفذ وحدة التحكم.

2. قم بتمكين ميزة base-shell من وضع التكوين وأدخل نافذة مطالبة BaseH مع تشغيل baseH (N3K/N9K فقط).  تحتاج محولات Cisco Nexus الأخرى إلى الوظيفة الإضافية لتصحيح الأخطاء للوصول إلى BASH). إن يتطلب أنت debug إضافي، اتصل ب cisco TAC واتبع خطوة 3 بدلا من خطوة 2.

ملاحظة: دخلت in order to نفذت ال LC/FM من bash-prompt، rlogin lc#cli ما إن يتلقى أنت الجذر منفذ. استبدلت الآن # في ال CLI مع الشق رقم أنت تريد أن ينجز العملية على.

N7K-1# config terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

N7K-1(config)# feature bash-shell

N7K-1(config)# exit

N7K-1# run bash

bash-4.3$

N9K-EOR# run bash

bash-4.2$ sudo su -

root@N9K-EOR#rlogin lc22

root@fm22:~#

3. بالنسبة لمحولات Cisco Nexus التي تستخدم الوظيفة الإضافية تصحيح الأخطاء، تأكد من نسخ الوظيفة الإضافية تصحيح الأخطاء لإصدار البرنامج الجاري تشغيله إلى bootflash، وقم بتحميل الوظيفة الإضافية تصحيح الأخطاء على الوحدة النمطية التي تريد تشغيل إجراء المسح الآمن لها:

ملاحظة: هناك صورة تصحيح أخطاء إضافية منفصلة سيتم إستخدامها لوحدات الإدخال/الإخراج بالمحولات من السلسلة Nexus 7000 Series بدلا من صورة تصحيح الأخطاء الإضافية التي تم توفيرها للوحدات النمطية للمشرف. أستخدم صورة LC لإصدار البرنامج الذي يتم تشغيله على المحول.

switch# attach module 3

Attaching to module 3 ...

To exit type 'exit', to abort type '$.'

module-3# load bootflash:dplug-lc_p476-bin.7.2.1.D1.1.bin

Name of debug-plugin from SUP: '/bootflash/dplug-lc_p476-bin.7.2.1.D1.1.bin'

Downloaded debug-plugin to LC: '/tmp/dplug-lc_p476-bin.7.2.1.D1.1.bin'

Loading plugin version 7.2(1)D1(1)

###############################################################

Warning: debug-plugin is for engineering internal use only!

###############################################################

Warning: /debug-plugin/.autorun is using deprecated /bin/bash.  Please change to /bin/sh

Successfully loaded debug-plugin!!!

Linux(debug)#

4. بعد ذلك، بالنسبة لبطاقات الخط Cisco Nexus 7000 Series Line Cards، حدد أين /logflash/و/mnt/pss يتم تركيبها على نظام الملفات.  للقيام بذلك، أستخدم الأمر mount للعثور على مكان /mnt/plog (logflash) و/mnt/pss.

ملاحظة: لبطاقات الخط Cisco Nexus 9000 Series Line Cards، قم بتنفيذ العملية dd على /dev/mcblk0.

ملاحظة: بالنسبة للوحدات النمطية الليفية Cisco Nexus 9000 Series Fabric Modules، قم بتنفيذ العملية dd على /tmpfs، /dev/root، /dev/zram0، /dev/loop0، /dev/loop1، و/unionfs.

Linux(debug)# mount | grep plog

/dev/mtdblock2 on /mnt/plog type jffs2 (rw,noatime)

Linux(debug)#

Linux(debug)# mount | grep pss

tmpfs on /mnt/pss type tmpfs (rw,size=409600k,mode=777)

Linux(debug)#

5. الآن بعد أن أصبح معروفا أن /mnt/plog موجود على /dev/mtdblock2 و/mnt/pssموجود على /tmpfs، يمكنك كتابة صفر-بايت إلى كلا باستخدام الأمر dd، والخروج من الوظيفة الإضافية تصحيح الأخطاء، وإعادة تحميل الوحدة النمطية:

Linux(debug)# dd if=/dev/zero of=/dev/mtdblock2 bs=1024

dd: writing '/dev/mtdblock2': No space left on device

15361+0 records in

15360+0 records out

Linux(debug)#

Linux(debug)# dd if=dev/zero of=/tmpfs bs=1024

dd: writing '/tmpfs': No space left on device

23781+0 records in

23780+0 records out

Linux(debug)#

Linux(debug)# exit

####################################################################

Warning: for security reason, please delete plugin image on sup.

####################################################################

module-3# exit

rlogin: connection closed.

switch#

switch# reload module 3

This command will reload module 3. Proceed[y/n]?  [n] y

reloading module 3 ...

switch#

قم باسترداد المحول وإعادة تثبيت نظام التشغيل

بعد ركوب الدراجة الكهربائية، يتم تمهيد المفتاح في نافذة مطالبة أداة التحميل.

in order to إستردت من البائع> رسالة حث، المفتاح ينبغي كنت TFTP مهدت وفقا للخطوات التالية:

1. ثبتت (أو يعين) عنوان إلى mgmt0 قارن على المفتاح:

loader > set ip <IP_address> <Subnet_Mask>

2. إذا كان خادم TFTP الذي يتم التمهيد منه في شبكة فرعية مختلفة، فعليك تعيين بوابة افتراضية للمحول:

loader > set gw <GW_IP_Address>

3. قم بإجراء عملية التمهيد.  يجري تمهيد المحول إلى موجه الأمر switch(boot).

ملاحظة: بالنسبة للمحولات التي تستخدم صور نظام/kickstart منفصلة، مثل محولات Cisco Nexus 5000 Series Switches و Cisco Nexus 6000 Series Switches ومحولات Cisco Nexus 7000 Series، تحتاج في هذه الخطوة إلى تمهيد صورة kickstart.  بالنسبة للمحولات التي تستخدم صورة NXOS واحدة، مثل المحولات من السلسلة Cisco Nexus 9000 Series Switches ومحولات Cisco Nexus 3000 Series Switches، يلزمك في هذه الخطوة لتمهيد الصورة الفردية:

loader > boot tftp://

/

4. قم بتنفيذ ذاكرة NVRAM واضحة ونظام Init وتنسيق bootflash:

ملاحظة: بالنسبة للمحولات من السلسلة Cisco Nexus 5000 Series Switches و Cisco Nexus 6000 Series Switches، لا تتوفر ذاكرة NVRAM واضحة في موجه الأمر switch(boot)#.

switch(boot)# clear nvram

switch(boot)# init system

This command is going to erase your startup-config, licenses as well as the contents of your bootflash:.

Do you want to continue? (y/n) [n] y

Initializing the system ...

<snip>

switch(boot)# format bootflash:

This command is going to erase the contents of your bootflash:.

Do you want to continue? (y/n) [n] y

get_sup_active_slot failed with -1

Unknown card

Formatting bootflash:

<snip>

5. إعادة تحميل المحول:

switch(boot)# reload

This command will reboot this supervisor module. (y/n) ? y

ˇ

(c) Copyright 2011, Cisco Systems.

N3000 BIOS v.5.0.0, Tue 06/05/2018, 05:24 PM

6. تعيين (أو تعيين) عنوان IP إلى واجهة mgmt0 على المحول:

loader > set ip <IP_address> <Subnet_Mask>

7. إذا كان خادم TFTP الذي يتم التمهيد منه في شبكة فرعية مختلفة، فعليك تعيين عبارة افتراضية للمحول:

loader > set gw <GW_IP_Address>

8. إعادة تحميل المحول:

ملاحظة: هذه الخطوة (8) غير مطلوبة عندما يتم تنفيذ هذا الإجراء على المحولات من السلسلة Cisco Nexus 5000 Series Switches، أو محولات Cisco Nexus 6000 Series Switches، أو وحدات المشرف على المحولات من السلسلة Cisco Nexus 7000 Series، أو وحدة المشرف على المحولات من السلسلة Cisco Nexus 9000 Series.  قم بالتخطي إلى الخطوة 9 إذا قمت بإجراء هذا الإجراء على محولات Cisco Nexus 5000 Series Switches، أو Cisco Nexus 6000 Series Switches، أو وحدة Cisco Nexus 7000 Series Supervisor Module، أو وحدة Cisco Nexus 9000 Series Switches Supervisor Module.

loader> reboot

9. قم بإجراء عملية التمهيد.  يجري تمهيد المحول إلى موجه الأمر switch(boot).

ملاحظة: بالنسبة للمحولات التي تستخدم صور نظام/kickstart منفصلة، مثل محولات Cisco Nexus 7000 Series Switches، يلزمك في هذه الخطوة تمهيد صورة kickstart.  بالنسبة للمحولات التي تستخدم صورة NXOS واحدة، مثل المحولات من السلسلة Cisco Nexus 9000 Series Switches ومحولات Cisco Nexus 3000 Series Switches، يلزمك في هذه الخطوة لتمهيد الصورة الفردية:

loader > boot tftp://<server_IP>/<nxos_image_name>

10. بالنسبة للمحولات التي تستخدم صور نظام/kickstart منفصلة، مثل المحولات من السلسلة Cisco Nexus 5000 Series Switches و Cisco Nexus 6000 Series Switches ومحولات Cisco Nexus 7000 Series، يلزمك في هذه الخطوة إتخاذ بعض الخطوات الإضافية لتمهيد المحول.  تحتاج إلى تكوين عنوان IP الخاص بالإدارة 0 وقناع الشبكة الفرعية بالإضافة إلى تحديد البوابة الافتراضية.  ما إن يتم هذا، أنت يستطيع نسخت ال kickstart و نظام صورة إلى المفتاح وزدت هو:

switch(boot)# config terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

switch(boot)(config)# interface mgmt 0

switch(boot)(config-if)# ip address 10.122.160.55 255.255.255.128

switch(boot)(config-if)# no shutdown

switch(boot)(config-if)# exit

switch(boot)(config)#

switch(boot)(config)# ip default-gateway 10.122.160.1

switch(boot)(config)#

switch(boot)(config)# exit

switch(boot)#

switch(boot)#

switch(boot)# copy ftp: bootflash:

Enter source filename:

Enter hostname for the ftp server:

Enter username:

Connected to x.x.x.x.

220 CALO Fileserver

331 Please specify the password.

Password:

230 Login successful.

221 Goodbye.

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

switch(boot)#

switch(boot)# copy ftp: bootflash:

Enter source filename:

Enter hostname for the ftp server:

Enter username:

Connected to x.x.x.x.

220 CALO Fileserver

331 Please specify the password.

Password:

230 Login successful.

221 Goodbye.

switch(boot)#

11. بالنسبة للمحولات من السلسلة Cisco Nexus 5000 Series Switches، ومحولات Cisco Nexus 6000 Series Switches، ووحدات مشرف المحول Cisco Nexus 7000 Series Switch Supervisor Modules، من موجه (boot)#، أدخل تحميل bootflash:<system_image>.  هذا ينهي التمهيد عملية من المفتاح.

switch(boot)# load bootflash:<system_image>

12. بمجرد تحميل صورة النظام بنجاح، تحتاج إلى الانتقال من خلال موجه أمر الإعداد لبدء تكوين الجهاز إلى المواصفات المطلوبة.