المحتويات

المقدمة

الخلفية

المكونات المستخدمة

طوبولوجيا

تكوين ITD

تقنية ITD للتحقق

المقدمة

يصف هذا المستند تكوين مدير حركة المرور الذكي (ITD) واستكشاف أخطائه وإصلاحها بشكل أساسي على النظام الأساسي Nexus 9000

الخلفية

مدير حركة المرور الذكية (ITD) من Cisco هو التالي

- توفير توزيع حركة مرور (أجهزة) قائم على ASIC لخدمات وتطبيقات المستويين الثالث والرابع باستخدام محولات Cisco Nexus 5/6/7/9K.

- وهو يقوم بتوزيع حركة مرور البيانات من المستويين 3 و L4 ولكنه لا يحل محل موازن التحميل من الطبقة 7.

- إجراء مراقبة سلامة الملقمات المتوازنة للأحمال ومعالجة الأعطال التلقائية لها.

- وهو يقوم تلقائيا بإنشاء سياسات قوائم التحكم في الوصول وخرائط المسار لتنفيذ وظيفة PBR لإعادة توجيه حركة مرور موازنة الأحمال.

المكونات المستخدمة

الأجهزة - C9372PX

SW - 7.0(3)I7(2)

متطلبات الترخيص

يتطلب Cisco NX-OS -ITD ترخيص خدمات الشبكة.

تتبع السجلات التي تظهر عند تمكين "ميزة ITD" وليس لدينا الترخيص المطلوب.

VDC-1 ٪$ iscm[31793]: !!!!  تحذير: لم يتم العثور على ترخيص 'Network_Services_PKG' على النظام  !!!!! لقد حاولت

VDC-1 ٪$ iscm[31793]: النظام يدعم الترخيص القائم على الشرف.سيتم تمكين الميزة وتشغيلها بالكامل.إستخدام الترخيص

VDC-1 ٪$ iscm[31793]: إذا قمت بتمكين هذه الميزة عن طريق الخطأ، فيرجى تعطيل الميزة. إذا لم تشتري

الميزات التي نحتاج إلى تمكينها لاستخدام ITD

- ميزة ITD

- سمة PBR

- ميزة مرسل SLA

- ميزة SLA Responder *

طوبولوجيا

تكوين ITD

أربع خطوات أساسية لتكوين خدمة ITD

- إنشاء مجموعة أجهزة

- إنشاء خدمة ITD

- إرفاق مجموعة الأجهزة بخدمة ITD

- إرفاق الخدمة بواجهة الدخول

N9K_ITD

version 7.0(3)I7(2)

feature itd

itd device-group Test

probe icmp

node ip 192.168.1.1

node ip 192.168.1.2

itd Telnet

device-group Test ( Call the device group )

virtual ip 192.168.2.2 255.255.255.255 tcp 23 ( Optional )

ingress interface Vlan20 ( Assign ingress interface )

no shut

interface Vlan20

no shutdown

ip address 192.168.2.2/24

ip policy route-map Telnet_itd_pool ( This line gets automatically added when we “no shut” the ITD service )

ملاحظة: يؤدي تطبيق هذا على واجهات L2 إلى ظهور الخطأ التالي. قم بإنشاء واجهة L3 أو SVI.

N9K_ITD(config-itd)# ingress interface ethernet 1/3

ERROR: Interface:Ethernet1/3 is not a layer-3 interface

يرجى ملاحظة أن التكوين التالي تتم إضافته تلقائيا، وهذه هي الدلاء التي يتم إنشاؤها لكل عقدة معرفة بأنها LB عبر PBR.

Show run | section ITD

feature itd

ip access-list Telnet_itd_vip_1_bucket_1

10 permit tcp 1.1.1.0 255.255.255.127 192.168.2.4/32 eq telnet

ip access-list Telnet_itd_vip_1_bucket_2

10 permit tcp 1.1.1.128 255.255.255.127 192.168.2.4/32 eq telnet

route-map Telnet_itd_pool permit 10

description auto generated route-map for ITD service Telnet

match ip address Telnet_itd_vip_1_bucket_1

set ip next-hop verify-availability 192.168.1.1 track 2

route-map Telnet_itd_pool permit 11

description auto generated route-map for ITD service Telnet

match ip address Telnet_itd_vip_1_bucket_2

set ip next-hop verify-availability 192.168.1.2 track 3

ip policy route-map Telnet_itd_pool

switch(config)# show route-map Telnet_itd_pool

route-map Telnet_itd_pool, permit, sequence 10

Description: auto generated route-map for ITD service Telnet

Match clauses:

ip address (access-lists): Telnet_itd_bucket_1

Set clauses:

ip next-hop verify-availability 192.168.1.1 track 2 [ UP ]

route-map Telnet_itd_pool, permit, sequence 11

Description: auto generated route-map for ITD service Telnet

Match clauses:

ip address (access-lists): Telnet_itd_bucket_2

Set clauses:

ip next-hop verify-availability 192.168.1.2 track 3 [ UP ]

تقنية ITD للتحقق

N9K_ITD(config)# show itd Telnet statistics

Service                        Device Group                            VIP/mask

#Packets

-------------------------------------------------------------------------------------

Telnet                             Test                            192.168.2.2 /

255.255.255.255                                   0          (0%)

Traffic Bucket                                   Assigned to

Mode                Original Node                   #Packets

---------------                                  --------------

Telnet_itd_vip_1_bucket_1                        192.168.1.1

Bypass            192.168.1.1                     0          (0%) <<<<<<<<<<

Traffic Bucket                                   Assigned to

Mode                Original Node                   #Packets

---------------                                  --------------

Telnet_itd_vip_1_bucket_2                        192.168.1.2

Bypass            192.168.1.2                     0          (0%) <<<<<<<<<<

switch(config)# show itd Telnet brief

Legend:

C-S(Config-State): A-Active,S-Standby,F-Failed

ST(Status): ST-Standby,LF-Link Failed,PF-Probe Failed,PD-Peer Down,IA-Inactive

Name           LB Scheme  Interface  Status   Buckets

-------------- ---------- ---------- -------- --------

Telnet         src-ip     Vlan20     ACTIVE   2    <<<<<<

Exclude ACL

-------------------------------

Device Group                                       Probe  Port

-------------------------------------------------- ----- ------

Test                                                ICMP

Virtual IP                              Netmask/Prefix Protocol     Port

------------------------------------------------------ ------------ ----------

192.168.2.2 / 255.255.255.255                          TCP          23

Node  IP           C-S WGT Probe Port     Probe-IP   STS

------------------- -- --- ---- ----- --------------- --

1       192.168.1.1  A   1 ICMP                       OK<<<<

2       192.168.1.2  A   1 ICMP                       OK<<<<

Telnet إلى VLAN 20 Loadbalanced VIP (SVI)

Laptop - telnet 192.168.2.2

Trying 192.168.2.2...

Connected to 192.168.2.2.

الحزم التي يتم استقبالها بواسطة VIP (31 حزمة )وإعادة توجيهها إلى العقدة (192.168.1.1) 31 حزمة.

N9K_ITD(config)# show it Telnet statistics

Service                        Device Group                            VIP/mask

#Packets

--------------------------------------------------------------------------------

Telnet                             Test                            192.168.2.2 /

255.255.255.255                                   31       (100.00%)

Traffic Bucket                                   Assigned to

Mode                Original Node                   #Packets

---------------                                  --------------

Telnet_itd_vip_1_bucket_1                        192.168.1.1

Redirect            192.168.1.1                     31       (100.00%)

Traffic Bucket                                   Assigned to

Mode                Original Node                   #Packets

---------------                                  --------------

Telnet_itd_vip_1_bucket_2                        192.168.1.2

Redirect            192.168.1.2                     0        (0.00%)

العيوب المعروفة:

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvc73162/?reffering_site=dumpcr