المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

غرب العاصمة

إيست دي سي

MS/MR

سايت-3

ترتيب العمليات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا المستند تكوين أجهزة IP والتحقق منها التي تنتقل عبر شبكة مركز البيانات (DC) التي تم تمكين بروتوكول فصل هوية محدد الموقع (LISP) لها دون الحاجة إلى تغيير عنوان IP الخاص بها.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة أساسية ب LISP.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

في بيئة LISP، يسمى هذا الجهاز معرف نقطة النهاية الديناميكية (EID). تدعم إمكانية تنقل LISP متعدد الخطوات وضع الشبكة الفرعية الموسعة الذي يسمح لمختلف وحدات التحكم في الوصول (DC) بامتلاك الشبكة الفرعية نفسها التي تسمح بدورها للأجهزة الافتراضية (VM) بالاحتفاظ بعنوان IP المعين لها عند ترحيلها إلى وحدة تحكم في الوصول (DC) أخرى.

يكتشف موجه الخطوة الأولى (FHR) وجود EID الديناميكي ويطلعه على البوابة الجانبية xTR عبر رسالة إعلام EID. تسجل xTR العيد الديناميكي لتعيين الخادم وكذلك تنفيذ وظيفة تضمين LISP وفك كبسلة حركة المرور التي تمر عبر مجال LISP.

يجب توصيل وحدات معالجة الرسومات (TR) التي تم نشرها في وحدات التحكم بالمجال (DC) المختلفة عبر تقنية Data Center Interconnect (DCI) مثل Overlay Transport Virtualization (OTV). في Nexus، يتم دعم وضع البث المتعدد OTV.

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

يتم إستخدام هذه الصورة كنموذج للمخطط لباقي المستند.

- xTR: يمكن أن يكون موجه LISP ITR أو ETR الذي يعتمد على إتجاه تدفق حركة المرور. إذا خرجت حركة المرور من موجه LISP، فإنها تصبح ITR لذلك التدفق ويصبح موجه LISP الطرف المستقبل ETR لذلك الموجه.

- ITR: موجه نفق Ingress

- ETR: موجه نفق الخروج

- محلل الخريطة (MR): محلل الخريطة هو جهاز بنية أساسية ل LISP تقوم ITRs لموقع LISP بإرسال استعلامات طلب خريطة LISP إليه عند حل تعيينات EID إلى RLOC.

- خادم الخريطة (MS): يعد خادم الخريطة جهاز البنية الأساسية ل LISP والذي يتم تسجيل ETRs الخاص بموقع LISP إليه مع بادئات EID. يعلن Map-Server عن تجميعات لبادئات EID المسجلة لنظام تعيين LISP. تستخدم جميع مواقع LISP نظام تعيين LISP لحل تعيينات EID إلى RLOC.

- عناوين العيد: تتكون عناوين العيد من عناوين IP والبادئات التي تعرف نقاط النهاية. يتم تحقيق إمكانية الوصول إلى العيد عبر مواقع LISP من خلال حل تعيينات EID إلى RLOC.

- عناوين محدد موقع المسار (RLOC): تتكون عناوين RLOC من عناوين IP والبادئات التي تعرف الموجهات المختلفة في شبكة IP. يتم تحقيق إمكانية الوصول داخل مساحة RLOC من خلال طرق التوجيه التقليدية.

- SMR: طلب خريطة Solicit؛ رسالة مستوى التحكم المستخدمة لإخبار وحدات xTR البعيدة لتحديث التعيينات التي تم تخزينها مؤقتا.

- ASM: عبر وضع الشبكة الفرعية؛ يسمح بتنقل EID بين مواقع LISP دون وجود ملحق من الطبقة 2.

- Map-Notify: رسالة LISP المستخدمة من قبل xTR التي كشفت عن وجود EID من أجل تحديث xTRs الأخرى في نفس موقع LISP حول هذا الاكتشاف. ويستخدم أيضا من قبل خادم الخريطة لتأكيد تلقي سجل الخرائط ومعالجته.

- سجل الخريطة: رسالة LISP التي يستخدمها xTR لتسجيل عيد الفطر باستخدام خادم الخريطة.

في المثال الذي تمت مناقشته في هذه المقالة، تتدفق حركة المرور باستمرار من نظام VM (172.16.54.200) إلى موقع 3 (172.16.20.1).

غرب العاصمة

موجه الخطوة الأولى (FHR-1):

!

feature lisp

!

ip lisp etr

!

lisp dynamic-eid VM

database-mapping 172.16.54.0/24 10.1.1.1 priority 10 weight 50

database-mapping 172.16.54.0/24 10.2.2.2 priority 10 weight 50

eid-notify 10.10.10.10 key 3 9125d59c18a9b015

map-notify-group 225.1.1.1

!

interface loopback0

ip address 10.1.1.1/32

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

!

interface Vlan2

no shutdown

lisp mobility VM

lisp extended-subnet-mode

ip address 172.16.54.3/24

ip ospf passive-interface

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

ip pim sparse-mode

no ip arp gratuitous request

hsrp 1

preempt

priority 120

ip 172.16.54.1

!

إف إتش آر-2:

!

feature lisp

!

ip lisp etr

!

lisp dynamic-eid VM

database-mapping 172.16.54.0/24 10.1.1.1 priority 10 weight 50

database-mapping 172.16.54.0/24 10.2.2.2 priority 10 weight 50

eid-notify 10.10.10.10 key 3 9125d59c18a9b015

map-notify-group 225.1.1.1

!

interface Vlan2

no shutdown

lisp mobility VM

lisp extended-subnet-mode

ip address 172.16.54.2/24

ip ospf passive-interface

ip pim sparse-mode

no ip arp gratuitous request

hsrp 1

preempt

priority 90

ip 172.16.54.1

!

interface loopback0

ip address 10.2.2.2/32

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

xTR:

!

feature lisp

!

ip lisp itr-etr

ip lisp database-mapping 172.16.54.0/24 10.10.10.10 priority 10 weight 50

ip lisp itr map-resolver 192.168.1.1

ip lisp etr map-server 192.168.1.1 key 3 9125d59c18a9b015

!

lisp dynamic-eid VM

database-mapping 172.16.54.0/24 10.10.10.10 priority 10 weight 50

eid-notify authentication-key 3 9125d59c18a9b015

!

interface loopback0

ip address 10.10.10.10/32

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

!

إيست دي سي

إف إتش آر-3:

!

feature lisp

!

ip lisp etr

!

lisp dynamic-eid VM

database-mapping 172.16.54.0/24 10.3.3.3 priority 10 weight 50

database-mapping 172.16.54.0/24 10.4.4.4 priority 10 weight 50

eid-notify 10.11.11.11 key 3 9125d59c18a9b015

map-notify-group 225.1.1.1

!

interface Vlan2

no shutdown

lisp mobility VM

lisp extended-subnet-mode

ip address 172.16.54.4/24

ip ospf passive-interface

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

ip pim sparse-mode

no ip arp gratuitous request

hsrp 1

preempt

priority 110

ip 172.16.54.1

!

interface loopback0

ip address 10.3.3.3/32

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

معيار FHR-4:

!

feature lisp

!

ip lisp etr

!

lisp dynamic-eid VM

database-mapping 172.16.54.0/24 10.3.3.3 priority 10 weight 50

database-mapping 172.16.54.0/24 10.4.4.4 priority 10 weight 50

eid-notify 10.11.11.11 key 3 9125d59c18a9b015

map-notify-group 225.1.1.1

!

interface Vlan2

no shutdown

lisp mobility VM

lisp extended-subnet-mode

ip pim sparse-mode

ip ospf passive-interface

ip address 172.16.54.5/24

hsrp 1

preempt

priority 90

ip 172.16.54.1

!

interface loopback0

ip address 10.4.4.4/32

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

xTR:

!

interface loopback0

ip address 10.11.11.11/32

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

!

feature lisp

!

ip lisp itr-etr

ip lisp database-mapping 172.16.54.0/24 10.11.11.11 priority 10 weight 50

ip lisp itr map-resolver 192.168.1.1

ip lisp etr map-server 192.168.1.1 key 3 9125d59c18a9b015

!

lisp dynamic-eid VM

database-mapping 172.16.54.0/24 10.11.11.11 priority 9 weight 50

eid-notify authentication-key 3 9125d59c18a9b015

!

MS/MR

!

router lisp

locator-table default

site 1

authentication-key cisco

eid-prefix 172.16.54.0/24 accept-more-specifics

exit

!

site 2

authentication-key cisco

eid-prefix 172.16.20.0/24 accept-more-specifics

exit

!

ipv4 map-server

ipv4 map-resolver

سايت-3

!

router lisp

database-mapping 172.16.20.0/24 10.20.20.20 priority 10 weight 50

ipv4 itr map-resolver 192.168.1.1

ipv4 itr

ipv4 etr map-server 192.168.1.1 key cisco

ipv4 etr

exit

!

interface Loopback1

ip address 10.20.20.20 255.255.255.255

!

interface Loopback2

ip address 172.16.20.1 255.255.255.0

!

ترتيب العمليات

الخطوة 1. تم تمهيد الجهاز الظاهري.

تم تشغيل VM وبدأت في إرسال حركة مرور البيانات إلى موقع بعيد، أي موقع-3. يتلقى FHR-1 هذا الدفق وينشئ عيد ديناميكي:

N7K-358-West-FHR1# show lisp dynamic-eid summary

LISP Dynamic EID Summary for VRF "default"

* = Dyn-EID learned by site-based Map-Notify

! = Dyn-EID learned by routing protocol

^ = Dyn-EID learned by EID-Notify

Dyn-EID Name   Dynamic-EID      Interface     Uptime    Last      Pending

Packet    Ping Count

VM             172.16.54.200    Vlan2         06:50:21  00:12:12  0

N7K-358-West-FHR1# show lisp dynamic-eid detail

LISP Dynamic EID Information for VRF "default"

Dynamic-EID name: VM

Database-mapping [0] EID-prefix: 172.16.54.0/24, LSBs: 0x00000003

Locator: 10.1.1.1, priority: 10, weight: 50

Uptime: 06:51:34, state: up, local

Locator: 10.2.2.2, priority: 10, weight: 50

Uptime: 06:50:10, state: up

Registering more-specific dynamic-EIDs

Registering routes: disabled

Map-Server(s): none configured, use global Map-Server

Site-based multicast Map-Notify group: 225.1.1.1

Extended Subnet Mode configured on 1 interfaces

Number of roaming dynamic-EIDs discovered: 3

Last dynamic-EID discovered: 172.16.54.1, 00:00:04 ago

Roaming dynamic-EIDs:

172.16.54.200, Vlan2, uptime: 06:50:31, last activity: 00:12:22

Discovered by: packet reception

الخطوة 2. تقوم FHR بتثبيت مسار LISP.

كما هو موضح في الخطوة 1، يقوم FHR بإنشاء إدخال EID ديناميكي عندما يستلم حزم من ال VM. ثم تقوم بتثبيت مسار A/32 في قاعدة معلومات التوجيه (RIB):

N7K-358-FHR1-West-DC# show ip route 172.16.54.200

IP Route Table for VRF "default"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

172.16.54.200/32, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 172.16.54.200, Vlan2, [240/0], 06:58:08, lisp, dyn-eid

via 172.16.54.200, Vlan2, [250/0], 06:58:45, am

الخطوة 3. تقوم FHR بإبلاغ جميع FHR الأخرى عن هذا العيد الديناميكي.

ترسل هذه المؤسسة رسائل إعلام الخريطة إلى جميع المؤسسات الرئيسية الأخرى التي تتضمن الرسائل الموجودة في الموقع المحلي وكذلك في جميع المواقع البعيدة. في مثالنا، ترسل FHR-1 الخريطة-notify فيما يتعلق ب 172.16.54.200 إلى FHR-2 على التيار المستمر المحلي بالإضافة إلى FHR-3 و FHR-4 على التيار المستمر الشرقي.

ولكن الموقع المحلي فقط هو الذي يمكنه تركيب الطريق لذلك العيد في ضلوعه كما هو موضح هنا:

N7K-358-FHR2-West-DC# show lisp dynamic-eid detail

LISP Dynamic EID Information for VRF "default"

Dynamic-EID name: VM

Database-mapping [0] EID-prefix: 172.16.54.0/24, LSBs: 0x00000003

Locator: 10.1.1.1, priority: 10, weight: 50

Uptime: 00:01:04, state: up

Locator: 10.2.2.2, priority: 10, weight: 50

Uptime: 00:01:53, state: up, local

Registering more-specific dynamic-EIDs

Registering routes: disabled

Map-Server(s): none configured, use global Map-Server

Site-based multicast Map-Notify group: 225.1.1.1

Extended Subnet Mode configured on 1 interfaces

Number of roaming dynamic-EIDs discovered: 1

Last dynamic-EID discovered: 172.16.54.200, 00:01:04 ago

Roaming dynamic-EIDs:

172.16.54.200, Vlan2, uptime: 00:01:04, last activity: 00:00:42

Discovered by: site-based Map-Notify

Secure-handoff pending for sources: none

N7K-358-FHR2-West-DC#sh ip route 172.16.54.200

IP Route Table for VRF "default"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

172.16.54.200/32, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 172.16.54.200, Vlan2, [240/0], 00:00:08, lisp, dyn-eid

via 172.16.54.200, Vlan2, [250/0], 00:01:53, am

الخطوة 4. تقوم FHR بتحديث هذا العيد إلى xTR المحلي.

وبمجرد أن يعرف كلا الموقعين في "اف اتش آر" بالعيد، يقوم هذا الموقع بإبلاغ ال xTR في موقعهم المحلي عن هذا العيد الذي يستخدم رسائل EID-Notify.

كما يقوم موجه East DC xTR بتثبيت مسار خال 0 لهذه البادئة، بينما يضيف الموجه West DC xTR هذه البادئة في RIB.

N7K-FA8-East_xTR#show ip route 172.16.54.200

IP Route Table for VRF "default"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

172.16.54.200/32, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 172.16.54.200, Null0, [241/0], 00:00:32, lisp, dyn-eid

N7K-358-West_xTR#show lisp dynamic-eid detail

LISP Dynamic EID Information for VRF "default"

Dynamic-EID name: VM

Database-mapping [0] EID-prefix: 172.16.54.0/24, LSBs: 0x00000001

Locator: 10.10.10.10, priority: 10, weight: 50

Uptime: 00:02:37, state: up, local

Registering more-specific dynamic-EIDs

Registering routes: disabled

Map-Server(s): none configured, use global Map-Server

Site-based multicast Map-Notify group: none configured

Number of roaming dynamic-EIDs discovered: 1

Last dynamic-EID discovered: 172.16.54.1, 00:00:06 ago

Roaming dynamic-EIDs:

172.16.54.200, (null), uptime: 00:00:28, last activity: 00:00:06

Discovered by: EID-Notify

EID-Notify Locators:

10.1.1.1

10.2.2.2

N7K-358-West_xTR#sh ip route 172.16.54.200

IP Route Table for VRF "default"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

172.16.54.0/24, ubest/mbest: 1/0

via 10.10.13.3, Eth3/2, [110/44], 00:01:00, ospf-1, intra

رسائل xTR المحلية تسجل العيد مع السيد/السيدة:

كما تقوم East DC xTR بإرسال رسالة سجل الخرائط إلى MR/MS وتسجيل هذا العيد المكتشف حديثا معهم. ويصدق هذا أيضا على موجه الموقع-3.

MS_MR#show lisp site 172.16.54.200/32

LISP Site Registration Information

Site name: 1

Allowed configured locators: any

Requested EID-prefix:

EID-prefix: 172.16.54.200/32

First registered:     07:11:28

Routing table tag:    0

Origin:               Dynamic, more specific of 172.16.54.0/24

Merge active:         No

Proxy reply:          No

TTL:                  00:03:00

State:                complete

Registration errors:

Authentication failures:   0

Allowed locators mismatch: 0

ETR 10.10.90.1, last registered 00:00:07, no proxy-reply, map-notify

TTL 00:03:00, no merge, hash-function sha1, nonce 0x00000000-0x00000000

state complete, no security-capability

xTR-ID N/A

site-ID N/A

Locator      Local  State      Pri/Wgt  Scope

10.10.10.10  yes    up          10/50   IPv4 none

MS_MR#sh lisp site 172.16.20.0/24

LISP Site Registration Information

Site name: 2

Allowed configured locators: any

Requested EID-prefix:

EID-prefix: 172.16.20.0/24

First registered: 06:30:48

Routing table tag: 0

Origin: Configuration, accepting more specifics

Merge active: No

Proxy reply: No

TTL: 1d00h

State: complete

Registration errors:

Authentication failures: 0

Allowed locators mismatch: 0

ETR 10.10.67.7, last registered 00:00:23, no proxy-reply, map-notify

TTL 1d00h, no merge, hash-function sha1, nonce 0xEE339164-0xC3199AF1

state complete, no security-capability

xTR-ID 0x7C6C7CF6-0x2AE64A0C-0xDCBC62DA-0x79762795

site-ID unspecified

Locator Local State Pri/Wgt Scope

10.20.20.20 yes up 10/50 IPv4 none

الخطوة 5. التحقق من تدفق حركة المرور على كل من الموقع 1 والموقع 3 xTRs:

N7K-358-West_xTR# show ip lisp map-cache

LISP IP Mapping Cache for VRF "default" (iid 0), 3 entries

* = Locator data counters are cumulative across all EID-prefixes

0.0.0.0/1, uptime: 00:13:28, expires: 00:01:31, via map-reply

Negative cache entry, action: forward-native

128.0.0.0/3, uptime: 00:13:28, expires: 00:01:31, via map-reply

Negative cache entry, action: forward-native

172.16.20.0/24, uptime: 00:00:26, expires: 23:59:33, via map-reply, auth

Locator      Uptime    State       Priority/  Data      Control       MTU

Weight     in/out    in/out

10.20.20.20  00:00:26  up          10/50      0/0*      0/0          1500

إدخال ذاكرة التخزين المؤقت لخريطة LISP للموقع 3:

Site-3#show ip lisp map-cache

LISP IPv4 Mapping Cache for EID-table default (IID 0), 2 entries

0.0.0.0/0, uptime: 01:53:04, expires: never, via static send map-request

Negative cache entry, action: send-map-request

172.16.54.200/32, uptime: 01:50:02, expires: 22:09:57, via map-reply, complete

Locator      Uptime    State      Pri/Wgt

10.10.10.10  01:50:02  up          10/50

الخطوة 6. انتقال VM من غرب العاصمة إلى شرق العاصمة.

هذه الخطوات تسبق عملية ترحيل الأجهزة الافتراضية بين مركز البيانات. الآن، يتحرك VM من غرب DC إلى شرق DC دون الحاجة إلى تغيير عنوان IP. بمجرد انتقال VM من غرب DC إلى شرق DC، يتلقى FHR-3 في East DC الحزمة من VM ويضيف عنوان IP الخاص به إلى جدول عيد ديناميكي. ثم يقوم بإرسال طلب الإعلام عن الخريطة إلى جميع FHR الذي يتضمن وحدة التحكم بالمجال West DC، وبمجرد أن تتلقى وحدة التحكم بالمجال West DC طلب إعلام الخريطة، فإنها تزيل إدخال VM من الجدول Dynamic-EID الذي تم إنشاؤه عندما كان VM موجودا في وحدة التحكم بالمجال West DC. xTR في West DC تقوم الآن بتثبيت المسار صفر الفارغ إلى IP الخاصة بميزة VM.

فيما يلي حالة Dynamic-EID على FHR-3 في East DC:

N7K-FA8-East_FHR3# sh lisp dynamic-eid detail

LISP Dynamic EID Information for VRF "default"

Dynamic-EID name: VM

Database-mapping [0] EID-prefix: 172.16.54.0/24, LSBs: 0x00000003

Locator: 10.3.3.3, priority: 10, weight: 50

Uptime: 02:04:48, state: up, local

Locator: 10.4.4.4, priority: 10, weight: 50

Uptime: 02:03:27, state: up

Registering more-specific dynamic-EIDs

Registering routes: disabled

Map-Server(s): none configured, use global Map-Server

Site-based multicast Map-Notify group: 225.1.1.1

Extended Subnet Mode configured on 1 interfaces

Number of roaming dynamic-EIDs discovered: 1

Last dynamic-EID discovered: 172.16.54.1, 00:00:14 ago

Roaming dynamic-EIDs:

172.16.54.200, Vlan2, uptime: 00:04:28, last activity: 00:03:11

Discovered by: packet reception

N7K-FA8-East_FHR3# sh ip route 172.16.54.200

IP Route Table for VRF "default"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

172.16.54.200/32, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 172.16.54.200, Vlan2, [240/0], 00:05:00, lisp, dyn-eid

via 172.16.54.200, Vlan2, [250/0], 00:05:10, am

لذلك، لا تتوفر لدى إتحاد موارد أوروبا الغربية حلول العيد الديناميكي للطابعة الافتراضية E.172.16.54.200:

N7K-358-West-FHR1(config)# sh lisp dynamic-eid summary

LISP Dynamic EID Summary for VRF "default"

* = Dyn-EID learned by site-based Map-Notify

! = Dyn-EID learned by routing protocol

^ = Dyn-EID learned by EID-Notify

Dyn-EID Name   Dynamic-EID      Interface     Uptime    Last      Pending

Packet    Ping Count

VM             172.16.54.2      Vlan2         00:33:30  00:00:07  0

الخطوة 7. xTR في West DC يضيف الإدخال الفارغ 0 في جدول التوجيه:

N7K-358-West_xTR# sh ip route 172.16.54.200

IP Route Table for VRF "default"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

172.16.54.200/32, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 172.16.54.200, Null0, [241/0], 00:00:05, lisp, dyn-eid

الخطوة 8. يتم تحديث الطراز East xTR بواسطة برنامج FHR-3 من خلال EID Notify ثم يقوم الطراز East xTR بإرسال سجل خرائط إلى MS باستخدام بادئة VM التي تم ترحيلها:

N7K-FA8-East_xTR(config)# show lisp dynamic-eid Detail

LISP Dynamic EID Information for VRF "default"

Dynamic-EID name: VM

Database-mapping [0] EID-prefix: 172.16.54.0/24, LSBs: 0x00000001

Locator: 10.11.11.11, priority: 9, weight: 50

Uptime: 02:19:51, state: up, local

Registering more-specific dynamic-EIDs

Registering routes: disabled

Map-Server(s): none configured, use global Map-Server

Site-based multicast Map-Notify group: none configured

Number of roaming dynamic-EIDs discovered: 1

Last dynamic-EID discovered: 172.16.54.1, 00:00:58 ago

Roaming dynamic-EIDs:

172.16.54.200, (null), uptime: 00:17:50, last activity: 00:00:25

Discovered by: EID-Notify

EID-Notify Locators:

10.3.3.3

10.4.4.4

MS_MR#sh lisp site 172.16.54.200

LISP Site Registration Information

Site name: 1

Allowed configured locators: any

Requested EID-prefix:

EID-prefix: 172.16.54.200/32

First registered:     02:02:24

Routing table tag:    0

Origin:               Dynamic, more specific of 172.16.54.0/24

Merge active:         No

Proxy reply:          No

TTL:                  00:03:00

State:                complete

Registration errors:

Authentication failures:   0

Allowed locators mismatch: 0

ETR 10.11.17.1, last registered 00:00:32, no proxy-reply, map-notify

TTL 00:03:00, no merge, hash-function sha1, nonce 0x00000000-0x00000000

state complete, no security-capability

xTR-ID N/A

site-ID N/A

Locator      Local  State      Pri/Wgt  Scope

10.11.11.11  yes    up           9/50   IPv4 none

الخطوة 9. يمكن لكل من xTR تحديث إدخال ذاكرة التخزين المؤقت للخريطة.

قبل ترحيل VM، بالنسبة للموقع-3، كان عنوان RLOC الخاص ب IP الخاص ب VM هو West xTR (10.10.10.10). بعد ترحيل VM إلى East DC، بمجرد أن يتلقى West xTR حركة مرور من Site-3، فإنه يرسل رسالة SMR إلى موجه Site-3 لتحديث عنوان RLOC الجديد ل East xTR (10.11.11.11) كما هو موضح هنا:

Site-3#sh ip lisp map-cache

LISP IPv4 Mapping Cache for EID-table default (IID 0), 2 entries

0.0.0.0/0, uptime: 02:03:23, expires: never, via static send map-request

Negative cache entry, action: send-map-request

172.16.54.200/32, uptime: 02:00:22, expires: 23:57:56, via map-reply, complete

Locator      Uptime    State      Pri/Wgt

10.11.11.11  00:02:03  up           9/50

N7K-FA8-East_xTR(config)# show ip lisp map-cache

LISP IP Mapping Cache for VRF "default" (iid 0), 1 entries

* = Locator data counters are cumulative across all EID-prefixes

172.16.20.0/24, uptime: 00:25:24, expires: 23:34:35, via map-reply, auth

Locator      Uptime    State       Priority/  Data      Control       MTU

Weight     in/out    in/out

10.20.20.20  00:25:24  up          10/50      0/0*      0/0          1500

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

تمت تغطية التحقق في الخطوة 5. في قسم ترتيب العمليات.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

يمكن إستخدام عمليات تصحيح الأخطاء هذه لاستكشاف أخطاء LISP وإصلاحها في البيئة التي يتم التحكم فيها.

debug ip lisp mapping control

debug lisp mapping register

debug lisp smr

debug lisp ha

debug lisp loc-reach-algorithm receive-probe

debug lisp loc-reach-algorithm send-probe

debug ip mroute map_notify_addr 32 detail

debug ip lisp mapping data