المحتويات

المقدمة

نموذج الشهادة

ما قبل 30 أيلول/سبتمبر 2021

في 30 سبتمبر 2021 وبعده

رسائل انتهاء صلاحية الشهادة

الحل

قبل انتهاء الصلاحية

بعد انتهاء الصلاحية

الحل

المقدمة

يوضح هذا المستند معنى انتهاء صلاحية الشهادة المدمجة ل "DST root ca X3" في 30 سبتمبر 2021، وأي إجراء ضروري ضروري للحل.  وفي معظم الحالات، لا يلزم إتخاذ إجراء فوري.

يمكن الحصول على اتصال خارجي من ناشر المرجع المصدق الجذر هنا على العنوان https://letsencrypt.org/docs/dst-root-ca-x3-expiration-september-2021/

نموذج الشهادة

RP/0/RP0/CPU0:NCS-5516-A#show crypto ca trustpool

Fri Oct 1 00:00:35.206 UTC

Trustpool: Built-In

==================================================

CA certificate

Serial Number : 5F:F8:7B:28:2B:54:DC:8D:42:A3:15:B5:68:C9:AD:FF

Subject:

CN=Cisco Root CA 2048,O=Cisco Systems

Issued By :

CN=Cisco Root CA 2048,O=Cisco Systems

Validity Start : 20:17:12 UTC Fri May 14 2004

Validity End : 20:25:42 UTC Mon May 14 2029

SHA1 Fingerprint:

DE990CED99E0431F60EDC3937E7CD5BF0ED9E5FA

Trustpool: Built-In

==================================================

CA certificate

Serial Number : 2E:D2:0E:73:47:D3:33:83:4B:4F:DD:0D:D7:B6:96:7E

Subject:

CN=Cisco Root CA M1,O=Cisco

Issued By :

CN=Cisco Root CA M1,O=Cisco

Validity Start : 21:50:24 UTC Tue Nov 18 2008

Validity End : 21:59:46 UTC Fri Nov 18 2033

SHA1 Fingerprint:

45AD6BB499011BB4E84E84316A81C27D89EE5CE7

Trustpool: Built-In

==================================================

CA certificate

Serial Number : 44:AF:B0:80:D6:A3:27:BA:89:30:39:86:2E:F8:40:6B

Subject:

CN=DST Root CA X3,O=Digital Signature Trust Co.

Issued By :

CN=DST Root CA X3,O=Digital Signature Trust Co.

Validity Start : 21:12:19 UTC Sat Sep 30 2000

Validity End : 14:01:15 UTC Thu Sep 30 2021

SHA1 Fingerprint:

DAC9024F54D8F6DF94935FB1732638CA6AD77C13

Trustpool: Built-In

==================================================

CA certificate

Serial Number : 3C:91:31:CB:1F:F6:D0:1B:0E:9A:B8:D0:44:BF:12:BE

Subject:

OU=Class 3 Public Primary Certification Authority,O=VeriSign\, Inc.,C=US

Issued By :

OU=Class 3 Public Primary Certification Authority,O=VeriSign\, Inc.,C=US

Validity Start : 00:00:00 UTC Mon Jan 29 1996

Validity End : 23:59:59 UTC Wed Aug 02 2028

SHA1 Fingerprint:

A1DB6393916F17E4185509400415C70240B0AE6B

Trustpool: Built-In

==================================================

CA certificate

Serial Number : 05:09

Subject:

CN=QuoVadis Root CA 2,O=QuoVadis Limited,C=BM

Issued By :

CN=QuoVadis Root CA 2,O=QuoVadis Limited,C=BM

Validity Start : 18:27:00 UTC Fri Nov 24 2006

Validity End : 18:23:33 UTC Mon Nov 24 2031

SHA1 Fingerprint:

CA3AFBCF1240364B44B216208880483919937CF7

ما قبل 30 أيلول/سبتمبر 2021

قبل 30 سبتمبر 2021، يمكن لمستخدمي الإعلام الحصول على رسالة سجل تشير إلى أن الشهادة على وشك الانتهاء، مثل

%SECURITY-PKI-6-ERR_1_PARAM : CA certificate to be expired in 480 days

يمكن أن تستمر رسالة السجل هذه في الظهور حتى تنتهي صلاحية الشهادة مع وجود عد تنازلي لعدد الأيام.

ال 480 يوم خطأ، الأيام يكون خطأ ضرب ب 24 ساعة، هذا معالجة cisco بق id CSCvz62603.

على سبيل المثال، 480/24 = 20 يوما.

في 30 سبتمبر 2021 وبعده

لا يتم إستخدام هذه الشهادة ولا تتسبب في تأثير على حركة مرور الإنتاج أو خدمات التشفير عند إختبار انتهاء الصلاحية في المختبر.

رسائل انتهاء صلاحية الشهادة

يمكن رؤية بعض رسائل انتهاء الصلاحية المختلفة استنادا إلى إصدار الرمز الخاص بك:

RP/0/RP0/CPU0:Oct 1 00:06:13.572 UTC: syslog_dev[113]: cepki[261] PID-7101: % CA certificate is not yet valid or has expired.

RP/0/RP0/CPU0:Oct 1 00:06:13.572 UTC: syslog_dev[113]: cepki[261] PID-7101: % Make sure the clock is synchronized with CA's clock.

RP/0/RP0/CPU0:Oct 1 00:06:13.572 UTC: cepki[261]: %SECURITY-PKI-1-CACERT_NOT_VALID : Failed to add CA certificate with subject name /O=Digital Signature Trust Co./CN=DST Root CA X3 to trustpool because certificate has expired or is not yet valid

RP/0/RP0/CPU0:Oct 1 00:06:14.054 UTC: cepki[261]: %SECURITY-CEPKI-6-KEY_INFO : One or more host keypairs exist. Not auto-generating keypairs.

يمكن أن تظهر هذه الرسائل في أي وقت يتم فيه إعادة تشغيل عملية التكوين أو إعادة تحميل الموجه / يتم تمهيد معالج التوجيه (RP).

الحل

- لتعطيل رسائل syslogs هذه، يمكنك تكوينها ليتم قمعها، كما هو الحال في هذا المثال.

- لا توجد حاجة لتثبيت شهادة الاستبدال، حيث لا يوجد أي تأثير من انتهاء صلاحية الشهادة.

قبل انتهاء الصلاحية

%SECURITY-PKI-6-ERR_1_PARAM : CA certificate to be expired in 480 days

logging suppress rule PRE_CERT_EXPIRY

alarm SECURITY PKI ERR_1_PARAM

!

logging suppress apply rule PRE_CERT_EXPIRY

all-of-router

!

بعد انتهاء الصلاحية

RP/0/RP0/CPU0:Oct 1 00:06:13.572 UTC: cepki[261]: %SECURITY-PKI-1-CACERT_NOT_VALID : Failed to add CA certificate with subject name /O=Digital Signature Trust Co./CN=DST Root CA X3 to trustpool because certificate has expired or is not yet valid

logging suppress rule POST_CERT_EXPIRY

alarm SECURITY PKI CACERT_NOT_VALID

!

logging suppress apply rule POST_CERT_EXPIRY

all-of-router

!

الحل

- نظرا لأن الموجه لديه شهادة صالحة أخرى في TrustPool، فإن التأثير الوحيد هو رسائل syslog. انتهاء صلاحية الشهادة لا يؤثر على الخدمة ولا يزال من الممكن إستخدام خدمات التشفير.

- تم فتح معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvs73344 الذي يزيل هذه الشهادة بالكامل من إصدارات XR 7.3.2 و 7.3.16 و 7.4.1 و 7.4.2 و 7.5.1.

- لم تعد هذه الشهادة مستخدمة من قبل XR، ولا هي شهادة إستبدال.