المحتويات

المقدمة

يشرح هذا المقال تحذير أثناء تشغيل موجه IOS XR7 (منصة Cisco 8000 / NCS-540L) من خلال منفذ وحدة التحكم المادية.

وصف المشكلة

من المحتمل أن يكون وصول وحدة التحكم XR7 متعلقا أو معطلا كما يبدو وفقا لضغطة مفتاح المستخدم عند تشغيل موجه IOS XR XR7 من خلال منفذ وحدة التحكم المادية.

بمجرد أن يدخل موجه IOS XR7 إلى هذه الحالة، يمكن رؤية الأعراض التالية:

- لن يتم عرض أي حرف إخراج على إخراج وحدة تحكم XR.

- لن يتم تكرار أي حرف إدخال مرة أخرى على إخراج وحدة تحكم XR.

- لا يزال بإمكان المستخدم تسجيل الدخول إلى موجه IOS XR7 عبر بروتوكول SSH/Telnet لإدارة موجه IOS XR XR7 دون أي مشكلة.

- تتوفر وحدة تحكم BMC ويمكن للمستخدم الوصول إلى XR (x86) من وحدة التحكم BMC. (وحدة التحكم في إدارة اللوحة الأساسية (BMC) قابلة للتطبيق على بعض الأنظمة الأساسية Cisco 8000 فقط)

الحل

يتم تمكين وظيفة التحكم في التدفق على وحدة التحكم XR7 بشكل افتراضي، ويمكن لضغطة المفاتيح التالية إيقاف إخراج وحدة التحكم XR7 أو إستئنافه.

- "Ctrl+s" (إيقاف): اضغط "S" أثناء الانتظار على مفتاح "التحكم" ("s" من "software")

- "Ctrl+Q" (Start): اضغط "Q" أثناء الاحتفاظ بمفتاح "التحكم" ("Q" من "سؤال")

عند ضغط المستخدم "Ctrl+s" (إيقاف) على وحدة تحكم XR، سيقوم بتمكين التحكم في التدفق ولن يتم عرض أي إخراج على وحدة تحكم XR حتى يتم إستئنافه.

عند قيام المستخدم بالضغط على "Ctrl+Q" (Start) على وحدة تحكم XR، سيتم إستئناف إخراج وحدة تحكم XR مرة أخرى.