المحتويات

سؤال

إجابة

إخراج واجهة سطر الأوامر (CLI)

سؤال

لا نرى واجهة إدارة ثانية على ASR-9901.

INTF LineP Encap MTU BW

نوع حالة الاسم (بايت) (كيلوبت/ثانية)

—

Nu0 up Null 1500 0

MG0/RSP0/CPU0/0 up ARPA 1514 100000

Gi0/0/0 لأعلى ARPA 1514 100000

إجابة

في eXR، يتوفر MgmtEth ل XR VM وواجهة MgmtEth الأخرى ل Admin VM.

إخراج واجهة سطر الأوامر (CLI)

موجز الواجهات P/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-eXR#show | i mg

من أكتوبر 1008:07:37.708 HKT

MG0/RSP0/CPU0/0 up ARPA 1514 10000

MG0/RSP1/CPU0/0 لأسفل ARPA 1514 100000

RP/0/RSP1/CPU0:ASR-9904-eXR#admin

من أكتوبر 1008:07:42.689 HKT

تم توصيل Syzaidi من 127.0.0.1 باستخدام وحدة التحكم على sysadmin-vm:0_rsp0

sysadmin-vm:0_rsp0# show interface ؟

الوصف: واجهات الإدارة

الإكمال المحتمل:

MgmtEth0/RSP0/0/0

MgmtEth0/RSP1/0/0

| معدلات الإخراج

<cr>

sysadmin-vm:0_rsp0# show interface

الأسئلة المتداولة:

1) هل يمكنني تكوين واجهة الإدارة في VM للمسؤول؟

نعم، يمكن تكوينها بعنوان IP كما يلي:

sysadmin-vm:0_RSP0(config)# int MgmtEth 0/RSP0/0/0 ?

Possible completions:

arp          Configure static ARP entry

default-gw   Default Gateway address: A.B.C.D

ipv4         IPv4 parameters

mtu          MTU for interface

shutdown     Shut the interface down

sysadmin-vm:0_RSP0(config)#

2) هل يمكنني إستخدام عنوان IP هذا الخاص بالإدارة ل Telnet/ SSH أو الوصول خارج النطاق؟

لا، هذه الواجهة لا تتعرض للعالم الخارجي.

3) ما هو الغرض من واجهة الإدارة في VM للمسؤول؟

يمكن إستخدام هذه الواجهة لنسخ الملفات من الموجه إلى LOC الخارجي باستخدام الواجهة mgmt.

4) إذا قام المستخدم بإيقاف تشغيل واجهة الإدارة في VM المسؤول، هل سنفقد الوصول إلى VM المسؤول؟

لا، لا يؤدي إيقاف تشغيل الواجهة إلى حظر الوصول إلى VM المسؤول، الرجاء التحقق أدناه:

sysadmin-vm:0_RSP0(config)# interface MgmtEth 0/RSP0/0/0

Wed Mar  31 19:20:15.547 UTC+00:00

sysadmin-vm:0_RSP0(config-MgmtEth-0/RSP0/0/0)# shut

Wed Mar  31 19:20:19.472 UTC+00:00

sysadmin-vm:0_RSP0(config-MgmtEth-0/RSP0/0/0)# commit

Wed Mar  31 19:20:22.438 UTC+00:00

Commit complete.

sysadmin-vm:0_RSP0(config-MgmtEth-0/RSP0/0/0)#

sysadmin-vm:0_RSP0(config-MgmtEth-0/RSP0/0/0)#

sysadmin-vm:0_RSP0(config-MgmtEth-0/RSP0/0/0)# exit

Wed Mar  31 19:20:25.529 UTC+00:00

sysadmin-vm:0_RSP0(config)# exit

Wed Mar  31 19:20:27.353 UTC+00:00

sysadmin-vm:0_RSP0#

sysadmin-vm:0_RSP0#

sysadmin-vm:0_RSP0# sh int

Wed Mar  31 19:20:29.235 UTC+00:00

MgmtEth0/RSP0/0/0  Link encap: Ethernet  HWaddr 02:b3:90:92:72:98

inet  addr: 0.0.0.0

DOWN BROADCAST MULTICAST   MTU:1500  Metric:1    <<< port is down.

RX packets:          0 errors:0 dropped:0 overruns:0   frame:0

TX packets:          5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:                     0  TX bytes:                   398

sysadmin-vm:0_RSP0# exit

Wed Mar  31 19:20:34.518 UTC+00:00

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#admin

Wed Mar 31 19:20:36.732 UTC

saavadha connected from 127.0.0.1 using console on sysadmin-vm:0_RSP0

sysadmin-vm:0_RSP0# exit  <<< we are still able to connect to the admin VM.

Wed Mar  31 19:20:41.461 UTC+00:00

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#conf t

Wed Mar 31 19:20:44.587 UTC

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1(config)#exit

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#admin conf

Wed Mar 31 19:21:03.263 UTC

Mar 31 19:21:03 : ADMIN-CLI: ERROR: ABORT: Please run this command from admin prompt

RP/0/RSP0/CPU0:ASR-9904-E-eXR_NPE1#admin

Wed Mar 31 19:21:05.319 UTC

saavadha connected from 127.0.0.1 using console on sysadmin-vm:0_RSP0

sysadmin-vm:0_RSP0# con

Possible completions:

config       Manipulate software configuration information

controller   Access to hardware controller data

sysadmin-vm:0_RSP0# config

Wed Mar  31 19:21:09.125 UTC+00:00

Entering configuration mode terminal

sysadmin-vm:0_RSP0(config)# interface MgmtEth 0/RSP0/0/0

Wed Mar  31 19:21:19.887 UTC+00:00

sysadmin-vm:0_RSP0(config-MgmtEth-0/RSP0/0/0)# no shut

Wed Mar  31 19:21:21.662 UTC+00:00

sysadmin-vm:0_RSP0(config-MgmtEth-0/RSP0/0/0)# commit

Wed Mar  31 19:21:23.798 UTC+00:00

Commit complete.

sysadmin-vm:0_RSP0(config-MgmtEth-0/RSP0/0/0)# exit

Wed Mar  31 19:21:25.293 UTC+00:00

sysadmin-vm:0_RSP0(config)# exit

Wed Mar  31 19:21:26.162 UTC+00:00

sysadmin-vm:0_RSP0#

sysadmin-vm:0_RSP0#

sysadmin-vm:0_RSP0# sh int

Wed Mar  31 19:21:27.967 UTC+00:00

MgmtEth0/RSP0/0/0  Link encap: Ethernet  HWaddr 02:b3:90:92:72:98

inet  addr: 0.0.0.0

UP RUNNING BROADCAST MULTICAST   MTU:1500  Metric:1

RX packets:          0 errors:0 dropped:0 overruns:0   frame:0

TX packets:         11 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:                     0  TX bytes:                   906

sysadmin-vm:0_RSP0#