المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

دعم برامج Cisco IOS XE

توصيات

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إختيار إصدار مستقر من Cisco IOS® XE لأنظمة توجيه المؤسسات.

معلومات أساسية

يغطي هذا المستند الإصدارات الموصى بها للأنظمة الأساسية Catalyst 8000 Edge و ASR1000 و ISR4000 و CSR1000v و ISR1000.

تعتبر إصدارات البرامج المقدمة في هذا المستند مستقرة بشكل عام لمعظم عمليات النشر. قبل تحديد إصدار، راجع مستند ملاحظة الإصدار المقترن وتحقق من عدم وجود تحذيرات مفتوحة يمكن أن تؤثر على الجهاز استنادا إلى الميزات التي تم تكوينها. كما تحتوي ملاحظات الإصدار على جداول تحدد الوقت الذي يجب فيه ترقية إصدارات ROMMON أو صفيف بوابة قابل للبرمجة في الميدان (FPGA) أو الجهاز المنطقي المعقد القابل للبرمجة (CPLD) قبل إجراء ترقية Cisco IOS XE.

وحيثما كان ذلك ممكنا، يوصى بتثبيت إصدار "صيانة موسعة" (EM) من برنامج Cisco IOS XE. في الحالات التي لا يتوفر فيها دعم الأجهزة أو دعم ميزة معينة في إصدار EM، يلزم إصدار خدمة صيانة قياسية (SM). عندما يصبح الإصدار التالي من EM متاحا، ينصح بالانتقال من الإصدار SM إلى إصدار EM الذي يوفر نفس دعم الأجهزة والبرامج.

دعم برامج Cisco IOS XE

يصنف كل إصدار من برنامج Cisco IOS XE على أنه إما إصدار SM أو إصدار EM.

إصدار SM - دعم دائم لمدة 12 شهرا من أول شحنة عملاء (FCS) مع عمليات إعادة الإنشاء المجدولة. الأمثلة هي برنامج Cisco IOS XE الإصدارات 16.11 و 17.2 و 17.5.

إصدار EM - دعم دائم مدى الحياة لمدة 36 شهرا بدءا من تسلسل التحقق من الإطارات (FCS) مع عمليات إعادة الإنشاء المجدولة. الأمثلة هي برنامج Cisco IOS XE الإصدار 16.9 و 16.12.

ملاحظة: كل إصدار ثالث لاحق (على سبيل المثال، برنامج Cisco IOS XE الإصدار 16.12 و 17.3 و 17.6 و 17.9 و 17.12 وما إلى ذلك) هو إصدار EM.

توصيات

مجموعة المنتج

الإصدارات الموصى بها

المحاذير/ الملاحظات المعروفة

ملاحظات الإصدار

Catalyst 8500

17.6.6 أمبير أو 17.9.4a

حسب متطلبات الميزة.

ملاحظات الإصدار Catalyst 8500 Series Edge Platforms

Catalyst 8500L

17.6.6 أمبير أو 17.9.4a

حسب متطلبات الميزة.

ملاحظات الإصدار Catalyst 8500 Series Edge Platforms

Catalyst 8300

17.6.6 أمبير أو 17.9.4a

حسب متطلبات الميزة.

ملاحظات الإصدار من Cisco Catalyst 8300 Edge Platforms

Catalyst 8200

17.6.6 أمبير أو 17.9.4a

حسب متطلبات الميزة.

ملاحظات الإصدار النظام الأساسي Cisco Catalyst 8200 Edge

Catalyst 8200L

17.6.6 أمبير أو 17.9.4a

حسب متطلبات الميزة.

ملاحظات الإصدار النظام الأساسي Cisco Catalyst 8200 Edge

Catalyst 8000v

17.6.6 أمبير أو 17.9.4a

حسب متطلبات الميزة.

ملاحظات الإصدار الخاصة ببرنامج Cisco Catalyst 8000V Edge

ASR1000

17.6.6 أمبير أو 17.9.4a

- الإصدارات السابقة من 17.x على دراية بشبكة FN - 70611

- عند ترقية RP2 من الإصدارات الأقدم إلى 16.12+، يجب أن تكون على دراية بمتطلبات ROMMON/CPLD.

ملاحظات الإصدار الخاصة بسلسلة Cisco ASR 1000، Cisco IOS XE Amsterdam، الإصدار 17.6.x

CSR1000v

17٫3٫8 أمبير

17. 4 وما بعده يتطلب مادة حفازة 8000v.

ملاحظات الإصدار الخاصة بسلسلة Cisco CSR 1000V، Cisco IOS XE Amsterdam، الإصدار 17.3.x

ISR4000

17.6.6 أمبير أو 17.9.4a

حسب متطلبات الميزة.

ملاحظات الإصدار الخاصة ب Cisco 4000 Series ISRs، Cisco IOS XE Amsterdam، الإصدار 17.9.x

ISR1100

17.6.6 أمبير أو 17.9.4a

حسب متطلبات الميزة.

ملاحظات الإصدار الخاصة بموجهات الخدمات المتكاملة Cisco 1000 Series Integrated Services Routers، Cisco IOS XE Amsterdam، الإصدار 17.9.x

اعتبارات إضافية

- لا تزال الإصدارات 17.6 و 17.9 و 17.12 تتلقى دعم إصلاح الأخطاء على المدى البعيد مع عمليات إعادة إنشاء إضافية لدمج الإصلاحات في المستقبل.

- ابتداء من الإصدار 17.11.1 والإصدارات الأحدث، لا يتم السماح بخوارزميات التشفير الضعيفة بشكل افتراضي. الرجاء مراجعة FN - 72510 للحصول على تفاصيل إضافية.

معلومات ذات صلة

- الإصدارات الموصى بها ل Cisco SD-WAN

- Cisco IOS XE 17 - ملاحظات الإصدار - Cisco

- الدعم والتنزيلات من Cisco