المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

المشاكل الناجمة عن الوصول المتزامن إلى ذاكرة NVRAM

الحل

٪SYS-4-NV_BLOCK_INITFAIL: تعذر تهيئة هندسة ذاكرة NVRAM

معلومات ذات صلة

المقدمة

يناقش هذا المستند المشاكل التي تتم مصادفتها عندما يكون هناك وصول محاكي إلى ذاكرة وصول عشوائي غير متطايرة (NVRAM) لموجه وكيفية حل هذه المشاكل.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

المشاكل الناجمة عن الوصول المتزامن إلى ذاكرة NVRAM

عندما يكون هناك وصول متزامن إلى ذاكرة NVRAM الخاصة بالموجه، قد تواجه الخطأين التاليين:

- أثناء عرض محتويات ذاكرة NVRAM باستخدام الأمر show startup-config:

Router#show startup-config

Using 5524 out of 129016 bytes

%Error opening nvram:/startup-config (Device or resource busy)

- أثناء حفظ تكوين في ذاكرة NVRAM باستخدام الأمر copy running-config startup-config:

Router#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

startup-config file open failed (Device or resource busy)

الحل

فيما يلي نهج مفصل خطوة بخطوة لمساعدتك على حل المشكلة الموضحة في هذا المستند:

1. أدخل الأمر show users لتحديد عدد المستخدمين المتصلين بالموجه.

Router#show users

Line       User       Host(s)   Idle       Location

0 con 0   user1      idle      00:00:14

* 2 vty 0   user2      idle      00:00:00   64.104.207.114

كما هو موضح في الإخراج، هناك مستخدم آخر متصل بالموجه من خلال وحدة التحكم.

يشير "*" الموجود بجوار السطر 2 vty 0 إلى السطر المستخدم في جلسة العمل هذه. إذا كان هناك أكثر من إثنين من المستخدمين، قم بمسحهم جميعا، باستثناء السطر مع "*". قام ذلك المستخدم بالوصول إلى ذاكرة NVRAM في هذا الوقت وقام بتأمينه.

2. لمسح الخط الذي يتم فيه توصيل (تشغيل) المستخدم (المستخدمين الآخرين) بذاكرة NVRAM وتحريرها، قم بإصدار الأمر clear line.

Router#clear line 0

[confirm]

[OK]

3. قم بإصدار الأمر show users مرة أخرى للتحقق.

Router#show users

Line User  Host(s) Idle Location

* 2  vty 0 user2   idle 00:00:00 64.104.207.114

كما هو موضح، هناك الآن مستخدم واحد فقط متصل بالموجه أثناء جلسة العمل هذه.

يمكن الوصول إلى ذاكرة NVRAM الآن، ويمكنك إصدار الأوامر show startup-config وcopy running-config startup-config وعدم مواجهة أي مشاكل أخرى.

Router#show startup-config

Using 5524 out of 129016 bytes

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

Router#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

Router#

٪SYS-4-NV_BLOCK_INITFAIL: تعذر تهيئة هندسة ذاكرة NVRAM

تظهر رسالة خطأ ٪SYS-4-NV_BLOCK_INITFAIL: غير قادرة على تهيئة هندسة رسالة خطأ NVRAM عندما تكون المساحة الحرة في ذاكرة NVRAM أقل من 2 كيلو.

الحل المؤقت هو إستخدام الأمر write erase (تنسيق NVRAM) ثم إصدار الأمر write memory. الخيار الآخر هو إصدار الأمر service compress-config.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems