المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

الحد الأقصى لعدد الواجهات

الحد الأقصى لعدد شبكات VLAN

حدود IDB لكل نظام أساسي

قيود إضافية خاصة ب IDB لجميع الأنظمة الأساسية

حدود IDB لأنظمة ISR المختلفة

حدود IDB لبرنامج Cisco الإصدار IOS 15.0 M لجميع الأنظمة الأساسية

معلومات ذات صلة

المقدمة

يشرح هذا المستند حد كتلة واصف الواجهة (IDB)، ويقدم حدود الأنظمة الأساسية المختلفة التي يدعمها برنامج Cisco IOS® وإصدارات برنامج Cisco IOS.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والأجهزة التي يسرد قسم حدود IDB لكل نظام أساسي.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

معلومات أساسية

كتلة واصف الواجهة (IDB) هي بنية تحكم خاصة داخلية لبرنامج Cisco IOS الذي يحتوي على معلومات مثل عنوان IP وحالة الواجهة وإحصاءات الحزمة. يحتفظ برنامج Cisco IOS بقاعدة بيانات إدارة (IDB) واحدة لكل واجهة موجودة على نظام أساسي وقاعدة بيانات (IDB) واحدة لكل واجهة فرعية.

هناك نوعان رئيسيان من مراكز البيانات الرقمية:

- أجهزة IDBs (HWIDBs)

- برامج IDBs (SWIDBs)

يمثل HWIDB واجهة مادية، والتي تتضمن منافذ فعلية وتعريفات واجهة channelized. SWIDB يمثل واجهة فرعية منطقية (الدائرة الافتراضية الدائمة (PVC) أو شبكة LAN الظاهرية (VLAN))، أو عملية كبسلة من الطبقة 2 (بروتوكول نقطة إلى نقطة (PPP)، والتحكم في إرتباط البيانات عالي المستوى (HDLC)، وما إلى ذلك).

يستهلك كل واجهة مادية على الموجه حد أدنى من فتحتي IDBs:

- HWIDB واحد للمنفذ الفعلي

- SWIDB واحد لعملية كبسلة الطبقة 2

يستهلك المنفذ المحول N+1 HWIDBs، حيث N هو عدد القنوات داخل المنفذ الفعلي، بالإضافة إلى حد أدنى من N SWIDBs (تضمين المستوى 2 لكل قناة). أي واجهات فرعية تقوم بتعريفها تضيف SWIDB آخر.

كل تعريف لواجهة النفق، مثل واجهة النقل العالمي (UTI)، تضمين التوجيه العام (GRE)، هندسة حركة مرور تحويل التسمية متعدد البروتوكولات (MPLS TE)، أو أي نقل عبر MPLS (AToM) يستهلك HWIDB بالإضافة إلى SWIDB واحد لكل نفق، بالإضافة إلى SWIDB إضافي لكل واجهة فرعية إضافية، على سبيل المثال، PVC لترحيل الإطارات، يتم إنشاء قنوات إضافية. تتم إضافة وحدات التحكم في الوصول (IDB) الخاصة بالنفق إلى الواجهة (الواجهات) الأصلية التي يتم إنشاء قنوات لها.

الإصدار 3 من بروتوكول نفق الطبقة 2 (L2TPv3)، الذي يحل محل UTI في برنامج Cisco IOS الإصدار 12.0(23)S، لا يستهلك قواعد بيانات التحكم في الوصول (IDBs)، لأن L2TPv3 هو تنفيذ بالأسلاك الزائفة مستند إلى جلسة العمل بدلا من واجهة نفق معرفة مثل UTI.

يعتمد الحد الأقصى لعدد الواجهات (المادية أو الواجهة الفرعية أو الافتراضية) التي يمكن للموجه معالجتها على الحد الأقصى لعدد وحدات SWIDB التي يمكن للموجه إستخدامها. كان هذا الحد يستخدم للتعيين على 300 لكل الأنظمة الأساسية، ولكن مع ظهور ميزات مثل الواجهات الفرعية لترحيل الإطارات وبروتوكول نقطة إلى نقطة متعدد الارتباطات (PPP) وشبكة الطلب الهاتفي الخاصة الظاهرية (VPDN) التي تستخدم الواجهات الظاهرية، أثبتت هذه القيمة أنها غير كافية على بعض الأنظمة الأساسية.

قامت Cisco بإجراء عمل مكثف لتغيير برنامج Cisco IOS software إلى هذه المتطلبات الجديدة. من برنامج Cisco IOS الإصدار 11.3T والإصدارات الأحدث، يعتمد حد IDB على النظام الأساسي وإصدار برنامج Cisco IOS. يشير حد IDB الآن إلى الحد الأقصى لعدد الواجهات التي يمكن للموجه معالجتها، إذا افترضت أن الموارد الأخرى، مثل الذاكرة ووحدة المعالجة المركزية (CPU) وما إلى ذلك، متوفرة.

لعرض أقصى عدد من قواعد البيانات IDBs، وعدد قواعد البيانات IDBs المستخدمة حاليا، بالإضافة إلى إستهلاك الذاكرة، أستخدم الأمر show idb ios. يتوفر هذا الأمر في برنامج CISCO IOS الإصدار 12.1(9) و 12.1(9)E و 12.1(9)EC و 12.0(18)S/ST و 12.2(x) و 12.2(x)T و 12.2(2)B.

إذا قمت بمراقبة عدد IDBs قيد الاستخدام حاليا، فيمكنك إعادة تكوين أو إضافة سعة نظرا لاقتراب حد IDB لأغراض الطلب والتجميع.

يبدو إخراج الأمر show idb مماثلا لهذا:

Router#show idb

Maximum number of IDBs 4096

42 SW IDBs allocated (2440 bytes each)

40 HW IDBs allocated (5760 bytes each)

HWIDB#1   1   SRP0/0 (HW IFINDEX, SRP)

HWIDB#2   2   POS1/0 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#3   7   FastEthernet3/0 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#4   8   FastEthernet3/1 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#5   9   FastEthernet3/2 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#6   10  FastEthernet3/3 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#7   11  FastEthernet3/4 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#8   12  FastEthernet3/5 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#9   13  FastEthernet3/6 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#10  14  FastEthernet3/7 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#11  15  POS4/0 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#12  16  POS4/1 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#13  17  POS4/2 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#14  18  POS4/3 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#15  19  GigabitEthernet6/0 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#16  21  POS10/0 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#17  22  POS11/0 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#18  23  Loopback0 (HW IFINDEX)

HWIDB#19  24  Loopback1 (HW IFINDEX)

HWIDB#20  25  Tunnel100 (HW IFINDEX)

HWIDB#21  26  Tunnel909 (HW IFINDEX)

HWIDB#22  27  Ethernet0 (HW IFINDEX, Ether)

الحد الأقصى لعدد الواجهات

تستخدم كل واجهة IDB. وبالتالي، يشير حد IDB إلى الحد الأقصى لعدد الواجهات التي يمكن للموجه معالجتها.

وبالتالي، فإن حد IDB هو الإجابة على السؤال الشائع "كم عدد الواجهات (الفرعية) التي يمكن تكوينها على هذا النظام الأساسي؟ "

الحد الأقصى لعدد شبكات VLAN

تتطلب كل شبكة LAN الظاهرية (VLAN) قاعدة بيانات واحدة (IDB). يمكن أن يدعم أي إصدار من برنامج Cisco IOS software ما يصل إلى 4096 شبكة محلية ظاهرية (VLAN) (من 0 إلى 4095، حيث يكون نطاق الرقم من 1 إلى 4094 ويحجز فيه 0 و 4095)، إذا كان النظام الأساسي يدعم 4000 قاعدة بيانات (IDB) على الأقل

هناك تحديد من 256 مجموعة جسر في ال cisco ios برمجية إطلاق إن يستعمل أنت VLAN يجسر.

حدود IDB لكل نظام أساسي

يسرد الجدول 1 حد IDB لمختلف الأنظمة الأساسية المدعومة من برنامج Cisco IOS وبرنامج Cisco IOS الإصدار 11.3T والإصدارات الأحدث:

الجدول 1 - حدود مصرف التنمية للبلدان الأمريكية

النظام الأساسي/IOS

برنامج IOS الإصدار 11.3T من Cisco

برنامج IOS الإصدار 11.3a من Cisco

برنامج IOS الإصدار 12.0 من Cisco

برنامج IOS الإصدار 12.0S من Cisco

برنامج IOS الإصدار 12.0T من Cisco

برنامج IOS الإصدار 12.1 من Cisco

برنامج IOS الإصدار 12.1T من Cisco

برنامج IOS الإصدار 12.2 من Cisco

برنامج IOS الإصدار 12.2T من Cisco

برنامج IOS الإصدار 12.3 من Cisco

برنامج IOS الإصدار 12.3T من Cisco

الطراز AS5200

300

300

300

غير متوفر

300

300

300

300

300

غير متوفر

غير متوفر

الطراز AS5300

700

700

700

غير متوفر

800

800

800

800

800

800

800

الطراز AS5400

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

2000

3000

3000

3000

3000

الطراز AS5800

غير متوفر

2048

2048

غير متوفر

2048

2048

2048

2048

2048

2048

2048

800

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

300

300

300

300

300

300

300

uBR900

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

300

300

300

300

300

300

300

1000

300

300

300

غير متوفر

300

300

300

300

300

غير متوفر

غير متوفر

الطراز 1700/c1600

300

300

غير متوفر

غير متوفر

300

300

300

300

300

300

300

2500

300

300

300

غير متوفر

300

300

300

300

300

300

300

الطراز 2600/2600XM

300

300

300

غير متوفر

300

300

300

300

800

800

800

3600

800

800

800

غير متوفر

800

800

800

800

800

800

800

3660

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

3725

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

800

800

800

3745

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

1400

1400

1400

3800

300

300

300

غير متوفر

300

300

300

300

300

غير متوفر

غير متوفر

MC3810

غير متوفر

غير متوفر

300

غير متوفر

300

300

300

300

300

300

300

4000

300

300

300

غير متوفر

300

300

300

300

300

غير متوفر

300

4500/4700

300

300

300

غير متوفر

300

300

300

300

300

300

300

7100

300

300

3000

3000

3000

3000

10000

10000

10000

20000

20000

7200

300

300

3000

3000

3000

3000

10000

10000

10000

20000

20000

MSFC

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

3000

3000

3000

3000

3000

غير متوفر

غير متوفر

ls1010

300

300

300

غير متوفر

300

300

300

300

300

غير متوفر

غير متوفر

6400 (NRP)

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

3000

4500

4500

4500

4500

4500

4500

7500 (RSP/VIP)

300

1000

1000

2048

2048

2048

2048

2048

2048

2048

2048

12000 (بروتوكول GRP/LC)

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

4096

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

ملاحظة:

- حدود الإشارة الغامق إلى تغييرات القيمة.

- الأرقام الموجودة في هذا الجدول هي قيم اسمية. قد تختلف القيم الحقيقية. راجع مهندس مبيعات Cisco (SE) للحصول على تفاصيل.

الجدول 2 - حدود ESR 10000 و ESR 10700 IDB وإصدارات برنامج Cisco IOS المدعومة

النظام الأساسي/ IOS

برنامج IOS الإصدار 12.0.28.S من Cisco

برنامج IOS الإصدار 12.2 من Cisco

برنامج IOS الإصدار 12.3(7)X12 من Cisco

ESR 10000

نعم (يمكن أن يكون لديك ما يصل إلى 16383)

نعم

نعم (يمكن أن يكون لديك ما يصل إلى 65530)

ESR 10700

نعم (12.0sp)

لا

لا

قيود إضافية خاصة ب IDB لجميع الأنظمة الأساسية

يشير الجدول 3 إلى حد IDB لمختلف الأنظمة الأساسية المدعومة من برنامج Cisco IOS وإصدارات برنامج Cisco IOS (الأقدم من 11.3T):

الجدول 3 - حد IDB للمنصات والإصدارات المدعومة من برنامج Cisco IOS (الإصدار 11.3T والإصدارات الأقدم)

النظام الأساسي/IOS

برنامج IOS الإصدار 11.3 من Cisco

برنامج IOS الإصدار 11.2 من Cisco

برنامج IOS الإصدار 11.2P من Cisco

برنامج IOS الإصدار 11.1 من Cisco

برنامج IOS الإصدار 11.1CC من Cisco

برنامج IOS الإصدار 11.1CA من Cisco

برنامج IOS الإصدار 11.0 من Cisco

جميع الأنظمة الأساسية

300

300

300

300

1024

1024

256

حدود IDB لأنظمة ISR المختلفة

الجدول 4 - حدود مصرف التنمية للبلدان الأمريكية

النظام الأساسي/IOS

برنامج IOS الإصدار 12.3T من Cisco

1841

700

2801

800

2811

800

2821

900

2851

1000

3825

1200

3845

1400

حدود IDB لبرنامج Cisco الإصدار IOS 15.0 M لجميع الأنظمة الأساسية

يسرد الجدول 5 حد IDB لموجهات الإصدار 15.0 M من البرنامج Cisco IOS Software. قد يكون لإصدارات برنامج Cisco IOS السابقة نفس حدود IDB.

النظام الأساسي/IOS

حد IDB

812 و 819 و 860

300

880 و 890

300

1800-ثابت

300

1841

1200

1861 و 1861E

300

1900

1200

2801

1200

2811

1400

2821

1400

2851

1400

2901

1200

2911 و 2921

1400

2951

1800

3825 و 3845

1400

3925 و 3945

2400

3925E و 3945E

4800

7200VXR

20050

ASR 1000 ESP 2.5

65535 / 16 كيلو *

ASR1000 ESP 5

65535/32 درجة كلفن *

ASR1000 ESP 10

65535 /32 ك *

ASR1000 ESP 20

65535/64 درجة كلفن *

ASR1000 ESP 40

65535/64 درجة كلفن *

ملاحظة: *ASR1000 IOS XE يسمح بحد أقصى 65535 قاعدة بيانات. ولكن الحد الأقصى لعدد الواجهات المنطقية المدعومة أقل ويختلف حسب طراز ESP قيد الاستخدام. على سبيل المثال، في ASR 1000 ESP 2.5، يستخدم الموجه ESP 2.5

معلومات ذات صلة

- برنامج IOS الإصدارات 12.2 لصفحة دعم منتجات الأجهزة الرئيسية من Cisco

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems