المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

التبديل على مستوى العملية ومستوى المقاطعة

تبديل المسارات

تحويل العمليات

تبديل سريع

تحويل أمثل

إعادة التوجيه السريع Cisco Express Forwarding ((CEF)

التحويل الموزع السريع/الأمثل

CEF الموزعة

تحويل NetFlow

الخدمات الموزعة

إختيار مسار تحويل

مراقبة الموجه

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوفر هذا المستند نظرة عامة عالية المستوى على المشاكل التي تؤثر على أداء الموجه، ويرشدك إلى مستندات أخرى توفر المزيد من التفاصيل حول هذه المشكلات.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- برنامج IOS® الإصدار 12.1 من Cisco.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

معلومات أساسية

قد تؤثر طريقة تكوين الموجه على أداء معالجة الحزم الخاص به. بالنسبة للموجهات التي تتعامل مع كميات كبيرة من حركة المرور، من المهم معرفة ما الذي يقوم به الجهاز وكيف يقوم بفعله والفترة التي يستغرقها القيام بذلك من أجل تحسين أدائه. ويتم تمثيل هذه المعلومات في ملف التكوين. يعكس التكوين الطريقة التي تتدفق بها الحزم من خلال الموجه. يمكن أن يبقي التكوين دون الأمثل الحزمة داخل الموجه أطول من اللازم. ومع مستوى حمل مرتفع ومستدام، يمكنك تجربة الاستجابة البطيئة والازدحام وفترات انتهاء الاتصال.

في ضبط أداء الموجه، يكون هدفك هو تقليل الوقت الذي تبقى فيه الحزمة في الموجه إلى الحد الأدنى. وهذا، ما يعني تقليل وقت قيام الموجه بإعادة توجيه حزمة من الواجهة الواردة إلى الواجهة الصادرة، وتجنب التخزين المؤقت والازدحام كلما أمكن. كل سمة أضفت إلى تشكيل واحد إضافي خطوة واحد يجب أن يمر ربط قادم عبر على طريقها إلى الغاية ميناء.

يتمثل المصدران الرئيسيان اللذان تحتاج إلى حفظهما في وقت وحدة المعالجة المركزية (CPU) الخاصة بالموجه والذاكرة الخاصة بها. يجب أن يحتوي الموجه دائما على توفر وحدة المعالجة المركزية (CPU) لمعالجة الطفرات والمهام الدورية. وعندما يتم إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) بنسبة 99٪ لمدة طويلة للغاية، يمكن أن يتأثر إستقرار الشبكة بشكل خطير. ينطبق نفس المفهوم على توفر الذاكرة: يجب أن تكون الذاكرة متوفرة دائما. إذا تم إستخدام ذاكرة الموجه بشكل كامل تقريبا، فلن يتم ترك أية مساحة في تجمعات المخزن المؤقت للنظام. وهذا يعني أنه يتم إسقاط الحزم التي تتطلب اهتمام المعالج (الحزم التي يتم تحويلها للعملية) بمجرد دخولها. من السهل تخيل ما يمكن أن يحدث إذا كانت الحزم المسقطة تحتوي على رسائل keepalive للواجهة أو تحديثات توجيه مهمة.

التبديل على مستوى العملية ومستوى المقاطعة

في شبكات IP، تستند قرارات إعادة توجيه الحزم في الموجهات إلى محتويات جدول التوجيه. عند البحث في جدول التوجيه، يبحث الموجه عن أطول تطابق لبادئة عنوان IP للوجهة. ويتم ذلك على "مستوى العملية" (المعروف باسم تحويل العمليات)، مما يعني أن البحث يتم اعتباره مجرد عملية أخرى مدرجة في قائمة الانتظار بين عمليات وحدة المعالجة المركزية الأخرى. ونتيجة لذلك، لا يمكن التنبؤ بوقت البحث هذا وقد يستغرق وقتا طويلا جدا. ولمعالجة هذا الأمر، تم إدخال عدد من أساليب التحويل التي تستند إلى البحث عن المطابقة الدقيقة في برنامج Cisco IOS software.

الفائدة الرئيسية من البحث عن تطابق تام هي أن وقت البحث محدد وقصير جدا. يتم تقليل الوقت الذي يستغرقه الموجه لاتخاذ قرار إعادة توجيه بشكل ملحوظ، مما يجعل من الممكن القيام بذلك على "مستوى المقاطعة". يعني التبديل على مستوى المقاطعة أنه عند وصول الحزمة، يتم تشغيل مقاطعة مما يتسبب في قيام وحدة المعالجة المركزية بتأجيل المهام الأخرى لمعالجة الحزمة. لا يمكن تنفيذ الطريقة القديمة لإعادة توجيه الحزم (من خلال البحث عن أطول تطابق في جدول التوجيه) على مستوى المقاطعة ويجب تنفيذها على مستوى العملية. لعدد من الأسباب، وبعض منها مذكور أدناه، لا يمكن التخلي تماما عن طريقة أطول عملية بحث عن المطابقة، لذلك توجد طريقتا البحث هاتين بشكل متواز على موجهات Cisco. وقد تم تعميم هذه الاستراتيجية ويتم تطبيقها أيضا على IPX و AppleTalk.

لتنفيذ بحث عن تطابق تام على مستوى المقاطعة، يجب تحويل جدول التوجيه لاستخدام بنية ذاكرة ملائمة لهذا النوع من البحث. تستخدم مسارات التبديل المختلفة بنى ذاكرة مختلفة. تؤثر بنية هذا ما يسمى بالبنية بشكل كبير على وقت البحث، مما يجعل تحديد مسار التحويل الأكثر ملاءمة مهمة بالغة الأهمية. لكي يتخذ الموجه قرارا حول مكان إعادة توجيه الحزمة، فإن المعلومات الأساسية التي يحتاجها هي عنوان الخطوة التالية والواجهة الصادرة. كما يحتاج إلى معلومات حول تضمين الواجهة الصادرة. وقد يتم تخزين الفئة الأخيرة في نفس الذاكرة أو في بنية ذاكرة منفصلة، وذلك وفقا لقابلية تطويرها.

فيما يلي إجراء تنفيذ التحويل على مستوى المقاطعة:

1. ابحث عن بنية الذاكرة لتحديد عنوان الخطوة التالية والواجهة الصادرة.

2. قم بإعادة كتابة الطبقة 2 لاتصال الأنظمة المفتوحة (OSI)، والتي تسمى أيضا إعادة كتابة MAC، والتي تعني تغيير عملية كبسلة الحزمة للامتثال للواجهة الصادرة.

3. ضع الحزمة في حلقة tx أو قائمة انتظار الإخراج للواجهة الصادرة.

4. قم بتحديث بنى الذاكرة المناسبة (إعادة ضبط وحدات التوقيت في الذاكرة المؤقتة، عدادات التحديث، وهكذا دواليك).

تسمى المقاطعة التي يتم رفعها عند إستلام حزمة من واجهة الشبكة "RX Interrupt". يتم رفض هذه المقاطعة فقط عند تنفيذ كافة الخطوات المذكورة أعلاه. إذا لم يمكن تنفيذ أي من الخطوات الثلاث الأولى أعلاه، فإن الحزمة يتم إرسالها إلى طبقة التحويل التالية. إذا كانت طبقة التحويل التالية هي تحويل العمليات، يتم وضع الحزمة في قائمة انتظار الإدخال للواجهة الواردة لتحويل العمليات ويتم رفض المقاطعة. ونظرا لأنه لا يمكن مقاطعة المقاطعات بمقاطعات من نفس المستوى وترفع جميع الواجهات المقاطعات من نفس المستوى، فلا يمكن معالجة أية حزمة أخرى حتى يتم رفض مقاطعة RX الحالية.

يمكن تنظيم مسارات تحويل المقاطعة المختلفة في تسلسل هرمي، من ذلك الذي يوفر البحث الأسرع إلى الذي يوفر أبطأ بحث. يكون آخر ملاذ يستخدم لمعالجة الحزم هو دائما تحويل العمليات. لا يتم دعم جميع الواجهات وأنواع الحزم في كل مسار تحويل مقاطعة. بشكل عام، فقط تلك التي تتطلب الفحص والتغييرات المحدودة على رأس الحزمة يمكن تحويلها للمقاطعة. إذا كانت حمولة الحزمة بحاجة إلى الفحص قبل إعادة التوجيه، فإن تحويل المقاطعة غير ممكن. قد توجد قيود أكثر تحديدا على بعض مسارات التبديل المقاطعة. أيضا، إن الطبقة 2 يكون توصيل عبر القارن خارج ينبغي كنت موثوق (أن يتضمن هو دعم لإعادة الإرسال)، الربط يستطيع لا يكون عالجت على مستوى المقاطعة.

فيما يلي أمثلة للحزم التي لا يمكن تحويلها مقاطعة:

- حركة مرور موجهة إلى الموجه (حركة مرور بروتوكول التوجيه، بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)، برنامج Telnet، بروتوكول نقل الملفات المبسط (TFTP)، إختبار الاتصال، وما إلى ذلك). يمكن الحصول على حركة مرور الإدارة وتوجيهها إلى الموجه. لديهم عمليات محددة متعلقة بالمهام.

- عمليات التضمين الموجهة لاتصال OSI من المستوى 2 (على سبيل المثال، X.25). بعض المهام معقدة جدا بحيث لا يمكن ترميزها في مسار تحويل المقاطعة لأن هناك تعليمات كثيرة جدا لتشغيلها، أو أن وحدات التوقيت والنوافذ مطلوبة. بعض الأمثلة هي مميزات مثل التشفير وترجمة النقل المحلي (LAT) وتبديل ربط البيانات الإضافي (DLSw+).

تبديل المسارات

يتم تحديد المسار الذي تتبعه الحزمة أثناء وجودها داخل الموجه بواسطة خوارزمية إعادة التوجيه النشطة. ويشار إليها أيضا باسم "خوارزميات التحويل" أو "مسارات التحويل". تتمتع الأنظمة الأساسية المتطورة بخوارزميات إعادة توجيه أكثر فعالية عادة من الأنظمة الأساسية منخفضة التكلفة، ولكنها غالبا لا تكون نشطة بشكل افتراضي. يتم تطبيق بعض خوارزميات إعادة التوجيه في الأجهزة، ويتم تنفيذ بعضها في البرامج، ويتم تنفيذ بعضها في كليهما، ولكن الهدف دائما هو إرسال الحزم للخارج بأسرع ما يمكن.

خوارزميات التحويل المتاحة على موجهات Cisco هي:

خوارزمية إعادة التوجيه

الأمر (إصدار من وضع config-interface)

تبديل سريع

ip route-cache

تحويل الواجهة نفسها

ip route-cache same-interface

التحويل الذاتي (7000 منصة فقط)

ip route-cache cbus

تبديل السليكون (7000 نظام أساسي مثبت عليه SSP فقط)

ip route-cache sse

التحويل الموزع (الأنظمة الأساسية التي تدعم الشخصيات المهمة فقط)

ip route-cache الموزعة

التحويل الأمثل (الموجهات المتطورة فقط)

أفضل خيار لذاكرة التخزين المؤقت والتوجيه عبر بروتوكول الإنترنت

تحويل NetFlow

ip route-cache flow

إعادة التوجيه السريع Cisco Express Forwarding ((CEF)

ip cef

CEF الموزعة

ip cef الموزعة

فيما يلي وصف موجز لكل مسار تحويل تم فرزه حسب الأداء. لا تتم مناقشة التبديل الذاتي والتبديل السيليكون نظرا لأنهما يتعلقان بنهاية الأجهزة الهندسية.

تحويل العمليات

تحويل العملية هو الطريقة الأساسية لمعالجة الحزمة. يتم وضع الحزمة في قائمة الانتظار المقابلة لبروتوكول الطبقة 3 ثم تتم جدولة العملية المقابلة بواسطة المجدول. العملية هي واحدة من العمليات التي يمكنك رؤيتها في إخراج أمر وحدة المعالجة المركزية (show process cpu) (أي، "ip input" لحزمة IP). عند هذه النقطة، تظل الحزمة في قائمة الانتظار حتى يقوم المجدول بإعطاء وحدة المعالجة المركزية للعملية المقابلة. يعتمد وقت الانتظار على عدد العمليات التي تنتظر التشغيل وعدد الحزم التي تنتظر معالجتها. يتم بعد ذلك إتخاذ قرار التوجيه استنادا إلى جدول التوجيه. يتم تغيير تضمين الحزمة للامتثال للواجهة الصادرة ويتم وضع الحزمة في قائمة انتظار الإخراج الخاصة بواجهة الصادر المناسبة.

تبديل سريع

وفي التحويل السريع، تتخذ وحدة المعالجة المركزية قرار إعادة التوجيه على مستوى المقاطعة. يتم دمج المعلومات المشتقة من جدول التوجيه والمعلومات حول تضمين الواجهات الصادرة لإنشاء ذاكرة تخزين مؤقت للتحويل السريع. يتكون كل إدخال في ذاكرة التخزين المؤقت من عنوان IP للوجهة وتعريف الواجهة الصادرة ومعلومات إعادة كتابة MAC. تحتوي ذاكرة التخزين المؤقت للتحويل السريع على بنية شجرة ثنائية.

في حالة عدم وجود إدخال في ذاكرة التخزين المؤقت للتحويل السريع لوجهة معينة، فيجب وضع الحزمة الحالية في قائمة الانتظار لتحويل العمليات. عندما تتخذ العملية المناسبة قرار إعادة توجيه لهذه الحزمة، فإنها تنشئ إدخالا في ذاكرة التخزين المؤقت للتحويل السريع ويمكن إعادة توجيه جميع الحزم المتتالية إلى نفس الوجهة على مستوى المقاطعة.

بما أن هذا ذاكرة تخزين مؤقت مستندة إلى الوجهة، فإن مشاركة الحمل تتم فقط لكل وجهة. حتى إذا كان جدول التوجيه يحتوي على مسارين بالتكلفة المتساوية لشبكة الوجهة، فهناك إدخال واحد فقط في ذاكرة التخزين المؤقت للتحويل السريع لكل مضيف.

تحويل أمثل

يماثل التحويل المثالي في الأساس التحويل السريع، إلا أنه يستخدم شجرة متعددة الأبعاد ذات 256 إتجاه (MTREE) بدلا من شجرة ثنائية، مما ينتج عنه إحتياجات ذاكرة أكبر وبحوث أسرع عن ذاكرة التخزين المؤقت. يمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول بنى الشجرة والتبديل السريع/الأمثل/التحويل السريع لإعادة التوجيه السريع من Cisco (CEF) في كيفية إختيار أفضل مسار تحويل للموجه لشبكتك.

إعادة التوجيه السريع Cisco Express Forwarding ((CEF)

العيوب الرئيسية لخوارزميات التحويل السابقة هي:

1. يتم دائما تبديل الحزمة الأولى لوجهة معينة لتهيئة ذاكرة التخزين المؤقت السريعة.

2. يمكن أن تصبح ذاكرة التخزين المؤقت كبيرة جدا. على سبيل المثال، إذا كان هناك العديد من مسارات التكلفة المتساوية إلى نفس شبكة الوجهة، فإن ذاكرة التخزين المؤقت السريعة يتم ملؤها بإدخالات المضيف بدلا من الشبكة كما تمت مناقشتها أعلاه.

3. لا توجد علاقة مباشرة بين ذاكرة التخزين المؤقت السريعة وجدول ARP. إذا أصبح الإدخال غير صالح في ذاكرة التخزين المؤقت ل ARP، فلا توجد طريقة لإبطاله في ذاكرة التخزين المؤقت السريعة. لتجنب هذه المشكلة، يتم إبطال ذاكرة التخزين المؤقت 1/20 بشكل عشوائي كل دقيقة. يمكن أن تصبح عملية إبطال/إعادة توزيع ذاكرة التخزين المؤقت هذه مكثفة لوحدة المعالجة المركزية (CPU) من خلال شبكات كبيرة جدا.

تعالج إعادة التوجيه السريع (CEF) هذه المشاكل باستخدام جدولين: جدول FIB (إعادة توجيه المعلومات المستندة إلى) وجدول التجاور. تتم فهرسة جدول التجاور بواسطة عناوين الطبقة 3 (L3) ويحتوي على بيانات الطبقة 2 (L2) المطابقة اللازمة لإعادة توجيه حزمة. يتم ملؤها عندما يكتشف الموجه العقد المجاورة. جدول FIB هو شجرة مفهرسة حسب عناوين L3. ويتم تصميمه استنادا إلى جدول التوجيه ونقاط جدول التجاور.

ميزة أخرى من إعادة التوجيه السريع (CEF) هي أن بنية قاعدة البيانات تسمح بموازنة الأحمال لكل وجهة أو لكل حزمة. توفر الصفحة الرئيسية ل CEF المزيد من المعلومات حول CEF.

التحويل الموزع السريع/الأمثل

يسعى التحويل الموزع السريع/الأمثل إلى إلغاء تحميل وحدة المعالجة المركزية (معالج التوجيه/المحول [RSP]) الرئيسية عن طريق نقل قرار التوجيه إلى معالجات الواجهة (IPs). ولا يمكن تحقيق ذلك إلا على الأنظمة الأساسية المتطورة التي يمكن أن تحتوي على وحدات معالجة مركزية (CPU) مخصصة لكل واجهة (معالجات الواجهة متعددة الاستخدام [VIPs] وبطاقات الخط [LCs]). في هذه الحالة، يتم ببساطة تحميل ذاكرة التخزين المؤقت السريعة إلى الشخصية المهمة. عند تلقي حزمة، يحاول الشخصية المهمة إتخاذ قرار التوجيه استنادا إلى ذلك الجدول. إذا نجح، فإنه يقوم بإدخال الحزمة مباشرة إلى قائمة انتظار الواجهة الصادرة. في حالة فشله، فإنه يقوم بتوصيل الحزمة لمسار التحويل التالي الذي تم تكوينه (التحويل الأمثل -> التحويل السريع -> تحويل العملية).

مع التحويل الموزع، يتم نسخ قوائم الوصول إلى الشخصيات المهمة، ما يعني أن الشخصية المهمة يمكن أن تتحقق من الحزمة مقابل قائمة الوصول دون تدخل RSP.

CEF الموزعة

إعادة التوجيه السريع الموزعة (dCEF) مماثلة للتحويل الموزع ولكن هناك عدد أقل من مشاكل المزامنة بين الجداول. dCEF هو طريقة التحويل الموزعة الوحيدة المتاحة من برنامج Cisco IOS Software، الإصدار 12.0. من المهم معرفة أنه إذا تم تمكين التحويل الموزع على موجه، يتم تحميل جداول FIB/التجاور على جميع VIPs في الموجه، بغض النظر عما إذا كانت الواجهة الخاصة بهم تم تكوين CEF/dCEF.

باستخدام برنامج إعادة التوجيه السريع، تقوم الشخصية المهمة أيضا بمعالجة قوائم الوصول وبيانات التوجيه القائمة على السياسة وقواعد تحديد المعدل، والتي يتم الاحتفاظ بها جميعا في بطاقة الشخصية المهمة. يمكن تمكين NetFlow مع dCEF لتحسين معالجة قائمة الوصول بواسطة VIPs.

يوضح الجدول التالي، لكل نظام أساسي، مسار التحويل الذي يتم دعم مسار التحويل منه إصدار برنامج Cisco IOS software.

مسار التحويل

أقل من طرف منخفض(1)

طرف منخفض/متوسط(2)

Cisco AS5850

Cisco 7000 w/RSP

الطراز 72xx/71xx من Cisco

الطراز 75xx من Cisco

Cisco GSR 12xxx

التعليقات

تحويل العمليات

الكل

الكل

الكل

الكل

الكل

الكل

لا

تهيئة ذاكرة التخزين المؤقت للتحويل

سريع

لا

الكل

الكل

الكل

الكل

الكل

لا

الافتراضي للكل ماعدا IP في النهاية العليا

تحويل أمثل

لا

لا

لا

الكل

الكل

الكل

لا

الافتراضي ل IP قبل 12.0

تحويل Netflow (3)

لا

12.0(2) و 12.0T و 12.0S

الكل

11.1CA و 11.1CC و 11.2 و 11.2P و 11.3 و 11.3T و 12.0 و 12.0T و 12.0S

11.1CA و 11.1CC و 11.2 و 11.2P و 11.3 و 11.3T و 12.0 و 12.0T و 12.0S

11.1CA و 11.1CC و 11.2 و 11.2P و 11.3 و 11.3T و 12.0 و 12.0T و 12.0S

12.0(6)S

التحويل الأمثل الموزع

لا

لا

لا

لا

لا

11.1 و 11.1cc و 11.1ca و 11.2 و 11.2p و 11.3 و 11.3t

لا

إستخدام VIP2-20،40،50 غير متوفر من الإصدار 12. 0.

CEF

لا

12.0(5)T

الكل

11.1 cc و 12.0 و 12.0x

11.1 cc و 12.0 و 12.0x

11.1 cc و 12.0 و 12.0x

لا

الإعداد الافتراضي ل IP من 12.0

dCEF

لا

لا

الكل

لا

لا

11.1 cc و 12.0 و 12.0x

11.1 cc و 12.0 و 12.0x

فقط على 75xx+VIP وعلى GSRs

(1) تشمل من 801 إلى 805.

(2) تشمل 806 وما فوقها، 1000، 1400، 1600، 1700، 2600، 3600، 3700، 4000، AS5300، AS5350، AS5400، و AS5800.

(3) يتم إستهداف دعم أنظمة NetFlow Export v1 و v5 و v8 على الأنظمة الأساسية 1400 و 1600 و 2500 لبرنامج Cisco IOS الإصدار 12.0(4)T. لا يتوفر دعم NetFlow لهذه الأنظمة الأساسية في إصدار الخط الرئيسي لبرنامج Cisco IOS Software 12.0.

(4) تأثير الأداء الفائق لاستخدام بروتوكول UHP على هذه الأنظمة الأساسية: يعد RSP720-3C/MSFC4، RSP720-3CXL/MSFC4، 7600-ES20-GE3CXL/7600-ES20-D3CXL، SUP720-3BXL/MSFC3 فارغا صريحا يسبب إعادة الحساب ويقلل الأداء في PE. يتم تقليل السعة إلى 12 مليون حزمة بيانات في الثانية من 20 مليون حزمة بيانات في الثانية على الطراز RSP720-3C/MSFC4 و RSP720-3CXL/MSFC4 و SUP720-3BXL/MSFC3 و 7600-ES20-GE3CXL/7600-ES20-D3CXL بسعة معالجة منخفضة من 48 مليون حزمة بيانات في الثانية.

تحويل NetFlow

تحويل NetFlow هو تسمية خاطئة، ويتفاقم بسبب حقيقة تكوينه بنفس طريقة مسار التحويل. في الواقع، تحويل NetFlow ليس مسار تحويل لأن ذاكرة التخزين المؤقت ل NetFlow لا تحتوي على المعلومات المطلوبة لإعادة الكتابة من الطبقة 2 أو تشير إلى تلك المعلومات. يجب إتخاذ قرار التحويل بواسطة مسار التحويل النشط.

باستخدام تحويل NetFlow، يقوم الموجه بتصنيف حركة مرور البيانات لكل تدفق. يتم تعريف التدفق كتسلسل أحادي الإتجاه للحزم بين نقاط النهاية المصدر والوجهة المحددة. يستخدم الموجه عناوين المصدر والوجهة، وأرقام منافذ طبقة النقل، ونوع بروتوكول IP، ونوع الخدمة (ToS)، وواجهة المصدر لتحديد تدفق. تسمح هذه الطريقة لتصنيف حركة المرور للموجه بمعالجة الحزمة الأولى فقط من التدفق مقابل الميزات التي تتطلب وحدة المعالجة المركزية (CPU) مثل قوائم الوصول الكبيرة وقوائم الانتظار وسياسات المحاسبة والمحاسبة/الفوترة القوية. توفر الصفحة الرئيسية NetFlow المزيد من المعلومات.

الخدمات الموزعة

على الأنظمة الأساسية المتطورة، يمكن نقل العديد من المهام التي تركز على وحدة المعالجة المركزية (وليس فقط خوارزميات تحويل الحزم) من المعالج الرئيسي إلى المعالجات الموزعة مثل تلك الموجودة على بطاقات الشخصيات المهمة (7500). يمكن تصدير بعض هذه المهام من معالج للأغراض العامة إلى مهايئات منفذ محددة أو وحدات شبكة تقوم بتنفيذ الميزة على أجهزة مخصصة.

من الشائع إلغاء تحميل المهام من المعالج الرئيسي إلى معالجات الشخصية المهمة كلما أمكن. يعمل هذا على تحرير الموارد وزيادة أداء الموجه. بعض العمليات التي يمكن إلغاء تحميلها هي ضغط الحزم وتشفير الحزم وقوائم الانتظار العادلة المرجحة. راجع الجدول التالي لمزيد من المهام التي يمكن إلغاء تحميلها. يمكن العثور على وصف كامل للخدمات المتاحة في الخدمات الموزعة على Cisco 7500.

الخدمة

الميزات

تبديل أساسي

Cisco Express Forwarding IP Fragmentation Fast EtherChannel

VPN

قوائم التحكم في الوصول (ACLs)— أنفاق بروتوكول الاتصال النفقي (GRE) لأمان IP (IPSec) من الطبقة 2 لتشفير المسار العام من Cisco (L2TP)

جودة الخدمة

نشر سياسة الحد الأدنى المضمون لعرض النطاق الترددي (dCBWFQ) الخاصة بتنظيم حركة بيانات NBAR (dTS) (CAR) لتجنب إزدحام البيانات (dWRED) عبر توجيه سياسة BGPh

متعدد الخدمات

وضع قوائم انتظار ذات زمن وصول أقل FRF 11/12 RTP لضغط رأس PPP متعدد الارتباطات مع تجزئة الارتباط والتداخل

محاسبة

أسبقية تصدير NetFlow لمحاسبة الإخراج ومحاسبة MAC

موازنة التحميل

CEF موازنة حمل Multilink PPP

التخزين المؤقت

WCCP V1 WCCP V2

ضغط

الضغط L2 SW و HW Compression L3 SW و HW

البث المتعدد

التحويل الموزع للبث المتعدد

إختيار مسار تحويل

القاعدة الأساسية هي إختيار أفضل مسار تحويل متاح (من الأسرع إلى الأبطأ): dCEF و CEF و optimum و fast. يؤدي تمكين إعادة التوجيه السريع (CEF) أو إعادة التوجيه السريع (dCEF) إلى توفير أفضل العروض. يمكن أن يؤدي تمكين تحويل NetFlow إلى تحسين الأداء أو خفضه اعتمادا على التكوين الخاص بك. إذا كانت لديك قوائم وصول كبيرة جدا، أو إذا كنت بحاجة إلى إجراء بعض العمليات الحسابية، أو كليهما، يوصى بتحويل NetFlow. عادة ما يتم تمكين NetFlow على الموجهات الطرفية التي تحتوي على الكثير من طاقة وحدة المعالجة المركزية باستخدام العديد من الميزات. إذا قمت بتكوين مسارات تحويل متعددة مثل التبديل السريع و CEF على الواجهة نفسها، فسيحاول الموجه الموجهة الموجهة الموجهة الموجهة جميعها من الأفضل إلى الأسوأ (بدءا من CEF وانتهاء بالتحويل العملي).

مراقبة الموجه

أستخدم الأوامر التالية لمعرفة ما إذا كان مسار التحويل يتم إستخدامه بشكل فعال وكيفية تحميل الموجه.

show ip interfaces: يعطي هذا أمر نظرة عامة على تحويل مسار يطبق على قارن خاص.

Router#show ip interfaces

Ethernet0/0 is up, line protocol is up

Internet address is 10.200.40.23/22

Broadcast address is 255.255.255.255

Address determined by setup command

MTU is 1500 bytes

Helper address is not set

Directed broadcast forwarding is disabled

Outgoing access list is not set

Inbound access list is not set

Proxy ARP is enabled

Security level is default

Split horizon is enabled

ICMP redirects are always sent

ICMP unreachables are always sent

ICMP mask replies are never sent

IP fast switching is enabled

IP fast switching on the same interface is disabled

IP Flow switching is disabled

IP CEF switching is enabled

IP Fast switching turbo vector

IP Normal CEF switching turbo vector

IP multicast fast switching is enabled

IP multicast distributed fast switching is disabled

IP route-cache flags are Fast, CEF

Router Discovery is disabled

IP output packet accounting is disabled

IP access violation accounting is disabled

TCP/IP header compression is disabled

RTP/IP header compression is disabled

Probe proxy name replies are disabled

Policy routing is disabled

Network address translation is disabled

WCCP Redirect outbound is disabled

WCCP Redirect inbound is disabled

WCCP Redirect exclude is disabled

BGP Policy Mapping is disabled

من هذا الإخراج، يمكننا أن نرى أن التحويل السريع ممكن، وتحويل NetFlow معطل، وتحويل CEF ممكن.

إظهار عمليات وحدة المعالجة المركزية : يعرض هذا الأمر معلومات مفيدة على حمل وحدة المعالجة المركزية (CPU). لمزيد من المعلومات، راجع أستكشاف أخطاء إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) العالي وإصلاحها على موجهات Cisco.

Router#show processes cpu

CPU utilization for five seconds: 0%/0%; one minute: 0%; five minutes: 0%

PID  Runtime(ms)  Invoked  uSecs    5Sec   1Min   5Min TTY Process

1          28    396653      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 Load Meter

2         661     33040     20   0.00%  0.00%  0.00%   0 CEF Scanner

3       63574    707194     89   0.00%  0.00%  0.00%   0 Exec

4     1343928    234720   5725   0.32%  0.08%  0.06%   0 Check heaps

5           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 Chunk Manager

6          20         5   4000   0.00%  0.00%  0.00%   0 Pool Manager

7           0         2      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 Timers

8      100729     69524   1448   0.00%  0.00%  0.00%   0 Serial Backgroun

9         236     66080      3   0.00%  0.00%  0.00%   0 Environmental mo

10       94597    245505    385   0.00%  0.00%  0.00%   0 ARP Input

11           0         2      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 DDR Timers

12           0         2      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 Dialer event

13           8         2   4000   0.00%  0.00%  0.00%   0 Entity MIB API

14           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 SERIAL A'detect

15           0         1      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 Critical Bkgnd

16      130108    473809    274   0.00%  0.00%  0.00%   0 Net Background

17           8       327     24   0.00%  0.00%  0.00%   0 Logger

18         573   1980044      0   0.00%  0.00%  0.00%   0 TTY Background

[...]

إظهار ملخص الذاكرة : توفر الأسطر الأولى من هذا الأمر معلومات مفيدة حول إستخدام الذاكرة للموجه والذاكرة/المخزن المؤقت.

Router#show memory summary

Head    Total(b)     Used(b)     Free(b)   Lowest(b)  Largest(b)

Processor   8165B63C     6965700     4060804     2904896     2811188     2884112

I/O    1D00000     3145728     1770488     1375240     1333264     1375196

[...]

show interfaces stat and show interfaces switching: يوضح هذان الأمران المسار الذي يستخدمه الموجه وكيفية تحويل حركة مرور البيانات.

Router#show interfaces stat

Ethernet0

Switching path    Pkts In   Chars In   Pkts Out  Chars Out

Processor      52077   12245489      24646    3170041

Route cache          0          0          0          0

Distributed cache          0          0          0          0

Total      52077   12245489      24646    3170041

Router#show interfaces switching

Ethernet0

Throttle count          0

Drops         RP          0         SP          0

SPD Flushes       Fast          0        SSE          0

SPD Aggress       Fast          0

SPD Priority     Inputs          0      Drops          0

Protocol       Path    Pkts In   Chars In   Pkts Out  Chars Out

Other    Process          0          0        595      35700

Cache misses          0

Fast          0          0          0          0

Auton/SSE          0          0          0          0

IP    Process          4        456          4        456

Cache misses          0

Fast          0          0          0          0

Auton/SSE          0          0          0          0

IPX    Process          0          0          2        120

Cache misses          0

Fast          0          0          0          0

Auton/SSE          0          0          0          0

Trans. Bridge    Process          0          0          0          0

Cache misses          0

Fast         11        660          0          0

Auton/SSE          0          0          0          0

DEC MOP    Process          0          0         10        770

Cache misses          0

Fast          0          0          0          0

Auton/SSE          0          0          0          0

ARP    Process          1         60          2        120

Cache misses          0

Fast          0          0          0          0

Auton/SSE          0          0          0          0

CDP    Process        200      63700        100      31183

Cache misses          0

Fast          0          0          0         0

Auton/SSE          0          0          0         0

معلومات ذات صلة

- استكشاف أخطاء الاستخدام العالي لوحدة المعالجة المركزية على موجّهات Cisco وإصلاحها

- أمر show process

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems