المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

إستبدال عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) الأساسي في إعداد HA

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إضافة تراخيص إضافية إلى وحدة التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) الأساسية ذات التوفر العالي (HA) وتجنب أي تعارضات قد تحدث في الشبكة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- تكوين عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)

- تكوين تسجيل الدخول الأحادي لنقطة وصول HA (AP SSO)

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- الوحدة النمطية للخدمات اللاسلكية 2 من السلاسل 5500 و 7500 و 8500 (WiSM2) من WLC

- نقاط الوصول 700 و 1130 و 1240 و 1250 و 1040 و 1260 و 1600 و 2600 و 3500 و 3600 و 1520 أو 1550

- بروتوكولات الوصول إلى الرسائل للشبكة العنكبوتية Series Mesh APs (MAPs)

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

ملاحظة: أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط) للحصول على مزيد من المعلومات حول الأوامر المستخدمة في هذا القسم.

الرسم التخطيطي للشبكة

تستخدم هذه المقالة مخطط الشبكة التالي:

التكوينات

اتبع هذه الخطوات لإضافة تراخيص جديدة إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) الأساسي للطراز HA وتجنب أي تعارض قد يحدث في الشبكة.

1. احذف نقطة الوصول إلى SSO على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) الأساسي وانقر فوق تطبيق في الركن العلوي الأيمن.

2. مكنت ميناء على الأساسي، بما أن الميناء على ال WLC ميناء معأق وطقطقة يطبق في الزاوية العليا اليمنى.

3. قم بتثبيت التراخيص على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) وأعد تمهيد عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC).

4. اتبع الخطوات في إستخدام واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لتثبيت ترخيص من أجل تثبيت ترخيص على وحدة التحكم الخاصة بك.

إستبدال عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) الأساسي في إعداد HA

تأثر عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) الأساسي ويجب على المستخدم إستبداله. يتم تشغيل عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) الثانوي ويتم إرفاق جميع نقاط الوصول به. يمكن إضافة تفويض مواد الإرجاع المتلقاة ل WLC الجديد (RMA) مع إحدى وحدات التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) الفاشلة في زوج HA. اتبع الخطوات الواردة في هذا القسم لفهم كيفية إستبدال وحدة تحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) في الإعداد النشط.

1. تأكد من أن WLC الأول هو نفس الإصدار مثل WLC الآخر.

2. شكلت ال WLC مع ال نفسه subnet إدارة عنوان بما أن السابق WLC.

3. قم بتكوين عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) الجديد باستخدام تكوين HA الذي يتضمن الإدارة المكررة وعنوان IP واعتماد النظير الأساسي. قم بتمكين AP SSO.

4. عندما يتم تمكين AP SSO، فإنه يعيد التمهيد. بينما يقوم بإعادة التمهيد، يكتشف AP SSO الثانوية النشطة الحالية، ويقوم بمزامنة التكوين، والانتقال إلى حالة الاستعداد السريع.

ملاحظة: لا تحتاج إلى كسر تكوين HA على عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) النشط الحالي أو إعادة تمهيد عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) النشط الحالي. ستتم مزامنة التكوين مع عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) النشط الحالي.

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.