المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

نظرة عامة على حل خط اتصال SIP القابل للتطوير مع vCUSP و(v)CUBE

وصف الحل

الرسم التخطيطي للشبكة - الحل الأساسي

إضافة تكرار خط اتصال SIP.

المقدمة

يصف هذا المستند تصميم شبكة حل يعمل على تمكين قنوات اتصال بروتوكول بدء جلسة العمل القابلة للتطوير (SIP) للمؤسسات ومزودي الخدمة. في هذا الحل، يتم إستخدام وكيل SIP الموحد من Cisco (CUSP) لتوحيد المكالمات الواردة والصادرة عبر خطوط اتصال SIP إلى تجمع من موجهات عناصر الحدود الموحدة (CUBE) من Cisco .

ساهم به أندريس سالغادو، مهندس تسويق فني، ولويس راميريز، مهندس TAC من Cisco

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- مكعب

- TCP

- SIP

- UDP

- CUSP

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

مشاركة الأحمال لبيئات خط اتصال SIP المتعددة لعمليات النشر التي تتضمن عناصر مكعب متعددة بسبب قابلية التوسعة ومتطلبات التكرار من بروتوكول SIP واحد أو عدة SIP مزودي الخدمة.

الحل

نظرة عامة على حل خط اتصال SIP القابل للتطوير مع vCUSP و(v)CUBE

يتم إنهاء إرسال إشارات خط اتصال SIP الوارد من موفر الخدمة على CUSP. يوزع بروتوكول CUSP المكالمات إلى تجمع من موجهات المكعب، والتي تقوم بمعالجة إرسال إشارات المكالمات وإعداد جلسات الوسائط كما هو مطلوب. يمكن قياس سعة إستدعاء خط اتصال SIP ببساطة عن طريق زيادة حجم تجمع موجه (v)CUBE. لذلك يمكن تقليل عدد خطوط اتصال SIP، كما هو موضح بواسطة عدد عناوين IP لقناة إرسال الإشارات، إلى واحد فقط.

يمكن إضافة نقطة وصول ثانية مع خط اتصال SIP المرتبط بها إلى الحل لتوفير تكرار خط الاتصال وتوزيع الأحمال. يوزع مزود الخدمة المكالمات على شبكتي SIP. في حالة حدوث خطأ مع CUSP واحد، يوجه مزود الخدمة جميع المكالمات إلى خط اتصال SIP الآخر، وبالتالي يتجنب حالات انقطاع الخدمة. وهذا يتطلب تمكين ميزة "إختبار الاتصال بالخيارات" من مزود الخدمة لمراقبة ما إذا كان خط اتصال SIP قيد التشغيل.

وبالإضافة إلى ذلك، يزيد تجمع موجهات المكعب من التوفر الإجمالي للحل. يؤدي فشل أي مكعب في المجموعة إلى تقليل سعة معالجة المكالمات الخاصة بالحل، بدلا من التسبب في حالات قطع اتصال SIP.

يتضمن CUSP ميزات محرك السياسة التي تسمح بالتوجيه المستند إلى السياسة للمكالمات مثل التوجيه الزمني من اليوم.

يعرض دليل التصميم هذا بنية الحل ومكوناته

وصف الحل

يصف هذا القسم حل خط اتصال SIP القابل للتطوير الأساسي. يوفر الحل الأساسي توازنا للأحمال وقابلا للتوسع لشبكات SIP بين CUBEs.

يتكون الحل الأساسي من العناصر التالية:

·خط اتصال SIP من مزود الخدمة.

·A نقطة وصول

·أربعة موجهات مكعبة. إذا زاد الطلب على المكالمات الواردة، يمكن إضافة مكعبات إضافية دون التغييرات المطلوبة في مزود الخدمة أو في مدير الاتصالات الموحدة من Cisco

·مدير الاتصالات الموحدة من Cisco

· يتم تمثيل مسار إرسال الإشارات بالخط الأزرق

·مسار وسائط لكافة العناصر، ممثلة بالخط الأحمر

'التوجيه المستند إلى الجدول المدعوم من قبل جداول مسارات CUSP

'رسائل keepalive التي تم تكوينها تستخدم الأمر server-group sip ping-options. يستخدم CUSP هذه الرسائل لتحديد ما إذا كان عنصر النظير لأعلى أو لأسفل، وإذا كان يحدد أن العنصر لأسفل، فإنه يقوم بوضع علامة عليه على هذا النحو ولإيقاف الاستدعاءات إليه. في هذا الحل، يستخدم CUSP هذا الأمر لاختبار الاتصالات مع نظائر مزود الخدمة وموجهات CUBE

يمكن أن تستخدم موجهات المكعب الأمر voice-class sip options-keepalive للتحقق من حالة العناصر النظيرة. يمكنك معرفة المزيد حول هذا الأمر هنا:

يمكن تطوير هذا الحل من مخطط أساسي إلى حل تم تطويره للوفاء بحجم المكالمات المتزايد والذي أضاف إمكانية تجاوز الأعطال والتكرار والتوجيه إلى مزودي الخدمة المختلفين. يمكنك الحصول على العديد من مزودي الخدمة، بالإضافة إلى العديد من وحدات التزويد بالطاقة عبر الشبكة (v)CUBEs في الأجهزة عالية التوفر (HA) إذا لزم الأمر.

الرسم التخطيطي للشبكة - الحل الأساسي

إضافة تكرار خط اتصال SIP.

تعرض هذه الصورة خط اتصال SIP مكرر إلى موفر الخدمة نفسه. تضمن شنطة SIP المكررة إمكانية تحويل إشارات SIP إلى الشنطة الثانوية في حالة فشل خط الاتصال الأساسي، كما تضمن إمكانية معالجة طلبات الاستدعاء الجديدة. كما يمكن إستخدام التكرار لموازنة الحمل.

يضيف هذا السيناريو هذه العناصر إلى مخطط الحل الأساسي:

·خط اتصال SIP إضافي واحد لمزود الخدمة

·A نقطة وصول

مخطط شبكات توصيل SIP المكررة من مزود الخدمة نفسه

في كوب أولي و ثانوي. إذا فشل خط الاتصال مع خط الاتصال الأساسي، يتصل مزود الخدمة ب CUSP الثانوي.

مخطط خط اتصال SIP من موفر خدمة ثان

تظهر الصورة موفر الخدمة 1 واتصالاته بالألوان الفاتحة على النقيض من مزود الخدمة 2. يوضح الشكل أنه يمكن لمزود الخدمة تحميل التوازن، والتكوين النشط مع كلا CUSP. يمكن تحقيق ذلك عن طريق توعية مزود الخدمة بعناوين IP CUSP1 و CUSP2، في حالة فشل محاولة الوصول إلى CUSP1، يوجه مزود الخدمة إلى CUSP2 لأخذ الحمل الإضافي.

يمكن إستخدام سياسات التوجيه التي تم تكوينها على CUSP للتحكم في المكالمات الصادرة إلى موفر الخدمة.

يمكن لمزودي خدمة خط اتصال SIP تقديم خطط خدمة تفرض أسعار تكلفة مكالمات مختلفة تعتمد على الوجهة والوقت من اليوم. وفي هذه الحالة، يمكنك توجيه المكالمات إلى موفر الخدمة وفقا لذلك للاستفادة من أقل معدل.

مكعب إلى كعب

يمكن إستخدام أساليب DiEthernet للحصول على توازن حمل CUBE بين وكلاء Cisco Unified SIP:

- يمكن تكوين هدف جلسة عمل DNS المستندة إلى SRV للسماح ل CUBE باتباع أولوية إستجابة DNS

- مجموعات الخوادم في نظائر الطلب الصادرة على CUBE. in order to استعملت هذا خيار بشكل فعال، أنت ينبغي شكلت صوت-class sip options-keepalive أمر profile أن يراقب ال CUSP يربط مع الطلب نظير. إذا كان CUSP في حالة أسفل، يتم تمييز الخادم إلى أسفل، ويمكن أن يحاول CUBE CUSP الثاني بدون محاولة CUSP أولا في حالة أسفل

معلومات ذات صلة

- دليل تكوين واجهة سطر الأوامر (CLI) CUSP

- SIP RFC

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems