المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

تكوين الواجهات الفرعية على vCUSP باستخدام واجهة سطر الأوامر (CLI)

المقدمة

يشرح هذا المستند عملية تثبيت Virtual vCUSP على مضيف ESXi.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- وكيل SIP الموحد من Cisco (CUSP)

- خدمة نظام الحوسبة الموحدة (UCS)

العناصر والإجراءات المطلوبة قبل تطبيق الخطوات الموضحة في هذا المستند

- ملف OVA للوكيل SIP الموحد (CUSP) من Cisco.

- خادم نظام الحوسبة الموحدة (UCS)

- يجب تثبيت VMware ESXi (بدءا من الإصدار 5.1) على خادم UCS.

- يجب إجراء تكوين الشبكة على مضيف ESXi قبل نشر CUSP OVA.

- المضيف الفعلي مع متطلبات الأجهزة التالية:

vCPU = 2

الذاكرة = 4 جيجابايت

محرك الأقراص الثابتة = 80 جيجابايت

الشبكة: عنوان IP لشبكة VLAN الخاصة بك

- دعم النظام الأساسي ESXi من VMware: الحد الأدنى للإصدار المدعوم هو 5.1

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج التالية:

- خادم UCSC-C240-M4S.

- تم نشر إصدار ESXi من VMware :- ESXi 6.0U2

- إصدار CUSP :- 9.0.1

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

حول شبكة ESXi

يستخدم هذا المستند تكوين الشبكة باستخدام المحول القياسي على مضيف ESXi. يمكنك أيضا إستخدام المحول الظاهري الموزع (DVS) كذلك.

يعد المحول القياسي للشبكة، وهو المحول الظاهري (vSwitch)، مسؤولا عن توصيل الأجهزة الافتراضية بشبكة افتراضية. يعمل المحول vSwitch بشكل مماثل للمحول المادي - مع بعض القيود - ويتحكم في كيفية اتصال الأجهزة الافتراضية بعضها ببعض.

هذه هي نفس لقطة تكوين المحول القياسية الخاصة بمضيف ESXi .

التكوين

خطوات نشر خادم CUSP

الخطوة 1.    نشر CUSP OVA على مضيف ESXi :

انقر فوق خيار إستعراض وقم بتحميل ملف CUSP OVA من الجهاز المحلي الخاص بك.

الخطوة 2.    تأكيد تفاصيل قالب OVF.

الخطوة 3.    حدد اسما للنشر ولتسهيل التعرف على جهازك.

الخطوة 4. حدد تنسيق القرص.

الخطوة 5.    حدد شبكة الأجهزة الافتراضية (VM) التي تريد نشر الجهاز بها.

الخطوة 6.    قم بتأكيد التفاصيل وانقر فوق خيار "إنهاء" لنشر الجهاز الظاهري.

الخطوة 7.    تثبيت VM في البرامج.

الخطوة 8.     اكتمل نشر CUPS VM. مبرزة هو الجهاز الظاهري.

الخطوة 9.     حدد الجهاز الظاهري CUSP وانقر فوق علامة التبويب وحدة التحكم.

الخطوة 10.     أدخل التفاصيل الضرورية للحصول على اتصال مثل عنوان IP أو قناع الشبكة الفرعية أو البوابة الافتراضية أو عنوان DNS أو اسم مستخدم/كلمة مرور عنوان NTP.

الخطوة 11. بمجرد حفظ التكوين، يبدأ تثبيت البرامج النصية ل Shell.

الخطوة 12.    جاهز لاستخدام الجهاز الظاهري CUSP.

الخطوة 13.     اكتب عنوان IP على مستعرض الويب وقم بتسجيل الدخول إلى خادم CUSP.

تكوين الواجهات الفرعية على vCUSP باستخدام واجهة سطر الأوامر (CLI)

يمكنك تحديد واجهات فرعية متعددة في بروتوكول vCUSP ولا يوجد تقييد محدد على عدد الواجهات الفرعية من جانب vCUSP.

هذا مثال واحد لإنشاء واجهة فرعية.

1. فتح جلسة SSH إلى مجموعة أدوات التحكم في الوصول (vCUSP) الخاصة بك

2. تكوين الواجهة الفرعية ل FastEthernet 0 ضمن configure terminal:

Interface FastEthernet 0.10

ip address 10.64.86.229 255.255.0.0

end

3. إصدار أمر عرض قارن للتحقق:

ملاحظة: لا يمكن إنشاء الواجهة الفرعية على FastEthernet 1 حاليا.